DOUE-L-2023-80048
Europeo
Unión Europea
Reglamento
64/2023

Reglamento nº 49 de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a las medidas que deben adoptarse contra las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión y motores de encendido por chispa destinados a la propulsión de vehículos [2023/64].
Diario Oficial de la Unión Europea
20230116
14
L
1
473
/doue/2023/014/L00001-00473.pdf
L
20220107
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2023/64/spa
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas CEPE
Componentes de vehículos
Contaminación atmosférica
Homologación
Marca de conformidad CE
Reglamentaciones técnicas
Vehículos de motor
Entrada en vigor: el 7 de enero de 2022, si se cumple lo indicado.
Industria
Medio ambiente
Tecnología e investigación
Transportes y tráfico
Solo los textos originales de la CEPE surten efectos jurídicos con arreglo al Derecho internacional público. La situación y la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento deben verificarse en la última versión del documento de situación CEPE TRANS/WP.29/343, disponible en: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations
Incorpora todo el texto válido hasta:
la serie 07 de enmiendas. Fecha de entrada en vigor: 7 de enero de 2022
Suplemento 1 de la serie 07 de enmiendas. Fecha de entrada en vigor:
ÍNDICE
Reglamento
1. | Ámbito de aplicación |
2. | Definiciones |
3. | Solicitud de homologación |
4. | Homologación |
5. | Requisitos y ensayos |
6. | Instalación en el vehículo |
7. | Familia de motores |
8. | Conformidad de la producción |
9. | Conformidad de los vehículos/motores en servicio |
10. | Sanciones por no conformidad de la producción |
11. | Modificación y extensión de la homologación del tipo homologado |
12. | Cese definitivo de la producción |
13. | Disposiciones transitorias |
14. | Nombre y dirección de los servicios técnicos responsables de la realización de los ensayos de homologación y de las autoridades de homologación de tipo |
Apéndice 1: | Procedimiento para los ensayos de conformidad de la producción cuando la desviación típica es satisfactoria |
Apéndice 2: | Procedimiento para los ensayos de conformidad de la producción cuando la desviación típica no es satisfactoria o no está disponible |
Apéndice 3: | Procedimiento para los ensayos de conformidad de la producción a petición del fabricante |
Apéndice 4: | Resumen del proceso de homologación de motores alimentados con gas natural y GLP |
Anexos
1 | Modelos de ficha de características |
Apéndice de la ficha de características
2A | Comunicación relativa a la homologación de un tipo de motor o una familia de motores como unidad técnica independiente por lo que respecta a las emisiones de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas |
Adenda de la comunicación de homologación de tipo n.o…relativa a la homologación de tipo de un tipo de motor o una familia de motores como unidad técnica independiente por lo que respecta a las emisiones de escape de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
2B | Comunicación relativa a la homologación de un tipo de vehículo con un motor homologado por lo que respecta a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas |
2C | Comunicación relativa a la homologación de un tipo de vehículo por lo que respecta a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas |
Adenda de la comunicación de homologación de tipo n.o … relativa a la homologación de tipo de un tipo de vehículo por lo que respecta a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
2D | Documentación relativa a las AES |
3 | Ejemplos de marcas de homologación |
4 | Procedimiento de ensayo |
Apéndice 1: | Programa dinamométrico del motor durante el WHTC |
Apéndice 2: | Equipo de medición |
Apéndice 3: | Estadísticas |
Apéndice 4: | Verificación del caudal de carbono |
Apéndice 5: | Ejemplo de procedimiento de cálculo |
Apéndice 6: | Instalación de accesorios y equipo para el ensayo de emisiones |
Apéndice 7: | Procedimiento aplicable a la medición del amoniaco |
Apéndice 8: | Equipo de recuento del número de partículas en las emisiones |
5 | Especificaciones de los combustibles de referencia |
6 | Datos de emisiones exigidos en la homologación de tipo con respecto a la aptitud para la circulación |
7 | Verificación de la durabilidad de los sistemas de motor |
8 | Conformidad de los motores o los vehículos en servicio |
Apéndice 1: | Procedimiento de ensayo de las emisiones de los vehículos con sistemas portátiles de medición de emisiones |
Apéndice 2: | Equipo de medición portátil |
Apéndice 3: | Calibración del equipo de medición portátil |
Apéndice 4: | Método para comprobar la conformidad de la señal de par de la ECU |
9A | Sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) |
Apéndice 1: | Evaluación del funcionamiento en servicio del sistema de diagnóstico a bordo |
Apéndice 2: | Modelo de declaración de conformidad del funcionamiento en servicio del sistema OBD |
9B | Requisitos técnicos de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) |
Apéndice 1: | Homologación de la instalación de los sistemas OBD |
Apéndice 2: | Casos de mal funcionamiento – Ilustración del estado de los DTC – Ilustración de los sistemas de activación de los contadores y del IMF |
Apéndice 3: | Requisitos de supervisión |
Apéndice 4: | Informe de conformidad técnica |
Apéndice 5: | Información de imagen fija y de flujo de datos |
Apéndice 6: | Documentos normativos de referencia |
Apéndice 7: | Supervisión del funcionamiento |
Apéndice 8: | Requisitos de demostración en caso de supervisión del funcionamiento de un filtro de partículas diésel de flujo de pared |
9C | Requisitos técnicos para la evaluación del funcionamiento en servicio de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) |
Apéndice 1: | Grupos de monitores |
10 | Requisitos para limitar las emisiones fuera de ciclo (OCE) y las emisiones en régimen de funcionamiento |
Apéndice 1: | Ensayo de demostración del PEMS durante la homologación de tipo |
11 | Requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de control de NOx |
Apéndice 1: | Requisitos de demostración |
Apéndice 2: | Descripción de los mecanismos de activación y desactivación de la alerta al conductor y la inducción del conductor |
Apéndice 3: | Esquema de reducción del par de la inducción de bajo nivel |
Apéndice 4: | Demostración de instalación correcta en un vehículo en el caso de los motores que hayan obtenido una homologación de tipo como unidad técnica independiente |
Apéndice 5: | Acceso a la «información relativa al control de NOx» |
Apéndice 6: | Demostración de la concentración de reactivo mínima aceptable CDmin |
12 | Emisiones de CO2 y consumo de combustible |
Apéndice 1: | Disposiciones sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible para la extensión de la homologación de tipo de un vehículo que haya obtenido una homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento y cuya masa de referencia sea superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg |
13 | Homologación de tipo de dispositivos anticontaminantes de recambio como unidades técnicas independientes |
Apéndice 1: | Modelo de ficha de características |
Apéndice 2: | Comunicación relativa a la homologación de un dispositivo anticontaminante de recambio de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas |
Apéndice 3. | Ejemplo de marca de homologación |
Apéndice 4: | Procedimiento de durabilidad para la evaluación del rendimiento en materia de emisiones de un dispositivo anticontaminante de recambio |
Apéndice 5: | Secuencia para el envejecimiento térmico |
Apéndice 6: | Ciclo de ensayo para la recogida de datos en dinamómetro de chasis o en carretera |
Apéndice 7: | Procedimiento de purga y pesaje |
Apéndice 8: | Ejemplo de programa de rodaje que incluye secuencias térmicas, de consumo de lubricante y de regeneración |
Apéndice 9: | Diagrama de flujo del desarrollo de un programa de rodaje |
14 | Acceso a la información del sistema OBD del vehículo |
15 | Requisitos técnicos aplicables a los motores y vehículos de combustible dual diésel-gas |
Apéndice 1: | Tipos de motores y vehículos HDDF: ilustración de las definiciones y principales requisitos |
Apéndice 2: | Mecanismos de activación y desactivación de los contadores, el sistema de alerta, la limitación de funcionamiento y el modo de mantenimiento en el caso de los motores y vehículos de combustible dual: descripción e ilustraciones |
Apéndice 3: | Indicador de combustible dual, sistema de alerta y limitación de funcionamiento de los motores HDDF: requisitos de demostración |
Apéndice 4: | Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones de los motores de combustible dual |
Apéndice 5: | Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones del PEMS de los motores de combustible dual |
Apéndice 6: | Determinación de las relaciones molares de los componentes y los valores u gas en el caso de los motores de combustible dual |
1. Ámbito de aplicación
| 1.1. | El presente Reglamento se aplicará a los vehículos de motor de las categorías M 1 , M 2 , N 1 y N 2 con una masa de referencia superior a 2 610 kg y a todos los vehículos de motor de las categorías M 3 y N 3 (1). A petición del fabricante, una homologación de tipo de un vehículo completado concedida con arreglo al presente Reglamento se extenderá al vehículo correspondiente incompleto cuya masa de referencia sea inferior a 2 610 kg. Las homologaciones de tipo se extenderán si el fabricante puede demostrar que todas las combinaciones de carrocería que está previsto incorporar al vehículo incompleto aumentan la masa de referencia del vehículo a más de 2 610 kg. A petición del fabricante, una homologación de tipo de un vehículo concedida con arreglo al presente Reglamento se extenderá a sus variantes y versiones cuya masa de referencia sea superior a 2 380 kg siempre y cuando el vehículo cumpla igualmente los requisitos relativos a la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo de combustible con arreglo al punto 4.2 del presente Reglamento.
| 1.2. | Homologaciones equivalentes No es necesario homologar los elementos siguientes con arreglo al presente Reglamento: los motores montados en vehículos de hasta 2 840 kg de masa de referencia a los que se haya extendido una homologación con arreglo a los Reglamentos n.o 83 o n.o 154 de las Naciones Unidas.
