DOUE-L-2024-81075
Europeo
Unión Europea
Decisión
20240705
1944/2024

Decisión de Ejecución (UE) 2024/1944 de la Comisión, de 5 de julio de 2024, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que respecta a la publicación de referencias de los documentos de evaluación europeos relativos a placas de aislamiento térmico hechas de sílice microporosa y elementos de espuma rígida de poliuretano para sujetar las piezas de fijación a los muros exteriores y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20240711
1944
L
1
3
/doue/2024/1944/L00001-00003.pdf
L
20240711
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1944/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha adoptado diecinueve documentos de evaluación europeos.
(2) | Los documentos de evaluación europeos adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica se refieren a las siguientes referencias de productos de construcción: — | placas de aislamiento térmico hechas de sílice microporosa (sustituye a la especificación técnica «EAD 040057-00-1201»); — | elementos de espuma rígida de poliuretano para sujetar las piezas de fijación a los muros exteriores; — | kits para revestimientos de muros exteriores de placas de gránulos de vidrio expandido, placas de óxido de magnesio u otras placas minerales con enlucido aplicado in situ (sustituye a las especificaciones técnicas «EAD 090019-00-0404» y «EAD 090119-00-0404»); — | kits de losas de material compuesto de madera y hormigón; — | cemento belítico de sulfoaluminato de calcio y cemento de sulfoaluminato de calcio (sustituye a la especificación técnica «EAD 150001-00-0301»); — | cajas de espera; — | barreras de apertura y perimetrales para la protección contra inundaciones de edificios o de otras estructuras; — | revestimientos de materiales compuestos para suelos exteriores e interiores; — | recrecido autonivelante ecológico y sin juntas, hecho de materias primas renovables y sostenibles; — | revestimientos para suelos resilientes hechos de monómero de etileno-propileno-dieno y gránulos de caucho; — | kits para la construcción de micropilotes – kits con barras roscadas; — | tableros de fibras para usos interiores no estructurales hechos de fibras de celulosa recicladas a partir de residuos industriales de celulosa; — | barras de polímero reforzado con fibra de carbono, vidrio, basalto y aramida como refuerzo de elementos estructurales; — | vidrio recocido curvado térmicamente y vidrio de seguridad laminado hecho de vidrio recocido curvado térmicamente; — | anclajes de plástico atornillados para la fijación de sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior con enlucidos o productos de aislamiento en la parte inferior de los techos; — | anclajes de tornillos para hormigón celular curado en autoclave y hormigón de áridos ligeros; — | fijaciones adheridas y fijaciones adheridas de expansión para uso en hormigón (sustituye a la especificación técnica «EAD 330499-01-0601»); — | conexiones de barras de armadura postinstaladas con un mejor comportamiento de separación de las fijaciones; — | sistema de construcción de mampostería en seco con elementos verticales.
(3) | Los documentos de evaluación europeos adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que se deben cumplir en relación con los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(4) | La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos relativos a productos de construcción se publica de conformidad con la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2). Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(5) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.
(6) | Con el fin de permitir el uso de los documentos de evaluación europeos lo antes posible, de modo que los fabricantes ya titulares de una evaluación técnica europea puedan comercializar sus productos, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 5 de julio de 2024.
Por la Comisión,
en nombre de la Presidenta,
Kerstin JORNA
Directora General
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj?locale=es.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj).
ANEXO
En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450, se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«040057-01-1201 | Placas de aislamiento térmico hechas de sílice microporosa (sustituye a la especificación técnica “AD 040057-00-1201”)»
«040868-00-0404 | Elementos de espuma rígida de poliuretano para sujetar las piezas de fijación a los muros exteriores»
«090019-01-0404 | Kits para revestimientos de muros exteriores de placas de gránulos de vidrio expandido, placas de óxido de magnesio u otras placas minerales con enlucido aplicado in situ (sustituye a las especificaciones técnicas “EAD 090019-00-0404” y “EAD 090119-00-0404”)»
«130018-00-0303 | Kits de losas de material compuesto de madera y hormigón»
«150001-01-0301 | Cemento belítico de sulfoaluminato de calcio y cemento de sulfoaluminato de calcio (sustituye a la especificación técnica “EAD 150001-00-0301”)»
«160031-00-0301 | Cajas de espera»
«180002-00-0706 | Barreras de apertura y perimetrales para la protección contra inundaciones de edificios o de otras estructuras»
«190014-00-0503 | Revestimientos de materiales compuestos para suelos exteriores e interiores»
«190022-00-0503 | Recrecido autonivelante ecológico y sin juntas, hecho de materias primas renovables y sostenibles»
«190026-00-0502 | Revestimientos para suelos resilientes hechos de monómero de etileno-propileno-dieno y gránulos de caucho»
«200077-00-0103 | Kits para la construcción de micropilotes – kits con barras roscadas»
«210132-00-0504 | Tableros de fibras para usos interiores no estructurales hechos de fibras de celulosa recicladas a partir de residuos industriales de celulosa»
«260023-00-0301 | Barras de polímero reforzado con fibra de carbono, vidrio, basalto y aramida como refuerzo de elementos estructurales»
«300008-00-0404 | Vidrio recocido curvado térmicamente y vidrio de seguridad laminado hecho de vidrio recocido curvado térmicamente»
«330196-01-0604-v01 | Anclajes de plástico atornillados para la fijación de sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior con enlucidos o productos de aislamiento en la parte inferior de los techos»
«330424-00-0604 | Anclajes de tornillos para hormigón celular curado en autoclave y hormigón de áridos ligeros»
«330499-02-0601 | Fijaciones adheridas y fijaciones adheridas de expansión para uso en hormigón (sustituye a la especificación técnica “EAD 330499-01-0601”)»
«332402-00-0601 | Conexiones de barras de armadura postinstaladas con un mejor comportamiento de separación de las fijaciones»
«340297-00-0203 | Sistema de construcción de mampostería en seco con elementos verticales».