DOUE-L-2023-81014
Europeo
Unión Europea
Decisión
20230717
1473/2023

Decisión de Ejecución (UE) 2023/1473 de la Comisión de 17 de julio de 2023 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que respecta a la publicación de referencias de documentos de evaluación europeos relativos a membranas para uso como capa base en cubiertas o paredes o ambas y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20230718
181
L
47
49
/doue/2023/181/L00047-00049.pdf
L
20230718
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2023/1473/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011, los organismos de evaluación técnica deben utilizar los métodos y criterios establecidos en los documentos de evaluación europeos cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para evaluar las prestaciones de los productos de construcción cubiertos por dichos documentos en relación con sus características esenciales.
(2) | De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha elaborado y adoptado veinte documentos de evaluación europeos.
(3) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica se refieren a los siguientes productos de construcción: — | membranas para uso como capa base en cubiertas o paredes o ambas; — | capas de control del vapor en función de la humedad; — | revestimiento mineral grueso flexible modificado con polímero; — | aislamiento térmico para la edificación de balas de paja; — | espuma aglutinada hecha en fábrica para su uso como aislamiento acústico y térmico; — | planchas de aislamiento acústico y térmico con base de poliuretano reciclado; — | elementos de poliuretano utilizados como aislante térmico alrededor de las ventanas de PVC-U; — | kits de chimenea resistentes al hollín con revestimiento de arcilla/cerámica, que funcionan en condiciones de humedad y presión negativa/positiva (en sustitución de las especificaciones técnicas «060001-00-0802, 060003-00-0802 y 060008-00-0802»); — | madera maciza con uniones de tablas estructurales con junta cerrada, resinosas; — | elemento estructural para edificios construidos por piezas prefabricadas de madera blanda; — | base de granulado de espuma de poliuretano con o sin granulado de corcho; — | elementos de muelles de acero; — | paneles compuestos a base de madera para el diseño de paredes o techos interiores o ambos; — | kits para cubiertas verdes; — | productos para marcación de carretera; elementos retrorreflectantes con índices de refracción elevados; — | paneles, azulejos y mosaicos de vidrio; — | anclaje embebido con casquillo de rosca interior (en sustitución de la especificación técnica «EAD 330012-00-0601»); — | conectores compuestos reforzados con fibra para utilización en paneles sándwich y paredes de hormigón; — | dispositivos de fijación de equipamiento de protección individual anticaída a elementos estructurales de madera; — | tornillos de fijación adheridos para uso en hormigón.
(4) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que se deben cumplir en relación con los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(5) | La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos relativos a productos de construcción se publica de conformidad con la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2). Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(6) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.
(7) | A fin de poder utilizar los documentos de evaluación europeos lo antes posible, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 17 de julio de 2023.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78).
ANEXO
En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450, se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«030218-01-0402 | Membranas para uso como capa base en cubiertas o paredes o ambas»
«030271-00-0605 | Capas de control del vapor en función de la humedad»
«030295-00-0605 | Revestimiento mineral grueso flexible modificado con polímero»
«040146-00-1201 | Aislamiento térmico para la edificación de balas de paja»
«040831-00-1201 | Espuma aglutinada hecha en fábrica para su uso como aislamiento acústico y térmico»
«041369-00-1201 | Planchas de aislamiento acústico y térmico con base de poliuretano reciclado»
«041499-00-1201 | Elementos de poliuretano utilizados como aislante térmico alrededor de las ventanas de PVC-U»
«060011-00-0802 | Kits de chimenea resistentes al hollín con revestimiento de arcilla/cerámica, que funcionan en condiciones de humedad y presión negativa/positiva (en sustitución de las especificaciones técnicas “060001-00-0802, 060003-00-0802 y 060008-00-0802”)»
«130321-00-0304 | Madera maciza con uniones de tablas estructurales con junta cerrada, resinosas»
«130323-00-0304 | Elemento estructural para edificios construidos por piezas prefabricadas de madera blanda»
«190010-00-0502 | Base de granulado de espuma de poliuretano con o sin granulado de corcho»
«200112-00-0301 | Elementos de muelles de acero»
«210058-00-0504 | Paneles compuestos a base de madera para el diseño de paredes o techos interiores o ambos»
«220009-00-0401 | Kits para cubiertas verdes»
«230064-00-0106 | Productos para marcación de carretera; elementos retrorreflectantes con índices de refracción elevados»
«300002-00-1202 | Paneles, azulejos y mosaicos de vidrio»
«330012-01-0601 | Anclaje embebido con casquillo de rosca interior (en sustitución de la especificación técnica “EAD 330012-00-0601”)»
«330387-00-0601 | Conectores compuestos reforzados con fibra para utilización en paneles sándwich y paredes de hormigón»
«331846-00-0603 | Dispositivos de fijación de equipamiento de protección individual anticaída a elementos estructurales de madera»
«332795-00-0601 | Tornillos de fijación adheridos para uso en hormigón».