2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
| 2.1. | « ciclo de envejecimiento »: una operación del vehículo o del motor (velocidad, carga, potencia) que debe efectuarse durante el período de rodaje;
| 2.2. | « homologación de un motor (familia de motores) »: la homologación de un tipo de motor (familia de motores) en lo que se refiere al nivel de emisión de gases y partículas contaminantes y de humo y al sistema de diagnóstico a bordo (OBD);
| 2.3. | « homologación de un vehículo »: la homologación de un tipo de vehículo en lo que se refiere al nivel de emisión de gases y partículas contaminantes y de humo de su motor, al sistema de diagnóstico a bordo (OBD) y a la instalación del motor en el vehículo;
| 2.4. | « estrategia auxiliar de emisiones » (AES): una estrategia en materia de emisiones que se activa y que sustituye o modifica una estrategia básica de emisiones para un fin concreto y en respuesta a un conjunto específico de condiciones ambientales y/o de funcionamiento y que solo permanece operativa mientras existen dichas condiciones;
| 2.5. | « estrategia básica de emisiones » (BES): una estrategia en materia de emisiones activa en los distintos intervalos del régimen y de la carga del motor, excepto cuando se haya activado una AES;
| 2.6. | « regeneración continua »: un proceso de regeneración de un sistema de postratamiento del gas de escape que se produce permanentemente o, al menos, una vez por ensayo de arranque en caliente del ciclo de ensayos de conducción armonizado a escala mundial de condiciones transitorias (WHTC);
| 2.7. | « cárter »: los espacios existentes dentro o fuera del motor unidos al cárter de aceite por conductos internos o externos por los cuales pueden liberarse los gases y vapores;
| 2.8. | « componentes esenciales relacionados con las emisiones »: los siguientes componentes, diseñados principalmente para el control de las emisiones: sistema de postratamiento del gas de escape, la unidad de control electrónico y sus sensores y actuadores relacionados y el sistema de recirculación de los gases de escape (EGR), incluidos todos los filtros, refrigeradores, válvulas de control y tubos relacionados;
| 2.9. | « mantenimiento esencial relacionado con las emisiones »: el mantenimiento que debe llevarse a cabo en los componentes esenciales relacionados con las emisiones;
| 2.10. | « estrategia de manipulación »: una estrategia de emisiones que no cumple los requisitos de funcionamiento correspondientes a una estrategia básica y/o auxiliar de emisiones según se especifican en el presente anexo;
| 2.11. | « sistema de reducción de NO x »: un sistema de postratamiento del gas de escape diseñado para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO x ) (por ejemplo, catalizadores activos y pasivos de NO x en condiciones pobres, adsorbedores de NO x y sistemas de reducción catalítica selectiva [SCR]);
| 2.12. | « código de problema de diagnóstico » (DTC): un identificador numérico o alfanumérico que identifica o señala un mal funcionamiento;
| 2.13. | « modo diésel »: el modo de funcionamiento normal de un motor de combustible dual en el que el motor no utiliza ningún combustible gaseoso para ninguna condición de funcionamiento del motor;
| 2.14. | « ciclo de conducción »: una secuencia que consta de un arranque del motor, un período de funcionamiento (del vehículo), una parada del motor y el intervalo de tiempo hasta el siguiente arranque del motor;
| 2.15. | « motor de combustible dual »: un sistema de motor diseñado para funcionar simultáneamente con combustible diésel y con un combustible gaseoso, midiéndose ambos combustibles de manera independiente, en el que la cantidad consumida de uno de ellos en relación con el otro puede variar según el funcionamiento;
| 2.16. | « modo de combustible dual »: el modo de funcionamiento normal de un motor de combustible dual durante el cual el este utiliza simultáneamente combustible diésel y un combustible gaseoso en algunas de sus condiciones de funcionamiento;
| 2.17. | « vehículo de combustible dual »: un vehículo que funciona con un motor de combustible dual y que suministra los combustibles utilizados por el motor desde sistemas de almacenamiento a bordo separados;
| 2.18. | « elemento de diseño »: respecto a un vehículo o motor: a) | cualquier elemento del sistema de motor; b) | cualquier sistema de control, incluidos: el software informático, los sistema electrónicos de control y la lógica del ordenador; c) | cualquier calibración del sistema de control; o d) | los resultados de cualquier interacción de los sistemas;
| 2.19. | « sistema de supervisión del control de emisiones »: el sistema que garantiza el correcto funcionamiento de las medidas de control de NO x aplicadas en el sistema de motor de conformidad con los requisitos del punto 5.5; «sistema de control de emisiones»: los elementos de diseño y las estrategias de emisiones que se han desarrollado o calibrado para controlar las emisiones;
| 2.20. | « mantenimiento relacionado con las emisiones »: el mantenimiento que afecta sustancialmente a las emisiones o que puede afectar al deterioro de las emisiones del vehículo o del motor durante el funcionamiento normal en servicio;
| 2.21. | « estrategia de emisiones »: un elemento o un conjunto de elementos de diseño que se incorporan al diseño general de un sistema de motor o de un vehículo y que sirven para controlar las emisiones;
| 2.22. | « familia de motores-sistemas de postratamiento »: un grupo de motores, determinado por el fabricante, que cumple la definición de familia de motor, subdividido en grupos de motores que utilizan un sistema similar de postratamiento del gas de escape;
| 2.23. | « familia de motores »: un grupo de motores, determinado por el fabricante, cuyo diseño, tal como se define en el punto 7 del presente Reglamento, posee características similares en cuanto a emisiones de escape;
| 2.24. | « sistema de motor »: el motor, el sistema de control de emisiones y la interfaz de comunicación ( hardware y mensajes) entre las unidades de control electrónico (ECU) del sistema de motor y cualquier otra unidad de control del grupo motopropulsor o el vehículo;
| 2.25. | « arranque del motor »: un proceso que consta de tres fases (encendido en «on», giro del motor por medio del motor de arranque e inicio de la combustión) y termina cuando el régimen del motor alcanza 150 min -1 por debajo del régimen de ralentí normal en caliente;
| 2.26. | « tipo de motor »: una categoría de motores que no difieren en cuanto a sus características esenciales, como establece el anexo 1;
| 2.27. | « sistema de postratamiento del gas de escape »: un catalizador (de oxidación, de tres vías o cualquier otro), un filtro de partículas, un sistema de reducción de NO x , una combinación de sistema de reducción de NO x con filtro de partículas, o cualquier otro dispositivo de reducción de emisiones que se instale pospuesto al motor;
| 2.28. | « contaminantes gaseosos »: las emisiones de gases de escape de monóxido de carbono, NO x , expresados en equivalente de NO 2 , e hidrocarburos (es decir, total de hidrocarburos, hidrocarburos no metánicos y metano);
| 2.29. | « denominador general »: un contador que indica el número de veces en que un vehículo ha funcionado, teniendo en cuenta las condiciones generales;
| 2.30. | « grupo de monitores »: a efectos de evaluar el funcionamiento en servicio de una familia de motores OBD, un grupo de monitores OBD utilizados para determinar el correcto funcionamiento del sistema de control de emisiones;
| 2.31. | « contador del ciclo de encendido »: un contador que indica el número de arranques del motor que el vehículo ha experimentado;
| 2.32. | « relación del funcionamiento en servicio » (IUPR): el cociente entre el número de veces en que han existido condiciones en las cuales un monitor o un grupo de monitores deberían haber detectado un mal funcionamiento y el número de ciclos de conducción correspondiente al funcionamiento de ese monitor o grupo de monitores;
| 2.33. | « régimen bajo (n lo ) »: el régimen mínimo del motor con el que se alcanza el 50 % de la potencia máxima declarada;
| 2.34. | « mal funcionamiento »: un fallo o deterioro de un sistema de motor, con inclusión del sistema OBD, que pueda razonablemente esperarse que ocasione un aumento de cualquiera de los contaminantes regulados que emite el sistema de motor o una reducción de la eficacia del sistema OBD;
| 2.35. | « indicador de mal funcionamiento » (IMF): un indicador que forma parte del sistema de alerta y que informa claramente al conductor del vehículo en caso de mal funcionamiento;
| 2.36. | « fabricante »: la persona o el organismo responsables, ante la autoridad de homologación de tipo, de todo lo relacionado con el procedimiento de homologación de tipo o autorización y de garantizar la conformidad de la producción; no será imprescindible que tales persona u organismo participen directamente en todas las fases de fabricación del vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente sujetos al procedimiento de homologación;
| 2.37. | « potencia neta máxima »: el valor máximo de la potencia neta medida a plena carga del motor;
| 2.38. | « potencia neta »: la potencia obtenida en un banco de ensayo en el extremo del cigüeñal o su equivalente al régimen del motor correspondiente con los elementos auxiliares que establece el Reglamento n. o 85 de las Naciones Unidas, determinada en las condiciones atmosféricas de referencia;
| 2.39. | « mantenimiento no relacionado con las emisiones »: el mantenimiento que no afecta sustancialmente a las emisiones y que no tiene un efecto duradero sobre el deterioro de las emisiones del vehículo o del motor en condiciones de funcionamiento normal en servicio una vez efectuado el mantenimiento;
| 2.40. | « sistema de diagnóstico a bordo » (sistema OBD): un sistema a bordo de un vehículo o un motor que tiene la capacidad de: a) | detectar casos de mal funcionamiento que afecten a las emisiones del sistema de motor; b) | indicar su aparición mediante un sistema de alerta; y c) | identificar la posible área de mal funcionamiento mediante información almacenada en una memoria informática y comunicar dicha información a un sistema exterior;
| 2.41. | « familia de motores OBD »: una agrupación, por parte de un fabricante, de sistemas de motor que utilicen métodos comunes de supervisión y diagnóstico de los casos de mal funcionamiento relacionados con las emisiones;
| 2.42. | « secuencia de funcionamiento »: una secuencia que consta de un arranque del motor, un período de funcionamiento (del motor), una parada del motor y el lapso de tiempo hasta el siguiente arranque, y en la que funciona hasta el final un monitor específico del sistema OBD y se detectan los posibles casos de mal funcionamiento;
| 2.43. | « dispositivo anticontaminante original »: un dispositivo anticontaminante o un conjunto de ellos cubiertos por la homologación de tipo concedida al vehículo en cuestión;
| 2.44. | « motor de referencia »: un motor seleccionado dentro de una familia de motores cuyas características en cuanto a emisiones serán representativas de esa familia de motores;
| 2.45. | « dispositivo de postratamiento de partículas »: un sistema de postratamiento del gas de escape diseñado para reducir las emisiones de partículas contaminantes mediante una separación mecánica, aerodinámica, por difusión o inercial;
| 2.46. | « partículas » (PM): cualquier material recogido en un medio filtrante especificado tras diluir el gas de escape con un gas diluyente limpio y filtrado a una temperatura situada entre 315 °K (42 °C) y 325 °K (52 °C); se trata principalmente de carbono, hidrocarburos condensados y sulfatos con agua asociada;
| 2.46.1. | « número de partículas » (número PM) : número total de partículas sólidas emitido por el escape cuantificado de acuerdo con los métodos de dilución, muestreo y medición especificados en el anexo 4;
| 2.47. | « porcentaje de carga »: la proporción del par máximo disponible a un régimen del motor determinado;
| 2.48. | « supervisión del funcionamiento »: una supervisión de los casos de mal funcionamiento consistente en comprobaciones funcionales y en la supervisión de parámetros que no están correlacionados directamente con los umbrales de las emisiones, y que se realiza en componentes o sistemas para verificar que funcionan dentro del espectro adecuado;
| 2.49. | « regeneración periódica »: el proceso de regeneración de un dispositivo de control de emisiones que se produce periódicamente en menos de 100 horas de funcionamiento normal del motor;
| 2.50. | « sistema portátil de medición de emisiones » (PEMS): un sistema portátil de medición de emisiones que cumple los requisitos especificados en el apéndice 2 del anexo 8 del presente Reglamento;
| 2.51. | « unidad de toma de fuerza »: un dispositivo de salida accionado por el motor y destinado al accionamiento de equipos auxiliares montados en el vehículo;
| 2.52. | « componente o sistema deteriorado aceptado » (QDC): un componente o un sistema que han sido deteriorados intencionadamente, por ejemplo, por envejecimiento acelerado, o manipulados de manera controlada y que han sido aceptados por la autoridad de homologación de tipo con arreglo a lo dispuesto en el anexo 9B del presente Reglamento, para ser utilizados en la demostración del funcionamiento del sistema OBD del sistema de motor;
| 2.53. | « reactivo »: cualquier medio almacenado en el vehículo, en un depósito, y que se suministre al sistema de postratamiento del gas de escape (en caso necesario) a petición del sistema de control de emisiones;
| 2.54. | « recalibración »: una regulación precisa de un motor de gas natural para conseguir el mismo rendimiento (potencia y consumo de combustible) con gas natural de otra clase;
| 2.55. | « masa de referencia »: la masa del vehículo en orden de marcha restándole la masa uniforme de un conductor de 75 kg y sumándole una masa uniforme de 100 kg;
| 2.56. | « dispositivo anticontaminante de recambio »: un dispositivo anticontaminante, o un conjunto de ellos, diseñado para sustituir un dispositivo anticontaminante original y que puede homologarse como unidad técnica independiente;
| 2.57. | « herramienta de exploración »: equipo de ensayo externo utilizado para establecer una comunicación externa normalizada con el sistema OBD con arreglo a los requisitos del presente Reglamento;
| 2.58. | « programa de rodaje »: el ciclo de envejecimiento y el período de rodaje utilizados para determinar los factores de deterioro de la familia de motores-sistemas de postratamiento;
| 2.59. | « modo de mantenimiento »: un modo especial de un motor de combustible dual que se activa para efectuar reparaciones o apartar el vehículo de la circulación cuando no es posible el funcionamiento en el modo de combustible dual (2);
| 2.60. | « emisiones del tubo de escape »: la emisión de gases y partículas contaminantes;
| 2.61. | « manipulación indebida »: la desactivación, el ajuste o la modificación del sistema de propulsión o del sistema de control de emisiones del vehículo, lo que incluye cualquier software u otros elementos de control lógico de tales sistemas, que tenga el efecto, intencionado o no, de empeorar el rendimiento en materia de emisiones del vehículo;
| 2.62. | « tara »: la masa del vehículo en orden de marcha sin la masa uniforme de 75 kg del conductor, viajeros ni carga, pero con el depósito de combustible lleno al 90 % de su capacidad y con el juego habitual de herramientas y la rueda de repuesto a bordo, en su caso;
| 2.63. | « vida útil »: la distancia y/o el tiempo pertinente en los cuales debe garantizarse el cumplimiento de los límites aplicables respecto a las emisiones de gases y partículas;
| 2.64. | « tipo de vehículo con respecto a las emisiones »: un grupo de vehículos que no difieren entre sí en cuanto a las características esenciales del motor y del vehículo, según establece el anexo 1;
| 2.65. | « filtro de partículas diésel de flujo de pared »: un filtro de partículas diésel («DPF») que hace pasar todo el gas de escape por un panel que filtra las materias sólidas;
| 2.66. | « índice de Wobbe (Wl: inferior; Wu: superior) »: la relación del poder calorífico correspondiente de un gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa en las mismas condiciones de referencia:
| 2.67. | « factor de desplazamiento λ (S λ ) »: una expresión que describe la flexibilidad que debe tener el sistema de gestión del motor por lo que respecta a un cambio de la relación λ de exceso de aire si el motor es alimentado con un gas cuya composición es diferente de la del metano puro (véase en el apéndice 5 del anexo 4 cómo calcular S λ ).
