DOUE-L-2023-80287
Europeo
Unión Europea
Decisión
20230224
424/2023

Decisión de Ejecución (UE) 2023/424 de la Comisión de 24 de febrero de 2023 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que respecta a la publicación de referencias de documentos de evaluación europeos relativos al vidrio plano estirado especial y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20230227
61
L
68
70
/doue/2023/061/L00068-00070.pdf
L
20230227
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2023/424/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
Vidrio
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011, los organismos de evaluación técnica deben utilizar los métodos y criterios establecidos en los documentos de evaluación europeos cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para evaluar las prestaciones de los productos de construcción cubiertos por dichos documentos en relación con sus características esenciales.
(2) | A raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha elaborado y adoptado diez documentos de evaluación europeos de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011.
(3) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica se refieren a los siguientes productos de construcción: — placa de vidrio con efectos decorativos, — geomalla rectangular para estabilización de capas granulares no unidas bajo carga aplicada, — planchas de cajas de cartón de bebida recicladas para uso en construcción, — barras de acero reforzadas con cabezal (sustitución de la especificación técnica «EAD 160012-00-0301»), — sellados de penetraciones combinados para compuertas cortafuegos, — hilos de vidrio, basalto, aramida, carbono, PBO y acero para conectores fibroreforzados, — lámina de espuma de poliuretano (PU) o lámina de fibra de poliéster para aislamiento acústico a ruido de impacto (sustitución de la especificación técnica «EAD 040049-00-0502»), — productos de aislamiento térmico y/o acústico realizado in situ formados por fibras vegetales sueltas para utilización en pavimentos con funciones de soporte de cargas, — fijación a pistola para anclajes en hormigón, en aplicaciones no estructurales redundantes (sustitución de la especificación técnica «EAD 330083-02-0601»), — aislamiento térmico y enfoscado/enlucido con absorción acústica.
(4) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que deben cumplir sobre los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(5) | La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos relativos a productos de construcción se publica de conformidad con la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2). Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(6) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.
(7) | A fin de poder utilizar los documentos de evaluación europeos lo antes posible, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 24 de febrero de 2023.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78)
ANEXO
En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«300010-00-0505 | Placa de vidrio con efectos decorativos»
«080013-00-0102 | Geomalla rectangular para estabilización de capas granulares no unidas bajo carga aplicada»
«210138-00-0504 | Planchas de cajas de cartón de bebida recicladas para uso en construcción»
«160012-01-0301 | Barras de acero reforzadas con cabezal (sustitución de la especificación técnica “EAD 160012-00-0301”)»
«350454-00-1104-v01 | Sellados de penetraciones combinados para compuertas cortafuegos»
«331668-00-0601 | Hilos de vidrio, basalto, aramida, carbono, PBO y acero para conectores fibroreforzados»
«040049-01-0502 | Lámina de espuma de poliuretano (PU) o lámina de fibra de poliéster para aislamiento acústico a ruido de impacto (sustitución de la especificación técnica “EAD 040049-00-0502”)»
«041125-00-1201 | Productos de aislamiento térmico y/o acústico realizado in situ formados por fibras vegetales sueltas para utilización en pavimentos con funciones e soporte de cargas»
«330083-03-0601 | Fijación a pistola para anclajes múltiples en hormigón, en aplicaciones no estructurales (sustitución de la especificación técnica “EAD 330083-02-0601”)»
«041559-00-1201 | Aislamiento térmico y enfoscado/enlucido con absorción acústica».