DOUE-L-2023-80607
Europeo
Unión Europea
Decisión
20230503
910/2023

Decisión de Ejecución (UE) 2023/910 de la Comisión, de 3 de mayo de 2023, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que respecta a la publicación de referencias de documentos de evaluación europeos relativos a baldosas o placas onduladas bituminosas y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20230504
116
L
22
26
/doue/2023/116/L00022-00026.pdf
L
20230504
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2023/910/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo ( 1 ), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011, los organismos de evaluación técnica deben utilizar los métodos y criterios establecidos en los documentos de evaluación europeos cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para evaluar las prestaciones de los productos de construcción cubiertos por dichos documentos en relación con sus características esenciales.
(2) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha elaborado y adoptado veinticinco documentos de evaluación europeos.
(3) Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica se refieren a los siguientes productos de construcción:
— baldosas y placas onduladas bituminosas,
— sistemas de impermeabilización de tableros de puentes aplicado en forma líquida,
— lámina para aislamiento sonoro de impacto con función adicional de drenaje de agua de lluvia y protección de revestimientos exteriores de impermeabilización,
— apoyo Pot con Sistema de sellado especial para altas solicitaciones,
— kit para sistema estufa-chimenea consistente en una chimenea con conducto de humo cerámico o de arcilla y unidad de estufa integrada,
— kits formados por revestimiento interior de conducto de evacuación de fibra de vidrio, sustancias minerales y orgánicas y accesorios (sustituye a la especificación técnica «EAD 060012-00-0802»),
— producto de construcción para la penetración de paredes y suelos por componentes de conducción de productos de combustión,
— kit para pegado de vidrio,
— cemento fluoroaluminoso de rápido fraguado,
— kit para elementos de hormigón armado con refuerzo de acero de alta resistencia bajo uso en aplicaciones de tensión limitada,
— bloques de hormigón con factor específico de conversión de humedad Fm,
— bloques de construcción hechos de ladrillos y núcleo de cristal celular,
— unidad aislante térmica y de carga de vidrio celular,
— válvula de retención de olores para drenaje en pavimentos,
— placas bituminosas de baja masa, laminadas o no, con armadura mineral o sintética,
— macrofibras poliéricas reforzadas con fibra de vidrio resistente a los álcalis para utilización en hormigón,
— conglomerado de relleno de carbonato cálcico con características adicionales,
— espejos especiales,
— perfil sellante de EPDM para sellado de juntas en construcciones de tuberías,
— anclajes metálicos de inyección para albañilería (sustituye a la especificación técnica «EAD 330076-00-0604»),
— pernos de anclaje fundido (sustituye a la especificación técnica «EAD 330924-00-0601»),
— anillas de bloqueo para pernos estructurales,
— conector para refuerzo de estructuras de hormigón existentes mediante revestimiento de hormigón,
— cámaras de plástico para acceso a redes subterráneas de servicios, instaladas bajo cubiertas de bocas de inspección,
— kit para conductos de instalaciones resistentes al fuego formadas por piezas de unión prefabricadas (de chapa de acero con revestimiento de pintura o revestimiento autoadhesivo intumescente) y accesorios (sustituye a la especificación técnica «EAD 350003-00-1109»).
(4) Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que se deben cumplir sobre los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(5) La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos relativos a productos de construcción se publica de conformidad con la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión ( 2 ). Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(6) Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.
(7) A fin de poder utilizar los documentos de evaluación europeos lo antes posible, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 3 de mayo de 2023.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
ANEXO
En el anexo, se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«030016-00-0402 Baldosas y placas onduladas bituminosas»
«030675-00-0107 Sistemas de impermeabilización de tableros de puentes aplicado en forma líquida»
«040708-00-0402 Lámina para aislamiento sonoro de impacto con función adicional de drenaje de agua de lluvia y protección de revestimientos exteriores de impermeabilización»
«050003-00-0301 Apoyo Pot con Sistema de sellado especial para altas solicitaciones»
«060009-00-0802 Kit para sistema estufa-chimenea consistente en una chimenea con conducto de humo cerámico o de arcilla y unidad de estufa integrada»
«060012-01-0802 Kits formados por revestimiento interior de conducto de evacuación de fibra de vidrio, sustancias minerales y orgánicas y accesorios (sustituye a la especificación técnica “EAD 060012-00-0802”)»
«060014-00-0802 Producto de construcción para la penetración de paredes y suelos por componentes de conducción de productos de combustión»
«090010-00-0404 Kit para pegado de vidrio»
«150036-00-0301 Cemento fluoroaluminoso de rápido fraguado»
«160011-00-0301 Kit para elementos de hormigón armado con refuerzo de acero de alta resistencia bajo uso en aplicaciones de tensión limitada»
«170006-00-0305 Bloques de hormigón con factor específico de conversión de humedad Fm»
«170012-00-0404 Bloques de construcción hechos de ladrillos y núcleo de cristal celular»
«170018-00-0305 Unidad aislante térmica y de carga de vidrio celular»
«180020-00-0704 Válvula de retención de olores para drenaje en pavimentos»
«220020-00-0402 Placas bituminosas de baja masa, laminadas o no, con armadura mineral o sintética»
«260024-00-0301 Macrofibras poliéricas reforzadas con fibra de vidrio resistente a los álcalis para utilización en hormigón»
«260048-00-0301 Conglomerado de relleno de carbonato cálcico con características adicionales»
«300007-00-0404 Espejos especiales»
«320014-00-0605 Perfil sellante de EPDM para sellado de juntas en construcciones de tuberías»
«330076-01-0604 Anclajes metálicos de inyección para albañilería (sustituye a la especificación técnica “EAD 330076-00-0604”)»
«330924-01-0601 Pernos de anclaje fundido (sustituye a la especificación técnica “EAD 330924-00-0601”)»
«331565-00-0602 Anillas de bloqueo para pernos estructurales»
«332347-00-0601 Conector para refuerzo de estructuras de hormigón existentes mediante revestimiento de hormigón»
«340225-00-1109 Cámaras de plástico para acceso a redes subterráneas de servicios, instaladas bajo cubiertas de bocas de inspección»
«350003-01-1109 Kit para conductos de instalaciones resistentes al fuego formadas por piezas de unión prefabricadas (de chapa de acero con revestimiento de pintura o revestimiento autoadhesivo intumescente) y accesorios (sustituye a la especificación técnica “EAD 350003-00-1109”)».
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78).