3. Solicitud de homologación
| 3.1. | Solicitud de homologación de tipo de un sistema de motor o una familia de motores como unidad técnica independiente
| 3.1.1. | El fabricante o su representante autorizado presentarán a la autoridad de homologación de tipo una solicitud de homologación de tipo de un sistema de motor o una familia de motores como unidad técnica independiente.
| 3.1.2. | La solicitud a la que se refiere el punto 3.1.1 se elaborará con arreglo al modelo de ficha de características que figura en el anexo 1. A tal fin, será de aplicación la parte 1 de dicho anexo.
| 3.1.3. | Junto a la solicitud, el fabricante proporcionará documentación que explique totalmente cualquier elemento de diseño que afecte a las emisiones, la estrategia de control de emisiones del sistema de motor, los medios mediante los cuales el sistema de motor controle las variables de salida que afecten a las emisiones, ya sea este control directo o indirecto, y las medidas antimanipulación, y que explique completamente el sistema de alerta e inducción exigido en los puntos 4 y 5 del anexo 11. La autoridad de homologación identificará y fechará la documentación y la conservará durante al menos diez años después de que se conceda la homologación. La documentación contendrá las siguientes partes: a) | la información que figura en el punto 5.1.4; b) | la documentación relativa a las AES, tal como se describe en el anexo 2D del presente Reglamento, a fin de que las autoridades de homologación puedan evaluar el uso adecuado de las AES. A petición del fabricante, la autoridad de homologación llevará a cabo una evaluación preliminar de las AES en relación con nuevos tipos de vehículos. En ese caso, el fabricante facilitará el borrador de documentación relativa a las AES a la autoridad de homologación entre dos y doce meses antes del inicio del proceso de homologación de tipo. La autoridad de homologación realizará una evaluación preliminar basándose en el borrador de documentación relativa a las AES facilitado por el fabricante. La autoridad de homologación realizará la evaluación preliminar de conformidad con la metodología descrita en el apéndice 2 del anexo 10. Podrá apartarse de dicha metodología en casos excepcionales y debidamente justificados. La evaluación preliminar de las AES en relación con nuevos tipos de vehículos será válida a efectos de homologación de tipo durante un período de dieciocho meses. Este período podrá prorrogarse otros doce meses si el fabricante aporta pruebas a la autoridad de homologación de que en el mercado no han aparecido tecnologías nuevas que pudieran modificar la evaluación preliminar de las AES.
| 3.1.4. | Además de la información contemplada en el punto 3.1.3, el fabricante presentará la siguiente información: a) | en el caso de motores de encendido por chispa, una declaración del porcentaje mínimo de fallos de encendido en un número total de arranques, que o bien haga que las emisiones superen los límites señalados en el anexo 9A, cuando dicho porcentaje se haya producido desde el inicio del ensayo de emisiones descrito en el anexo 4, o bien pueda acarrear el sobrecalentamiento del catalizador o de los catalizadores de escape antes de ocasionar daños irreversibles; b) | una descripción de las disposiciones adoptadas para evitar la manipulación indebida y la modificación del ordenador o de los ordenadores de control de emisiones, incluido un método de actualización mediante un programa o una calibración autorizados por el fabricante; c) | la documentación del sistema OBD, con arreglo a los requisitos establecidos en el anexo 9B, punto 8; d) | la información relacionada con el sistema OBD a efectos de acceso al OBD, con arreglo a los requisitos establecidos en el anexo 14 del presente Reglamento; e) | una declaración de conformidad de las emisiones fuera de ciclo con los requisitos establecidos en el anexo 10, puntos 5.1.3 y 10; f) | una declaración de conformidad del funcionamiento en servicio de los sistemas OBD con los requisitos establecidos en el apéndice 2 del anexo 9A; g) | el plan inicial para el ensayo en servicio con arreglo al anexo 8, punto 2.4; h) | en su caso, las copias de las demás homologaciones de tipo con los datos pertinentes para facilitar la extensión de las homologaciones y el establecimiento de los factores de deterioro. i) | en su caso, la documentación exigida por el presente Reglamento para la correcta instalación de un motor de tipo homologado como unidad técnica independiente.
| 3.1.5. | El fabricante remitirá al servicio técnico responsable de los ensayos de homologación de tipo un motor o, en su caso, un motor de referencia representativo del tipo que se desea homologar.
| 3.1.6. | Los cambios en la fabricación de un sistema, un componente o una unidad técnica independiente que tengan lugar después de una homologación de tipo no invalidarán automáticamente dicha homologación de tipo, a menos que se modifiquen sus parámetros técnicos o características originales de tal manera que se vea afectada la funcionalidad del motor o del sistema anticontaminante.
| 3.2. | Solicitud de homologación de tipo de un vehículo con un sistema de motor homologado con respecto a las emisiones
| 3.2.1. | El fabricante o su representante autorizado presentarán a la autoridad de homologación de tipo una solicitud de homologación de tipo de un vehículo con un sistema de motor homologado con respecto a las emisiones.
| 3.2.2. | La solicitud a la que se refiere el punto 3.2.1 se elaborará de conformidad con el modelo de ficha de características que figura en el anexo 1, parte 2. Esta solicitud irá acompañada por una copia del certificado de homologación de tipo del sistema de motor o de la familia de motores como unidad técnica independiente.
| 3.2.3. | El fabricante proporcionará documentación que explique totalmente los elementos del sistema de alerta e inducción a bordo del vehículo, exigido en el anexo 11. Esta documentación se proporcionará con arreglo al punto 3.1.3.
| 3.2.4. | Además de la información contemplada en el punto 3.2.3, el fabricante presentará la siguiente información: a) | una descripción de las medidas adoptadas para evitar la manipulación indebida y la modificación de las unidades de control del vehículo contempladas en el presente Reglamento, incluido el método de actualización mediante un programa o una calibración autorizados por el fabricante; b) | una descripción de los componentes del sistema OBD a bordo del vehículo, con arreglo a los requisitos del punto 8 del anexo 9B; c) | información relacionada con los componentes del sistema OBD a bordo del vehículo a efectos del acceso al OBD; d) | en su caso, copias de otras homologaciones de tipo con los datos pertinentes para facilitar la extensión de las homologaciones.
| 3.2.5. | Los cambios en la fabricación de un sistema, un componente o una unidad técnica independiente que tengan lugar después de una homologación de tipo no invalidarán automáticamente dicha homologación de tipo, a menos que se modifiquen sus parámetros técnicos o características originales de tal manera que se vea afectada la funcionalidad del motor o del sistema anticontaminante.
| 3.3. | Solicitud de homologación de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones
| 3.3.1. | El fabricante o su representante autorizado presentarán a la autoridad de homologación de tipo una solicitud de homologación de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones.
| 3.3.2. | La solicitud a la que se refiere el punto 3.3.1 se elaborará con arreglo al modelo de ficha de características que figura en el anexo 1. A tal fin, serán de aplicación las partes 1 y 2 de dicho anexo.
| 3.3.3. | El fabricante proporcionará documentación que explique totalmente cualquier elemento de diseño que afecte a las emisiones, la estrategia de control de las emisiones del sistema de motor y los medios mediante los cuales el sistema de motor controle las variables de salida que afecten a las emisiones, ya sea este control directo o indirecto, y que explique completamente el sistema de alerta e inducción exigido en el anexo 11. Esta documentación se proporcionará con arreglo al punto 3.1.3.
| 3.3.4. | Además de la información contemplada en el punto 3.3.3, el fabricante presentará la información exigida en el punto 3.1.4, letras a) a h), y el punto 3.2.4, letras a) a d).
| 3.3.5. | El fabricante presentará al servicio técnico responsable de los ensayos de homologación de tipo un motor representativo del tipo que desee homologar.
| 3.3.6. | Los cambios en la fabricación de un sistema, un componente o una unidad técnica independiente que tengan lugar después de una homologación de tipo no invalidarán automáticamente dicha homologación de tipo, a menos que se modifiquen sus parámetros técnicos o características originales de tal manera que se vea afectada la funcionalidad del motor o del sistema anticontaminante.
| 3.4. | Solicitud de homologación de tipo de un tipo de dispositivo anticontaminante de recambio como unidad técnica independiente
| 3.4.1. | El fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo una solicitud de homologación de tipo de un tipo de dispositivo anticontaminante de recambio como unidad técnica independiente.
| 3.4.2. | Dicha solicitud se elaborará de conformidad con el modelo de ficha de características que figura en el apéndice 1 del anexo 13.
| 3.4.3. | El fabricante presentará una declaración de conformidad con los requisitos de acceso a la información del sistema OBD.
| 3.4.4. | El fabricante presentará al servicio técnico encargado de los ensayos de homologación de tipo lo siguiente: a) | uno o más sistemas de motor de un tipo homologado con arreglo al presente Reglamento equipados con un dispositivo anticontaminante original nuevo; b) | una muestra del tipo del dispositivo anticontaminante de recambio; c) | una muestra adicional del tipo del dispositivo anticontaminante de recambio, cuando este vaya a ser instalado en un vehículo equipado con sistema OBD.
| 3.4.5. | A los efectos de la letra a) del punto 3.4.4, el solicitante seleccionará los motores de ensayo con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo. Las condiciones de ensayo cumplirán los requisitos que establece el punto 6 del anexo 4. Los motores de ensayo cumplirán los requisitos siguientes: a) | el sistema de control de emisiones no presentará ningún defecto; b) | se reparará o sustituirá cualquier pieza original relacionada con las emisiones que esté excesivamente gastada o que funcione de manera incorrecta; c) | antes del ensayo de emisiones, se regularán adecuadamente y se configurarán de acuerdo con lo especificado por el fabricante.
| 3.4.6. | A los efectos de las letras b) y c) del punto 3.4.4, la muestra se marcará de forma clara e indeleble con el nombre comercial o la marca del solicitante y su designación comercial.
| 3.4.7. | A los efectos de la letra c) del punto 3.4.4, la muestra será un componente deteriorado aceptado.
4. Homologación
| 4.1. | Para obtener la homologación de tipo de un sistema de motor o de una familia de motores como unidad técnica independiente, la homologación de tipo de un vehículo con un sistema de motor homologado con respecto a las emisiones o la homologación de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones, el fabricante deberá, con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento, demostrar que los vehículos o los sistemas de motor se someten a los ensayos y cumplen los requisitos establecidos en el punto 5 y los anexos 4, 6, 7, 9A, 9B, 9C, 10, 11 y 12. El fabricante también garantizará el cumplimiento de las especificaciones de los combustibles de referencia que se establecen en el anexo 5. Para obtener la homologación de tipo de un vehículo con un sistema de motor homologado con respecto a las emisiones o la homologación de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones, el fabricante deberá garantizar que se cumplen los requisitos de instalación establecidos en el punto 6.
| 4.2. | Para obtener la extensión de una homologación de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones de tipo homologado conforme al presente Reglamento con una masa de referencia superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg, el fabricante deberá cumplir los requisitos establecidos en el apéndice 1 del anexo 12.
| 4.3. | A fin de obtener una homologación de tipo de un motor o una familia de motores de combustible dual como unidad técnica independiente, una homologación de tipo de un vehículo de combustible dual con un motor de combustible dual homologado con respecto a las emisiones o una homologación de tipo de un vehículo de combustible dual con respecto a las emisiones, el fabricante, además de cumplir los requisitos que establece el punto 4.1, deberá demostrar que el motor o los vehículos de combustible dual se someten a los ensayos y cumplen los requisitos establecidos en el anexo 15.
| 4.4. | Reservado (3)
| 4.5. | Para obtener la homologación de tipo de un sistema de motor o de una familia de motores como unidad técnica independiente o la homologación de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones, el fabricante deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos relativos a la clase de combustibles correspondientes a una homologación para una clase universal de combustibles o, en el caso de un motor de encendido por chispa alimentado con gas natural y GLP, a una homologación para una clase restringida de combustibles según lo especificado en el punto 4.6.
| 4.5.1. | En el apéndice 4 figuran cuadros en los que se resumen los requisitos para la homologación de los motores alimentados con gas natural, los motores alimentados con GLP y los motores de combustible dual.
| 4.6. | Requisitos aplicables a la homologación de tipo para una clase universal de combustibles Se concederá una homologación para una clase universal de combustibles si se cumplen los requisitos especificados en los puntos 4.6.1 a 4.6.6.1.
| 4.6.1. | El motor de referencia deberá cumplir los requisitos del presente Reglamento sobre los combustibles de referencia apropiados especificados en el anexo 5. Se aplicarán requisitos específicos a los motores alimentados con gas natural / biometano (incluidos los motores de combustible dual), según establece el punto 4.6.3.
| 4.6.2. | Si el fabricante autoriza que la familia de motores funcione con combustibles comerciales que no se ajustan a los combustibles de referencia indicados en el anexo 5 ni cumplen la norma del CEN EN 228 (en el caso de la gasolina sin plomo), o la norma del CEN EN 590 (en el caso del diésel), como los que funcionan con FAME B100 (norma del CEN EN 14214), con mezclas de diésel con FAME B20/B30 (norma del CEN EN 16709), con combustible parafínico (norma del CEN EN 15940) o con otros combustibles, el fabricante cumplirá, además de los requisitos del punto 4.6.1, los siguientes requisitos: a) | declarará con qué combustibles puede funcionar la familia de motores en el punto 3.2.2.2.1 de la ficha de características que figura en la parte 1 del anexo 1, por referencia, bien a una norma oficial, bien a la especificación de producción de un combustible comercial de marca específica que no cumpla ninguna norma oficial como las mencionadas en el punto 4.6.2; asimismo, el fabricante declarará que la funcionalidad del sistema OBD no se ve afectada por el uso del combustible declarado; b) | determinará el factor de corrección de la potencia para cada combustible declarado con arreglo al punto 9.4.2.8, si procede, conforme a lo dispuesto en el punto 9.4.2.7; declarará el factor para cada combustible en el punto 3.2.2.2.2 de la ficha de características que figura en la parte 1 del anexo 1, si procede; c) | demostrará que el motor de referencia cumple los requisitos del anexo 4 y del apéndice 1 del anexo 10 del presente Reglamento relativos a los combustibles declarados; la autoridad de homologación podrá exigir que los requisitos para la demostración se amplíen a los establecidos en los anexos 7 y 9A; d) | será responsable de cumplir los requisitos de conformidad en servicio especificados en el anexo 8 con respecto a los combustibles declarados, incluida cualquier mezcla entre los combustibles declarados y combustibles conformes con las normas del mercado pertinentes. A petición del fabricante, los requisitos establecidos en el presente punto se aplicarán a los combustibles utilizados con fines militares. A los efectos del punto 4.6.2, letra a), cuando los ensayos de emisiones se realicen para demostrar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, se adjuntará al acta de ensayo un informe de análisis del combustible de ensayo, que incluirá, como mínimo, los parámetros contenidos en la especificación oficial del fabricante del combustible.
| 4.6.3. | En el caso de los motores alimentados con gas natural / biometano, incluidos los motores de combustible dual, el fabricante deberá demostrar la capacidad de los motores de referencia para adaptarse a cualquier composición de gas natural / biometano que pueda existir en el mercado. Dicha demostración se llevará a cabo de conformidad con el presente punto y, en el caso de los motores de combustible dual, también de conformidad con las disposiciones adicionales relativas al procedimiento de adaptación del combustible contenidas en el punto 6.4 del anexo 15 del presente Reglamento.
| 4.6.3.1. | En el caso del gas natural / biometano comprimido (GNC), existen en general dos clases de combustible, la de alto poder calorífico (clase H) y la de bajo poder calorífico (clase L), aunque con una variedad significativa dentro de cada una de ellas; difieren considerablemente en su contenido energético, expresado mediante el índice de Wobbe, y en su factor de desplazamiento λ (S λ ). Se considera que los gases naturales con un factor de desplazamiento λ comprendido entre 0,89 y 1,08 (0,89 ≤ S λ ≤ 1,08) pertenecen a la clase H, mientras que los gases naturales con un factor de desplazamiento λ comprendido entre 1,08 y 1,19 (1,08 ≤ S λ ≤ 1,19) pertenecen a la clase L. La composición de los combustibles de referencia refleja las variaciones extremas de S λ . El motor de referencia cumplirá los requisitos del presente Reglamento en cuanto a los combustibles de referencia GR (combustible 1) y G 25 (combustible 2), tal como se especifican en el anexo 5, sin reajustes manuales en el sistema de alimentación de combustible del motor entre los dos ensayos (se requiere autoadaptación). Se permitirá una fase de adaptación durante un WHTC en caliente sin medición después del cambio de combustible. Tras la fase de adaptación, el motor se enfriará de acuerdo con el punto 7.6.1 del anexo 4.
| 4.6.3.1.1. | A petición del fabricante, podrá realizarse el ensayo del motor con un tercer combustible (combustible 3) si el factor de desplazamiento λ (S λ ) se encuentra entre 0,89 (es decir, el margen inferior del G R ) y 1,19 (es decir, el margen superior del G 25 ), por ejemplo, cuando el combustible 3 sea un combustible comercial. Los resultados de este ensayo podrán servir de base para la evaluación de la conformidad de la producción.
| 4.6.3.2. | En el caso del gas natural licuado / biometano licuado (GNL), el motor de referencia cumplirá los requisitos del presente Reglamento en cuanto a los combustibles de referencia G R (combustible 1) y G 20 (combustible 2), tal como se especifican en el anexo 5, sin reajustes manuales en el sistema de alimentación de combustible del motor entre los dos ensayos (se requiere autoadaptación). Se permitirá una fase de adaptación durante un WHTC en caliente sin medición después del cambio de combustible. Tras la fase de adaptación, el motor se enfriará de acuerdo con el punto 7.6.1 del anexo 4.
| 4.6.4. | En el caso de un motor alimentado con gas natural / biometano comprimido (GNC) que se autoadapta, por un lado, a los gases de la clase H y, por otro, a los gases de la clase L, y que cambia de la clase H a la clase L mediante un conmutador, el ensayo del motor de referencia deberá efectuarse, en cada posición del conmutador, con el combustible de referencia correspondiente tal como se especifica en el anexo 5 para cada clase. Los combustibles son el G R (combustible 1) y el G 23 (combustible 3) para la clase H de gases y el G 25 (combustible 2) y el G 23 (combustible 3) para la clase L de gases. El motor de referencia deberá cumplir los requisitos del presente Reglamento en ambas posiciones del conmutador, sin efectuar ningún reajuste en el sistema de alimentación de combustible entre los dos ensayos realizados en cada posición del conmutador. Se permitirá una fase de adaptación durante un WHTC en caliente sin medición después del cambio de combustible. Tras la fase de adaptación, el motor se enfriará de acuerdo con el punto 7.6.1 del anexo 4.
| 4.6.4.1. | A petición del fabricante, podrá realizarse el ensayo del motor con un tercer combustible en lugar del G 23 (combustible 3) si el factor de desplazamiento λ (S λ ) se encuentra entre 0,89 (es decir, el margen inferior del G R ) y 1,19 (es decir, el margen superior del G 25 ), por ejemplo, cuando el combustible 3 sea un combustible comercial. Los resultados de este ensayo podrán servir de base para la evaluación de la conformidad de la producción.
| 4.6.5. | En el caso de los motores de gas natural o biometano, la relación «r» de los resultados de las emisiones para cada contaminante se determinará del modo siguiente: r = | resultado de las emisiones con el combustible de referencia 2 resultado de las emisiones con el combustible de referencia 1 o ra = | resultado de las emisiones con el combustible de referencia 2 resultado de las emisiones con el combustible de referencia 3 y rb = | resultado de las emisiones con el combustible de referencia 1 resultado de las emisiones con el combustible de referencia 3
| 4.6.6. | En el caso del GLP, el fabricante deberá demostrar que los motores de referencia pueden adaptarse a cualquier composición de combustible que pueda existir en el mercado. En el caso del GLP existen variaciones en la composición C3/C4. Estas variaciones se reflejan en los combustibles de referencia. El motor de referencia deberá cumplir los requisitos relativos a emisiones con los combustibles de referencia A y B tal como se especifican en el anexo 5 sin efectuar ningún reajuste en el sistema de alimentación de combustible entre los dos ensayos. Se permitirá una fase de adaptación durante un WHTC en caliente sin medición después del cambio de combustible. Tras la fase de adaptación, el motor se enfriará de acuerdo con el punto 7.6.1 del anexo 4.
| 4.6.6.1. | La relación «r» de los resultados de las emisiones para cada contaminante se determinará del modo siguiente: r = | resultado de las emisiones con el combustible de referencia B resultado de las emisiones con el combustible de referencia A
| 4.7. | Requisitos de homologación de tipo para una clase restringida de combustibles en el caso de los motores alimentados con gas natural / biometano o GLP, incluidos los motores de combustible dual. Se concederá una homologación de tipo para una clase restringida de combustibles si se cumplen los requisitos especificados en los puntos 4.7.1 a 4.7.2.3.
| 4.7.1. | Homologación de tipo relativa a las emisiones de escape de un motor de GNC diseñado para funcionar con los gases de la clase H o con los gases de la clase L.
| 4.7.1.1. | El motor de referencia se someterá a ensayo con el combustible de referencia pertinente, tal como se especifica en el anexo 5, de la clase en cuestión. Los combustibles son el G R (combustible 1) y el G 23 (combustible 3) para la clase H de gases y el G 25 (combustible 2) y el G 23 (combustible 3) para la clase L de gases. El motor de referencia deberá cumplir los requisitos del presente Reglamento sin efectuar ningún reajuste en el sistema de alimentación de combustible entre los dos ensayos. Se permitirá una fase de adaptación durante un WHTC en caliente sin medición después del cambio de combustible. Tras la fase de adaptación, el motor se enfriará de acuerdo con el punto 7.6.1 del anexo 4.
| 4.7.1.2. | A petición del fabricante, podrá realizarse el ensayo del motor con un tercer combustible en lugar del G 23 (combustible 3) si el factor de desplazamiento λ (S λ ) se encuentra entre 0,89 (es decir, el margen inferior del G R ) y 1,19 (es decir, el margen superior del G 25 ), por ejemplo, cuando el combustible 3 sea un combustible comercial. Los resultados de este ensayo podrán servir de base para la evaluación de la conformidad de la producción.
| 4.7.1.3. | La relación «r» de los resultados de las emisiones para cada contaminante se determinará del modo siguiente: r = | resultado de las emisiones con el combustible de referencia 2 resultado de las emisiones con el combustible de referencia 1 o ra = | resultado de las emisiones con el combustible de referencia 2 resultado de las emisiones con el combustible de referencia 3 y rb = | resultado de las emisiones con el combustible de referencia 1 resultado de las emisiones con el combustible de referencia 3
| 4.7.1.4. | Cuando se entregue al cliente, el motor deberá llevar una etiqueta con arreglo al punto 4.12.8 que indique para qué clase de gases está homologado.
| 4.7.2. | Homologación de tipo en relación con las emisiones de escape de un motor de gas natural o GLP diseñado para funcionar con una composición de combustible específica.
| 4.7.2.1. | El motor de referencia deberá cumplir los requisitos en cuanto a emisiones con los combustibles de referencia G R y G 25 en el caso del GNC, con los combustibles de referencia G R y G 20 en el caso del GNL y con los combustibles de referencia A y B en el caso del GLP, tal y como se definen en el anexo 5 del presente Reglamento. Entre los ensayos se autorizará un reglaje del sistema de alimentación de combustible. Este reglaje consistirá en una recalibración de la base de datos de la alimentación de combustible, sin alterar la estrategia básica de control ni la estructura fundamental de la base de datos. Si es necesario, se autorizará el cambio de piezas directamente relacionadas con el caudal de combustible, tales como las boquillas de los inyectores.
| 4.7.2.2. | En el caso del GNC, a petición del fabricante podrá realizarse el ensayo del motor con los combustibles de referencia G R y G 23 o bien G 25 y G 23 , en cuyo caso la homologación de tipo será válida exclusivamente para la clase H o para la clase L de gases, respectivamente.
| 4.7.2.3. | Cuando se entregue al cliente, el motor deberá llevar una etiqueta con arreglo al punto 4.12.8 que indique para qué composición de clases de combustible ha sido calibrado el motor.
| 4.8. | Requisitos relativos a la homologación de tipo para un combustible específico en el caso de motores alimentados con gas natural licuado / biometano licuado (GNL) En el caso del gas natural licuado / biometano licuado, la obtención de una homologación de tipo para un combustible específico estará sujeta a los requisitos especificados en los puntos 4.8.1 a 4.8.2.
| 4.8.1. | Condiciones para solicitar una homologación de tipo para un combustible específico en el caso de motores alimentados con gas natural licuado / biometano licuado (GNL)
| 4.8.1.1. | El fabricante solo podrá solicitar una homologación de tipo para un combustible específico en el caso de que el motor se calibre para una composición de GNL específica (4) que resulte en un factor de desplazamiento λ que no difiera en más del 3 % del factor de desplazamiento λ del combustible G 20 especificado en el anexo 5, y cuyo contenido de etano no supere el 1,5 %.
| 4.8.1.2. | En todos los demás casos, el fabricante solicitará una homologación de tipo para una clase universal de combustibles conforme a las especificaciones del punto 4.6.3.2.
| 4.8.2. | Requisitos de ensayo específicos en el caso de una homologación de tipo para un combustible específico (GNL)
| 4.8.2.1. | En el caso de una familia de motores de combustible dual en la cual los motores estén calibrados para una composición de GNL específica 2 que resulte en un factor de desplazamiento λ que no difiera en más del 3 % del factor de desplazamiento λ del combustible G 20 especificado en el anexo 5, y cuyo contenido de etano no supere el 1,5 %, el motor de referencia solo se someterá a ensayo con el combustible de referencia G 20 , según se especifica en el anexo 5.
| 4.9. | Homologación de tipo relativa a las emisiones de escape de un motor miembro de una familia
| 4.9.1. | A excepción del caso mencionado en el punto 4.8.2, la homologación de tipo de un motor de referencia se hará extensiva a todos los miembros de su familia, sin más ensayos, para cualquier composición de combustible dentro de la clase para la que se haya homologado el citado motor de referencia (en el caso de los motores indicados en el punto 4.7.2) o para la misma clase de combustibles (en el caso de los motores indicados en los puntos 4.6 o 4.7) para la que se haya homologado el tipo del motor de referencia.
| 4.9.2. | Si el servicio técnico determina que la solicitud presentada en relación con el motor de referencia seleccionado no representa plenamente a la familia de motores definida en la parte 1 del anexo 1, podrá seleccionar y someter a ensayo un motor de referencia alternativo y, en caso necesario, uno adicional.
| 4.10. | Requisitos de homologación con respecto a los sistemas de diagnóstico a bordo
| 4.10.1. | Los fabricantes se asegurarán de que todos los sistemas de motor y los vehículos estén equipados con un sistema de diagnóstico a bordo (OBD).
| 4.10.2. | El sistema OBD estará diseñado, fabricado e instalado en el vehículo con arreglo al anexo 9A, de manera que pueda detectar, registrar y comunicar los tipos de deterioro o mal funcionamiento especificados en dicho anexo a lo largo de toda la vida del vehículo.
| 4.10.3. | El fabricante se asegurará de que el sistema OBD cumpla los requisitos establecidos en el anexo 9A, incluidos los requisitos de funcionamiento en servicio del sistema OBD, en todas las condiciones de conducción normales y razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de uso normal especificadas en el anexo 9B.
| 4.10.4. | El indicador de mal funcionamiento del sistema OBD deberá activarse de conformidad con el anexo 9B cuando se someta a ensayo con un componente deteriorado aceptado. El indicador de mal funcionamiento del sistema OBD también podrá activarse cuando los niveles de emisión se encuentren por debajo de los umbrales del OBD especificados en el anexo 9A.
| 4.10.5. | El fabricante velará por que se cumplan las disposiciones del anexo 9A en cuanto al funcionamiento en servicio de una familia de motores OBD.
| 4.10.6. | El sistema OBD almacenará y pondrá en disposición los datos, sin codificar, relacionados con el funcionamiento en servicio del sistema OBD a través del protocolo estándar de comunicación del sistema OBD con arreglo a las disposiciones del anexo 9A.
| 4.10.7. | Si así lo elige el fabricante, hasta la fecha especificada en el punto 13.2.3 para las nuevas homologaciones de tipo, los sistemas OBD podrán cumplir las disposiciones alternativas establecidas en el anexo 9A que se refieren a este punto.
| 4.10.8. | Si así lo elige el fabricante, hasta la fecha especificada en el punto 13.2.3 para las nuevas homologaciones de tipo, podrá realizar la supervisión del filtro de partículas diésel («DPF») conforme a las disposiciones alternativas indicadas en el punto 2.3.2.2 del anexo 9A.
| 4.11. | Requisitos de homologación con respecto a los dispositivos anticontaminantes de recambio
| 4.11.1. | El fabricante se asegurará de que los dispositivos anticontaminantes de recambio destinados a ser instalados en los vehículos o los sistemas de motor con homologación de tipo amparados por el presente Reglamento han obtenido la homologación de tipo como unidades técnicas independientes con arreglo a los requisitos de los puntos 4.11.2 a 4.11.5. A efectos del presente Reglamento, se considerarán dispositivos anticontaminantes los convertidores catalíticos, los dispositivos de reducción de NOx y los filtros de partículas.
| 4.11.2. | Los dispositivos anticontaminantes de recambio originales que sean del tipo contemplado en el punto 3.2.12 de la parte 1 del anexo 1 y estén destinados a ser instalados en un vehículo al que haga referencia el documento de homologación de tipo pertinente no deberán cumplir necesariamente todas las disposiciones del anexo 13, siempre y cuando cumplan los requisitos de los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 de dicho anexo.
| 4.11.3. | El fabricante garantizará que el dispositivo anticontaminante original lleve las marcas de identificación.
| 4.11.4. | Las marcas de identificación a las que se refiere el punto 4.11.3 serán las siguientes: a) | el nombre o la marca del fabricante del motor o del vehículo; b) | la marca y el número de identificación de la pieza del dispositivo anticontaminante original según figura en la información contemplada en el punto 3.2.12.2 de la parte 1 del anexo 1.
| 4.11.5. | Los dispositivos anticontaminantes de recambio obtendrán la homologación de tipo con arreglo a los requisitos específicos de ensayo del anexo 13 del presente Reglamento (5).
| 4.12. | Etiquetado y marcas de homologación de los sistemas de motor y los vehículos
| 4.12.1. | Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Los dos primeros dígitos (actualmente 07, correspondiente a la serie 07 de enmiendas) indicarán la serie de enmiendas que incorpore las modificaciones técnicas importantes más recientes introducidas en el Reglamento en el momento de expedición de la homologación. La misma Parte contratante no asignará el mismo número a otro tipo de motor o de vehículo.
| 4.12.2. | La homologación, su extensión o denegación, así como el cese definitivo de la producción de un tipo de motor o de vehículo de acuerdo con el presente Reglamento se comunicarán a las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento mediante el formulario de comunicación cuyo modelo figura en sus anexos 2A, 2B o 2C, según proceda. Se comunicarán también los valores medidos durante el ensayo de tipo.
| 4.12.3. | En cada motor conforme con un tipo de motor homologado con arreglo al presente Reglamento, o en cada vehículo conforme con un tipo de vehículo homologado con arreglo al presente Reglamento, se colocará, de manera visible y en un lugar fácilmente accesible, una marca de homologación internacional que consistirá en:
| 4.12.3.1. | Un círculo en torno a la letra «E» seguida del número distintivo del país que ha concedido la homologación (6).
| 4.12.3.2. | El número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guion y el número de homologación a la derecha del círculo prescrito en el punto 4.12.3.1.
| 4.12.3.3. | Tras el número de homologación, la marca de homologación contendrá también un guion y un carácter adicional cuya finalidad será distinguir la fase para la cual la homologación ha sido concedida conforme al punto 13.2 y comunicada en el cuadro 1 del anexo 3.
| 4.12.3.3.1. | En el caso de los motores de encendido por compresión alimentados con diésel, la marca de homologación incluirá la letra «D» después del símbolo nacional a fin de especificar el tipo de motor para el cual se ha concedido la homologación.
| 4.12.3.3.2. | En el caso de los motores de encendido por compresión alimentados con etanol (ED95), la marca de homologación incluirá las letras «ED» después del símbolo nacional a fin de especificar el tipo de motor para el cual se ha concedido la homologación.
| 4.12.3.3.3. | En el caso de los motores de encendido por chispa alimentados con etanol (E85), la marca de homologación incluirá «E85» después del símbolo nacional a fin de especificar el tipo de motor para el cual se ha concedido la homologación.
| 4.12.3.3.4. | En el caso de los motores de encendido por chispa alimentados con gasolina, la marca de homologación incluirá la letra «P» después del símbolo nacional a fin de especificar el tipo de motor para el cual se ha concedido la homologación.
| 4.12.3.3.5. | En el caso de los motores de encendido por chispa alimentados con GLP, la marca de homologación incluirá la letra «Q» después del símbolo nacional a fin de especificar el tipo de motor para el cual se ha concedido la homologación.
| 4.12.3.3.6. | En el caso de los motores alimentados con gas natural / biometano, la marca de homologación incluirá una o más letras después del símbolo nacional a fin de especificar para qué clase de gases se ha concedido la homologación. La letra o las letras serán las siguientes: a) | H en el caso de que el motor se homologue y se calibre para la clase H de gases; b) | L en el caso de que el motor se homologue y se calibre para la clase L de gases; c) | HL en el caso de que el motor se homologue y se calibre para las clases H y L de gases; d) | Ht en el caso de que el motor se homologue y se calibre para una composición de gas específica de la clase H y pueda adaptarse a otro gas específico de la clase H mediante un reglaje de la alimentación de combustible del motor; e) | Lt en el caso de que el motor se homologue y se calibre para una composición de gas específica de la clase L y pueda adaptarse a otro gas específico de la clase L mediante un reglaje de la alimentación de combustible del motor; f) | HLt en el caso de que el motor se homologue y se calibre para una composición de gas específica de la clase H o de la clase L y pueda adaptarse a otro gas específico de la clase H o de la clase L mediante un reglaje de la alimentación de combustible del motor; g) | GNCfr en todos los demás casos en los que el motor esté alimentado con GNC/biometano y diseñado para funcionar con una composición de la clase restringida de combustibles gaseosos; h) | GNLfr en los casos en los que el motor esté alimentado con GNL y diseñado para funcionar con una composición de la clase restringida de combustibles gaseosos; i) | GLPfr en los casos en los que el motor esté alimentado con GLP y diseñado para funcionar con una composición de la clase restringida de combustibles gaseosos; j) | GNL 20 en el caso de que el motor se homologue y se calibre para una composición específica de gas natural licuado / biometano licuado que resulte en un factor de desplazamiento λ que no difiera en más del 3 % del factor de desplazamiento λ del gas G 20 especificado en el anexo 5 del presente Reglamento y cuyo contenido de etano no supere el 1,5 %; k) | GNL en el caso de que el motor se homologue y se calibre para cualquier otra composición de gas natural licuado / biometano licuado.
| 4.12.3.3.7. | En el caso de los motores de combustible dual, la marca de homologación incluirá una serie de dígitos después del símbolo nacional a fin de especificar para qué tipo de motor de combustible dual y con qué clase de gases se ha concedido la homologación. Esta serie de dígitos estará formada por dos dígitos correspondientes al tipo de motor de combustible dual según se define en el anexo 15, seguidos de la letra o las letras especificadas en los puntos 4.12.3.3.1 a 4.12.3.3.6 correspondientes a la composición de gas natural / biometano que utiliza el motor. Los dos dígitos que identifican los tipos de motor de combustible dual según las definiciones del anexo 15 son los siguientes: a) | 1A para los motores de combustible dual de tipo 1A; b) | 1B para los motores de combustible dual de tipo 1B; c) | 2A para los motores de combustible dual de tipo 2A; d) | 2B para los motores de combustible dual de tipo 2B; e) | 3B para los motores de combustible dual de tipo 3B.
| 4.12.3.4. | Además del marcado del motor, la marca de homologación también puede ser accesible a través del cuadro de instrumentos. En tal caso deberá ser inmediatamente accesible para el control, y las instrucciones de acceso deberán incluirse en el manual de uso del vehículo.
| 4.12.4. | Si el vehículo o el motor son conformes con un tipo homologado con arreglo a uno o varios Reglamentos anexos al Acuerdo en el país que haya concedido la homologación con arreglo al presente Reglamento, no será necesario repetir el símbolo que se establece en el punto 4.12.3.1. En ese caso, los números de Reglamento y de homologación y los símbolos adicionales de todos los Reglamentos con arreglo a los cuales se haya concedido la homologación se indicarán en columnas verticales a la derecha del símbolo prescrito en el punto 4.12.3.1.
| 4.12.5. | La marca de homologación deberá figurar en la placa de datos del vehículo colocada por el fabricante, o cerca de ella.
| 4.12.6. | El anexo 3 del presente Reglamento ofrece ejemplos de disposición de las marcas de homologación.
| 4.12.7. | Además de la marca de homologación, el motor homologado como unidad técnica independiente llevará:
| 4.12.7.1. | la marca o el nombre comercial del fabricante del motor;
| 4.12.7.2. | la descripción comercial del motor del fabricante.
| 4.12.8. | Etiquetas para motores alimentados con gas natural / biometano y GLP Los motores alimentados con gas natural y GLP con homologación de tipo para una clase restringida de combustibles deberán llevar las etiquetas siguientes:
| 4.12.8.1. | Contenido Se proporcionará la información siguiente. En el caso descrito en el punto 4.7.1.4, la etiqueta indicará «PARA USO EXCLUSIVO CON GAS NATURAL DE LA CLASE H». Cuando proceda, «H» se sustituirá por «L». En el caso descrito en el punto 4.7.2.3, la etiqueta indicará «PARA USO EXCLUSIVO CON LA ESPECIFICACIÓN DE GAS NATURAL…» o «PARA USO EXCLUSIVO CON LA ESPECIFICACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO…», según proceda. Se indicará toda la información contenida en el cuadro o los cuadros pertinentes del anexo 5 junto con los distintos componentes y los límites especificados por el fabricante del motor. Las letras y las cifras tendrán una altura mínima de 4 mm. Nota: Si la falta de espacio impide un etiquetado de estas características, podrá utilizarse un código simplificado. En ese caso, cualquier persona que llene el depósito de combustible, o realice tareas de mantenimiento o de reparación del motor y sus accesorios, así como las autoridades competentes, deberán poder acceder con facilidad a las notas explicativas que contengan la citada información. La localización y el contenido de dichas notas explicativas se determinarán mediante acuerdo entre el fabricante y la autoridad de homologación de tipo.
| 4.12.8.2. | Propiedades Las etiquetas deberán permanecer inalterables durante toda la vida útil del motor. Las etiquetas deberán ser claramente legibles y las cifras y letras inscritas en ellas deberán ser indelebles. Asimismo, las etiquetas se colocarán de manera que su modo de fijación dure toda la vida útil del motor y no se podrán quitar sin que se destruya o se deteriore su superficie.
| 4.12.8.3. | Colocación Las etiquetas se fijarán a una pieza del motor que sea necesaria para su funcionamiento normal y que normalmente no deba ser sustituida durante la vida del motor. Estas etiquetas se colocarán de tal manera que sean fácilmente visibles una vez que el motor esté completo, con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
| 4.13. | En el caso de una solicitud de homologación de un tipo de vehículo en relación con su motor, el marcado especificado en el punto 4.12.8 se colocará también cerca de la entrada del depósito de combustible.
| 4.14. | En el caso de una solicitud de homologación de un tipo de vehículo con un motor homologado, el marcado especificado en el punto 4.12.8 se colocará también cerca de la entrada del depósito de combustible.
5. Requisitos y ensayos
| 5.1. | Generalidades
| 5.1.1. | Los fabricantes equiparán los vehículos y motores de forma que los componentes que puedan afectar a las emisiones estén diseñados, construidos y montados de modo que permitan que el vehículo o el motor, en condiciones normales de uso, cumplan el presente Reglamento y sus medidas de ejecución.
| 5.1.2. | El fabricante adoptará medidas técnicas que garanticen que las emisiones del tubo de escape se limiten de manera eficaz, con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, a lo largo de la vida normal del vehículo y en condiciones normales de uso.
| 5.1.2.1. | Entre las medidas a las que se refiere el punto 5.1.2 estará la de garantizar que los tubos, las juntas y las conexiones empleados en los sistemas de control de las emisiones estén fabricados conforme a los objetivos del diseño original.
| 5.1.2.2. | El fabricante se asegurará de que los resultados de los ensayos de emisiones respeten los valores límite aplicables en las condiciones de ensayo especificadas en el presente Reglamento.
| 5.1.2.3. | Todos los sistemas de motor y elementos de diseño que afecten a la emisión de gases y partículas contaminantes se diseñarán, fabricarán, montarán e instalarán de manera que permitan que el motor, en condiciones normales de uso, cumpla las disposiciones del presente Reglamento. El fabricante también garantizará el cumplimiento de los requisitos fuera de ciclo establecidos en el punto 5.1.3 y en el anexo 10.
| 5.1.2.4. | Queda prohibido el uso de estrategias de manipulación que reduzcan la eficacia del equipo de control de las emisiones.
| 5.1.2.5. | Para obtener la homologación de tipo en el caso de un motor alimentado con gasolina o E85, el fabricante garantizará que se cumplan los requisitos específicos aplicables a las entradas de los depósitos de combustible de los vehículos de gasolina y E85 que se establecen en el punto 6.3.
| 5.1.3. | Requisitos para limitar las emisiones fuera de ciclo
| 5.1.3.1. | Con el fin de cumplir los requisitos que establece el punto 5.1.2, las medidas técnicas adoptadas tendrán en consideración lo siguiente: a) | los requisitos generales, incluidos los requisitos de funcionamiento y la prohibición de las estrategias de manipulación, según se especifica en el anexo 10; b) | los requisitos para limitar de manera efectiva las emisiones del tubo de escape en las distintas condiciones ambientales en las que pueda esperarse que funcione el vehículo y en las distintas condiciones de funcionamiento que puedan encontrarse; c) | los requisitos relativos a los ensayos de laboratorio fuera de ciclo durante la homologación de tipo; d) | los requisitos relativos al ensayo de demostración del PEMS durante la homologación de tipo y cualquier requisito adicional en cuanto al ensayo de un vehículo en servicio fuera de ciclo, tal como establece el presente Reglamento; e) | el requisito de que el fabricante proporcione una declaración de cumplimiento de los requisitos que limitan las emisiones fuera de ciclo.
| 5.1.3.2. | El fabricante cumplirá los requisitos específicos, así como los procedimientos de ensayo asociados, indicados en el anexo 10.
| 5.1.4. | Documentación exigida
| 5.1.4.1. | La documentación exigida en el punto 3 que permite a la autoridad de homologación de tipo evaluar las estrategias de control de emisiones y los sistemas a bordo del vehículo y del motor para velar por el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NO x , así como la documentación exigida en el anexo 10 (emisiones fuera de ciclo), los anexos 9A y 9B (OBD) y el anexo 15 del presente Reglamento (motores de combustible dual), incluirá la siguiente información: a) | una descripción completa del sistema de inducción que exige el anexo 11, incluidas las estrategias de supervisión asociadas; b) | la descripción de las medidas antimanipulación contempladas en el punto 3.1.4, letra b), y en el punto 3.2.4, letra a).
| 5.1.4.2. | La documentación oficial podrá ser breve, siempre que demuestre que se han identificado todos los resultados permitidos por una matriz obtenida a partir del margen de control de los datos de entrada de cada unidad. La documentación describirá el funcionamiento del sistema de inducción exigido por el anexo 11, incluidos los parámetros necesarios para acceder a la información asociada a dicho sistema. Este material permanecerá en poder de la autoridad de homologación de tipo.
| 5.1.4.3. | La documentación ampliada deberá incluir lo siguiente: a) | información sobre el funcionamiento de todas las AES y BES, incluida una descripción de los parámetros modificados por cualquier AES y las condiciones límite en que funcione la AES, y una indicación de qué AES y BES se activarán probablemente en las condiciones de los procedimientos de ensayo establecidos en el anexo 10 del presente Reglamento; b) | una descripción de la lógica de control del sistema de combustible, las estrategias de regulación y los puntos de conmutación durante todos los modos de funcionamiento; c) | una descripción completa del sistema de inducción que exige el anexo 11 del presente Reglamento, incluidas las estrategias de supervisión asociadas; d) | la descripción de las medidas antimanipulación contempladas en el punto 3.1.4, letra b), y en el punto 3.2.4, letra a), del presente Reglamento.
| 5.1.4.4. | La documentación ampliada será estrictamente confidencial. Podrá conservarla la autoridad de homologación de tipo o, a discreción de esta, el fabricante. Si el fabricante conserva la documentación, esta será identificada y fechada por la autoridad de homologación de tipo una vez revisada y aprobada. Deberá estar disponible a efectos de inspección por parte de la autoridad de homologación de tipo en el momento de la homologación o en cualquier momento durante el período de validez de la homologación.
| 5.1.5. | Disposiciones relativas a la seguridad de los sistemas electrónicos
| 5.1.5.1. | Los requisitos generales, incluidos los requisitos específicos de seguridad de los sistemas electrónicos, serán los expuestos en el punto 4 del anexo 9B del presente Reglamento y los indicados en el punto 2 del anexo 9A.
| 5.2. | Especificaciones relativas a las emisiones de gases y partículas contaminantes
| 5.2.1. | Al realizarse los ensayos descritos en el anexo 4, las emisiones de gases y partículas contaminantes no superarán las cantidades indicadas en el cuadro 1.
| 5.2.2. | Para los motores de encendido por chispa sujetos al ensayo descrito en el anexo 6, el contenido máximo admisible de monóxido de carbono en los gases de escape, en régimen normal de ralentí del motor, será el declarado por el fabricante del vehículo. No obstante, el contenido máximo de monóxido de carbono no será superior al 0,3 % en volumen. En régimen de ralentí elevado, el contenido de monóxido de carbono en volumen de los gases de escape no será superior al 0,2 % en volumen, con un régimen del motor, como mínimo, de 2 000 min-1 y un valor lambda de 1 ± 0,03 o conforme a las especificaciones del fabricante.
| 5.2.3. | En el caso de un cárter cerrado, los fabricantes se asegurarán de que en los ensayos descritos en los puntos 6.10 y 6.11 del anexo 4 el sistema de ventilación del motor no permita la emisión de gases del cárter a la atmósfera. Si el cárter es de tipo abierto, las emisiones se medirán y añadirán a las emisiones del tubo de escape, con arreglo a las disposiciones establecidas en el punto 6.10 del anexo 4.
| 5.2.4. | Para efectuar ensayos de dilución de los motores de encendido por chispa mediante un sistema de dilución del gas de escape se pueden utilizar sistemas de analizadores que cumplan los requisitos generales y los procedimientos de calibración de los Reglamentos n. o 83 o n. o 154 de las Naciones Unidas. En este caso, no serán aplicables las disposiciones del punto 9 y del apéndice 2 del anexo 4 del presente Reglamento. No obstante, se aplicarán los procedimientos de ensayo del punto 7 del anexo 4 y los cálculos de emisiones establecidos en el punto 8 del anexo 4 del presente Reglamento.
| 5.3. | Límites de emisiones El cuadro 1 muestra los límites de emisiones que serán de aplicación conforme al presente Reglamento. Cuadro 1 Límites de emisiones | Valores límite CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NMHC (mg/kWh) | CH4 (mg/kWh) | NOx (*1) (mg/kWh) | NH3 (ppm) | Masa PM (mg/kWh) | Número PM (#/kWh) WHSC (CI) | 1 500 | 130 | | | 400 | 10 | 10 | 8,0 x 10 11 WHTC (CI) | 4 000 | 160 | | | 460 | 10 | 10 | 6,0 x 10 11 (*2) WHTC (PI) | 4 000 | | 160 | 500 | 460 | 10 | 10 | 6,0 x 10 11 (*2) Notas: PI | Encendido por chispa CI | Encendido por compresión
| 5.4. | Factores de durabilidad y deterioro El fabricante determinará los factores de deterioro que se utilizarán para demostrar que las emisiones de gases y partículas de una familia de motores o de una familia de motores-sistemas de postratamiento sigue respetando los límites de emisiones establecidos en el punto 5.3 durante los períodos de vida útil normal que se establecen a continuación. Los procedimientos para demostrar la conformidad de un sistema de motor o de una familia de motores-sistemas de postratamiento durante la vida útil normal se establecen en el anexo 7. El kilometraje y el período de tiempo en función de los cuales deben llevarse a cabo los ensayos de durabilidad de los dispositivos anticontaminantes realizados para la homologación de tipo y los ensayos de conformidad de los motores o los vehículos en servicio serán los siguientes: a) | cinco años, o 160 000 km si se alcanzan antes, en el caso de los motores destinados a vehículos de las categorías M1, N1 y M2; b) | seis años, o 300 000 km si se alcanzan antes, en el caso de los motores destinados a vehículos de las categorías N2, N3 con una masa máxima técnicamente admisible no superior a 16 toneladas y M3 de las clases I, II, A y B con una masa máxima técnicamente admisible no superior a 7,5 toneladas; c) | siete años, o 700 000 km si se alcanzan antes, en el caso de los motores destinados a vehículos de la categoría N3 con una masa máxima técnicamente admisible superior a 16 toneladas y M3 de las clases III y B con una masa máxima técnicamente admisible superior a 7,5 toneladas.
| 5.5. | Requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NO x
| 5.5.1. | Al solicitar la homologación de tipo, los fabricantes presentarán a la autoridad de homologación de tipo información que demuestre que el sistema de NO x sigue cumpliendo su función de control de las emisiones en todas las condiciones que se den normalmente en la región (por ejemplo, la Unión Europea), especialmente a temperaturas bajas. Asimismo, los fabricantes facilitarán a la autoridad de homologación de tipo información sobre la estrategia de funcionamiento de cualquier sistema de recirculación de los gases de escape (EGR), incluido su funcionamiento a baja temperatura ambiente. Esta información también incluirá una descripción de los efectos del funcionamiento del sistema a baja temperatura ambiente sobre las emisiones. El anexo 11 contiene información sobre los ensayos y procedimientos aplicables para cumplir estos requisitos.
6. Instalación en el vehículo
| 6.1. | La instalación del motor en el vehículo se realizará de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos de la homologación de tipo. En lo que respecta a la homologación de tipo del motor, se tendrán en cuenta las siguientes características:
| 6.1.1. | la depresión de admisión no deberá sobrepasar la declarada en la parte 1 del anexo 1 para la homologación de tipo del motor;
| 6.1.2. | la contrapresión del escape no deberá sobrepasar la declarada en la parte 1 del anexo 1 para la homologación de tipo del motor;
| 6.1.3. | la potencia absorbida por los elementos auxiliares necesarios para el funcionamiento del motor no deberá sobrepasar la declarada en la parte 1 del anexo 1 para la homologación de tipo del motor;
| 6.1.4. | las características del sistema de postratamiento del gas de escape se ajustarán a las declaradas en la parte 1 del anexo 1 para la homologación de tipo del motor.
| 6.2. | Instalación de un motor de tipo homologado en un vehículo
| 6.2.1. | La instalación de un motor que haya obtenido la homologación de tipo como unidad técnica independiente en un vehículo cumplirá también los siguientes requisitos: a) | en lo que respecta a la conformidad del sistema OBD, la instalación cumplirá, con arreglo al apéndice 1 del anexo 9B del presente Reglamento, los requisitos de instalación del fabricante según lo dispuesto en la parte 1 del anexo 1; b) | en cuanto a la conformidad del sistema que garantiza el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx, la instalación cumplirá, con arreglo al apéndice 4 del anexo 11 del presente Reglamento, los requisitos de instalación del fabricante especificados en la parte 1 del anexo 1; c) | la instalación en un vehículo de un motor de combustible dual que haya obtenido la homologación de tipo como unidad técnica independiente deberá, además, cumplir los requisitos de instalación específicos contemplados en el anexo 15 del presente Reglamento.
| 6.3. | Entradas de los depósitos de combustible en el caso de un motor alimentado con gasolina o E85
| 6.3.1. | El orificio de entrada del depósito de gasolina o E85 deberá estar diseñado de manera que impida que el depósito pueda llenarse con una boquilla de surtidor cuyo diámetro exterior sea igual o superior a 23,6 mm.
| 6.3.2. | Lo dispuesto en el punto 6.3.1 no se aplicará a los vehículos que cumplan las dos condiciones siguientes: a) | haber sido diseñados y fabricados de manera que ningún dispositivo destinado a controlar la emisión de gases contaminantes se vea negativamente afectado por la gasolina con plomo; b) | llevar marcado de manera clara, legible e indeleble el símbolo correspondiente a la gasolina sin plomo recogido en la norma ISO 2575:2004 en un lugar inmediatamente visible para una persona que llene el depósito. Se admiten marcas adicionales.
| 6.3.3. | Se adoptarán medidas para evitar emisiones de evaporación excesivas y el derrame de combustible provocados por la ausencia del tapón del depósito de combustible. Este objetivo podrá alcanzarse empleando uno de los métodos siguientes: a) | un tapón no extraíble de apertura y cierre automáticos; b) | unas características de diseño que eviten emisiones de evaporación excesivas en caso de ausencia del tapón del depósito de combustible; c) | o, en caso de vehículos M1 o N1, cualquier otra medida que tenga el mismo efecto. Entre otros ejemplos, podrá utilizarse un tapón sujeto con cuerda, un tapón sujeto con cadena o un tapón que se bloquee con la llave de encendido del vehículo. En este caso, la llave solo podrá retirarse del tapón del depósito dejándolo bloqueado.
7. Familia de motores
| 7.1. | Parámetros que definen una familia de motores La familia de motores, determinada por el fabricante de motores, deberá ajustarse a lo dispuesto en el punto 5.2 del anexo 4. En el caso de un motor de combustible dual, la familia de motores deberá cumplir asimismo los requisitos adicionales que establece el punto 3.1.1 del anexo 15.
| 7.2. | Elección del motor de referencia El motor de referencia de la familia se seleccionará con arreglo a los requisitos establecidos en el punto 5.2.4 del anexo 4. En el caso de un motor de combustible dual, la familia del motor de referencia deberá cumplir asimismo los requisitos adicionales que establece el punto 3.1.2 del anexo 15.
| 7.3. | Extensión para incorporar un nuevo sistema de motor dentro de una familia de motores
| 7.3.1. | A solicitud del fabricante y con la aprobación de la autoridad de homologación, un nuevo sistema de motor podrá incluirse como miembro de una familia de motores certificada si se cumplen los criterios especificados en el punto 7.1.
| 7.3.2. | Si los elementos de diseño del sistema de motor de referencia son representativos del nuevo sistema de motor conforme al punto 7.2 o, en el caso de los motores de combustible dual, conforme al punto 3.1.2 del anexo 15, el sistema de motor de referencia permanecerá inalterado y el fabricante modificará la ficha de características especificada en el anexo 1.
| 7.3.3. | Si el nuevo sistema de motor contiene elementos de diseño de los cuales no es representativo el sistema de motor de referencia conforme al punto 7.2 o, en el caso de los motores de combustible dual, conforme al punto 3.1.2 del anexo 15, pero el nuevo sistema de motor sí representaría a toda la familia conforme a los puntos mencionados, este pasará a ser el nuevo motor de referencia. En tal caso, se demostrará que los nuevos elementos de diseño cumplen las disposiciones del presente Reglamento y se modificará la ficha de características especificada en el anexo 1.
| 7.4. | Parámetros para definir una familia de motores-OBD La familia de motores-OBD se determinará por los parámetros de diseño básicos que serán comunes a los sistemas de motor de la familia, con arreglo al punto 6.1 del anexo 9B.
8. Conformidad de la producción
| 8.1. | Todo motor o vehículo que lleve una marca de homologación tal como establece el presente Reglamento se fabricará de manera que sea conforme con el tipo homologado por lo que respecta a la descripción que figura en el formulario de homologación y sus anexos. Los procedimientos de conformidad de la producción se ajustarán a los establecidos en el apéndice 2 del Acuerdo de 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2) y cumplirán los siguientes requisitos establecidos en los puntos 8.2 a 8.5.
| 8.1.1. | La verificación de la conformidad de la producción se llevará a cabo sobre la base de la descripción de los certificados de homologación de tipo que figuran en los anexos 2A, 2B y 2C, según proceda.
| 8.1.2. | La conformidad de la producción se evaluará con arreglo a las condiciones específicas establecidas en el presente punto y a los métodos estadísticos pertinentes que establecen los apéndices 1, 2 y 3.
| 8.2. | Requisitos generales
| 8.2.1. | Al aplicar los apéndices 1, 2 o 3, la emisión medida de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores sujetos a la verificación de la conformidad de la producción se ajustará mediante la aplicación de los factores de deterioro (FD) adecuados para dicho motor según lo indicado en la adenda del certificado de homologación de tipo concedido con arreglo al presente Reglamento.
| 8.2.2. | Las disposiciones del apéndice 2 del Acuerdo de 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2) serán de aplicación cuando las autoridades de homologación no estén satisfechas con el procedimiento de auditoría del fabricante.
| 8.2.3. | Todos los motores sometidos a ensayo se seleccionarán al azar de la producción en serie.
| 8.3. | Emisiones de contaminantes
| 8.3.1. | Si es preciso medir las emisiones de contaminantes y la homologación de tipo del motor se ha extendido una o más veces, los ensayos se efectuarán en los motores indicados en el expediente de homologación relativo a la extensión correspondiente.
| 8.3.2. | Conformidad del motor sujeto a un ensayo de contaminación: después de la presentación del motor a las autoridades, el fabricante no podrá efectuar ningún ajuste en los motores seleccionados.
| 8.3.2.1. | Se seleccionarán tres motores de la producción en serie de los motores en cuestión. Los motores se someterán a ensayo en el WHTC y en el WHSC, si procede, para la verificación de la conformidad de la producción. Los valores límite serán los indicados en el punto 5.3.
| 8.3.2.2. | Si la autoridad de homologación de tipo considera satisfactoria la desviación típica de la producción indicada por el fabricante con arreglo al apéndice 2 del Acuerdo de 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2), los ensayos se realizarán con arreglo al apéndice 1. Si la autoridad de homologación de tipo no considera satisfactoria la desviación típica de la producción indicada por el fabricante con arreglo al apéndice 2 del Acuerdo de 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2), los ensayos se realizarán con arreglo al apéndice 2. A petición del fabricante, podrán efectuarse los ensayos con arreglo a lo dispuesto en el apéndice 3.
| 8.3.2.3. | Tras someter el motor a ensayos por muestreo según lo establecido en el punto 8.3.2.2, la producción en serie de los motores en cuestión se considerará conforme si se adopta una decisión de aprobado para todos los contaminantes, y no conforme si se adopta una decisión de rechazo para un contaminante, de acuerdo con los criterios de ensayo aplicados en el apéndice correspondiente. Si se ha adoptado una decisión de aprobado para un contaminante, dicha decisión no podrá modificarse como consecuencia del resultado de ningún ensayo adicional destinado a adoptar una decisión para los demás contaminantes. Si no se adopta una decisión de aprobado para todos los contaminantes y no se adopta una decisión de rechazo para ningún contaminante, se efectuará un ensayo con otro motor (véase la figura 1). Si no se adopta ninguna decisión, el fabricante puede decidir interrumpir los ensayos en cualquier momento. En ese caso, se registrará una decisión de rechazo.
Figura 1
Esquema de los ensayos de conformidad de la producción
| 8.3.3. | Los ensayos se efectuarán con motores recién fabricados.
| 8.3.3.1. | A petición del fabricante, los ensayos podrán realizarse con motores que hayan rodado durante un período máximo de 125 horas. En este caso, el rodaje lo efectuará el fabricante, quien se comprometerá a no realizar ningún ajuste en dichos motores.
| 8.3.3.2. | Si el fabricante solicita un procedimiento de rodaje de acuerdo con el punto 8.3.3.1, podrá aplicarse a cualquiera de los siguientes: a) | a todos los motores que se sometan a ensayo; b) | al primer motor sometido a ensayo, determinando un coeficiente de evolución de la manera siguiente: i) | las emisiones de contaminantes se medirán tanto en el motor recién fabricado como antes del período máximo de 125 horas fijado en el punto 8.3.3.1 en el primer motor sometido a ensayo; ii) | se calculará, para cada contaminante, el coeficiente de evolución de las emisiones entre los dos ensayos: emisiones del segundo ensayo / emisiones del primer ensayo; el coeficiente de evolución podrá ser inferior a uno. Los motores sucesivos que se sometan a ensayo no estarán sujetos al procedimiento de rodaje, pero sus emisiones, en el caso de los motores recién fabricados, se modificarán en función del coeficiente de evolución. En este caso, se adoptarán los siguientes valores: a) | para el primer motor, los valores del segundo ensayo; b) | para los demás motores, los valores del motor recién fabricado multiplicados por el coeficiente de evolución.
| 8.3.3.3. | Para los motores alimentados con diésel, etanol (ED95), gasolina, E85, GNL 20 , GNL y GLP, incluidos los motores de combustible dual, todos los ensayos mencionados podrán realizarse con los combustibles comerciales aplicables. No obstante, a petición del fabricante, podrán utilizarse los combustibles de referencia descritos en el anexo 5 del presente Reglamento. Ello implica la realización de ensayos según lo dispuesto en el punto 4 del presente Reglamento
| 8.3.3.4. | En el caso de los motores alimentados con GNC, incluidos los motores de combustible dual, todos estos ensayos podrán efectuarse con combustible comercial del modo siguiente: a) | para los motores que lleven la marca H, con un combustible comercial dentro de la clase H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00); b) | para los motores que lleven la marca L, con un combustible comercial dentro de la clase L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19); c) | para los motores que lleven la marca HL, con un combustible comercial perteneciente al intervalo extremo del factor de desplazamiento λ (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19). No obstante, a petición del fabricante, podrán utilizarse los combustibles de referencia descritos en el anexo 5. Ello implica la realización de ensayos según lo dispuesto en el punto 4.
| 8.3.3.5. | No conformidad de los motores de gas y de combustible dual En caso de desacuerdo a causa de la no conformidad de motores alimentados con gas, incluidos los motores de combustible dual, al utilizar un combustible comercial, los ensayos se efectuarán con cada combustible de referencia con el que se haya ensayado el motor de referencia y, a petición del fabricante, con un posible tercer combustible adicional contemplado en los puntos 4.6.4.1 y 4.7.1.2 del presente Reglamento, con el que se haya podido ensayar el motor de referencia. Cuando proceda, el resultado se convertirá mediante un cálculo con los factores «r», «ra» o «rb» pertinentes, tal como se describe en los puntos 4.6.5, 4.6.6.1 y 4.7.1.3 del presente Reglamento. Si r, ra o rb son inferiores a 1, no se realizará ninguna corrección. Los resultados medidos y, cuando proceda, los resultados calculados deberán demostrar que el motor cumple los valores límite con todos los combustibles pertinentes (por ejemplo, los combustibles 1 y 2 y, si procede, el tercer combustible en el caso de los motores de gas natural, y los combustibles A y B en el caso de los motores de GLP).
| 8.3.3.6. | Los ensayos de conformidad de la producción de un motor alimentado con gas preparado para funcionar con una composición de combustible específica se efectuarán con el combustible para el que se haya calibrado el motor.
| 8.4. | Sistemas de diagnóstico a bordo (OBD)
| 8.4.1. | Cuando la autoridad de homologación de tipo determine que la calidad de la producción parece no satisfactoria, podrá solicitar una verificación de la conformidad de la producción del sistema OBD. Dicha verificación se realizará con arreglo a lo siguiente: Se tomará al azar un motor de la producción en serie y se someterá a los ensayos descritos en el anexo 9B y, en el caso de los motores de combustible dual, a los ensayos adicionales exigidos en el punto 7 del anexo 15 del presente Reglamento. Los ensayos podrán efectuarse en un motor rodado durante un período máximo de 125 horas.
| 8.4.2. | Se considerará que la producción es conforme si este motor cumple los requisitos de los ensayos descritos en el anexo 9B del presente Reglamento y, en el caso de los motores de combustible dual, a los ensayos adicionales exigidos en el punto 7 del anexo 15 del presente Reglamento.
| 8.4.3. | Si el motor seleccionado de la producción en serie no cumple los requisitos del punto 8.4.1, se tomará una nueva muestra aleatoria de cuatro motores de la producción en serie que se someterán a los ensayos descritos en el anexo 9B y, en el caso de los motores de combustible dual, a los ensayos adicionales exigidos en el punto 7 del anexo 15 del presente Reglamento. Los ensayos podrán efectuarse en motores que hayan sido rodados durante un período máximo de 125 horas.
| 8.4.4. | Se considerará que la producción es conforme si al menos tres motores de la muestra aleatoria de cuatro motores cumplen los requisitos de los ensayos descritos en el anexo 9B.
| 8.5. | Información de la unidad de control electrónico (ECU) exigida para los ensayos en servicio
| 8.5.1. | La disponibilidad de la información sobre el flujo de datos exigida en el punto 9.4.2.1 conforme a los requisitos del punto 9.4.2.2 se demostrará mediante una herramienta externa de exploración del sistema OBD según lo descrito en el anexo 9B.
| 8.5.2. | Si esta información no puede obtenerse de manera apropiada cuando la herramienta de exploración funcione correctamente con arreglo al anexo 9B, se considerará que el motor no es conforme.
| 8.5.3. | La conformidad de la señal de par de la ECU con los requisitos de los puntos 9.4.2.2 y 9.4.2.3 se demostrará realizando el ensayo WHSC con arreglo al anexo 4.
| 8.5.4. | Si el equipo de ensayo no cumple los requisitos especificados en el Reglamento n. o 85 con relación a los accesorios, el par medido se corregirá con arreglo al método de corrección expuesto en el anexo 4.
| 8.5.5. | Se considerará que la conformidad de la señal de par de la ECU es suficiente si el par calculado permanece dentro de las tolerancias especificadas en el punto 9.4.2.5.
| 8.5.6. | El fabricante verificará periódicamente, en cada tipo de motor fabricado de cada familia de motores fabricada, la disponibilidad y la conformidad de la información de la ECU exigida para los ensayos en servicio.
| 8.5.7. | Los resultados del control del fabricante se pondrán a disposición de la autoridad de homologación de tipo a petición de esta.
| 8.5.8. | A petición de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante demostrará la disponibilidad o la conformidad de la información de la ECU en la producción en serie realizando el ensayo apropiado al que se refieren los puntos 8.5.1 a 8.5.4 en una muestra de motores seleccionados del mismo tipo de motor. Las normas de muestreo, incluidos el tamaño de la muestra y los criterios estadísticos de aprobación y rechazo, serán las especificadas en los puntos 8.1. a 8.3 para la verificación de la conformidad de las emisiones.
9. Conformidad de los vehículos/motores en servicio
| 9.1. | Introducción Este punto establece los requisitos de conformidad en servicio aplicables a los tipos de vehículos homologados con arreglo al presente Reglamento.
| 9.2. | Conformidad en servicio
| 9.2.1. | Para garantizar la conformidad en servicio de los tipos de vehículos o sistemas de motor homologados con arreglo al presente Reglamento se adoptarán medidas que sean conformes con el apéndice 2 del Acuerdo de 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2) y que cumplan los requisitos establecidos en el anexo 8 del presente Reglamento en el caso de los tipos de vehículos o sistemas de motor homologados con arreglo a él.
| 9.2.2. | El fabricante adoptará aquellas medidas técnicas que garanticen que las emisiones del tubo de escape se limiten de manera eficaz a lo largo de la vida normal del vehículo y en condiciones normales de uso. La conformidad con las disposiciones del presente Reglamento se verificará durante la vida útil normal de un sistema de motor instalado en un vehículo en condiciones normales de uso según lo especificado en el anexo 8 del presente Reglamento.
| 9.2.3. | El fabricante comunicará los resultados del ensayo en servicio a la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original con arreglo al plan inicial presentado en el momento de la homologación de tipo. Cualquier desviación del plan inicial se justificará de manera satisfactoria para la autoridad de homologación de tipo.
| 9.2.4. | Si la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original no está satisfecha con la información presentada por el fabricante con arreglo al punto 10 del anexo 8, o ha aportado pruebas de conformidad en servicio no satisfactoria, podrá exigir al fabricante que realice un ensayo a efectos de confirmación. La autoridad de homologación de tipo examinará el acta del ensayo confirmatorio facilitada por el fabricante.
| 9.2.5. | Cuando la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original no esté satisfecha con los resultados de los ensayos en servicio o los ensayos confirmatorios con arreglo a los criterios definidos en el anexo 8, o en función de ensayos en servicio realizados por una Parte contratante, solicitará al fabricante que presente un plan de medidas correctoras para subsanar la falta de conformidad con arreglo al punto 9.3 del presente Reglamento y al punto 9 del anexo 8.
| 9.2.6. | Cualquier Parte contratante podrá realizar y comunicar sus propios ensayos de vigilancia sobre la base del procedimiento de ensayo de la conformidad en servicio descrito en el anexo 8. Se registrará la información sobre la obtención, el mantenimiento y la participación del fabricante en las actividades. A petición de una autoridad de homologación de tipo, la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original facilitará la información necesaria sobre la homologación de tipo para que el ensayo pueda realizarse con arreglo al procedimiento descrito en el anexo 8.
| 9.2.7. | Cuando una Parte contratante demuestre que un tipo de vehículo o motor no cumple los requisitos aplicables del presente punto (es decir, del punto 9.2) y del anexo 8, lo notificará sin demora, a través de su propio autoridad de homologación de tipo, a la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original. Cuando reciba dicha notificación, la autoridad de homologación de tipo correspondiente tomará las medidas necesarias lo antes posible y, en cualquier caso, en los seis meses siguientes a la fecha de la petición. Tras la notificación, la autoridad de homologación de tipo de la Parte contratante que concedió la homologación de tipo original informará rápidamente al fabricante de que el tipo de vehículo o de motor no cumple los requisitos de dichas disposiciones.
| 9.2.8. | Tras la notificación contemplada en el punto 9.2.7 y en los casos en que los ensayos de conformidad en servicio anteriores hayan demostrado la conformidad, la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original podrá pedir al fabricante que realice ensayos confirmatorios adicionales después de consultar a los expertos de la Parte contratante que comunicó la no conformidad del vehículo. Si no existen datos sobre dichos ensayos, el fabricante, en un plazo de sesenta días hábiles a partir de la recepción de la notificación a la que se refiere el punto 9.2.7, presentará a la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original un plan de medidas correctoras con arreglo al punto 9.3 o realizará ensayos de conformidad en servicio adicionales con un vehículo equivalente para verificar si el tipo de vehículo o motor incumple los requisitos. La autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo original podrá dar más plazo al fabricante si este puede demostrar, de manera satisfactoria para la autoridad de homologación de tipo, que necesita más tiempo para realizar ensayos adicionales.
| 9.2.9. | Se invitará a expertos de la Parte contratante que comunicó la no conformidad del tipo de vehículo o de motor con arreglo al punto 9.2.7 a comparecer en los ensayos de conformidad en servicio adicionales a los que se refiere el punto 9.2.8. Además, los resultados de los ensayos se comunicarán a dicha Parte contratante y a las autoridades de homologación de tipo. Si los ensayos de conformidad en servicio o los ensayos confirmatorios confirman que el tipo de vehículo o de motor no es conforme, la autoridad de homologación de tipo solicitará al fabricante que presente un plan de medidas correctoras para subsanar la falta de conformidad. El plan de medidas correctoras cumplirá lo dispuesto en el punto 9.3 del presente Reglamento y en el punto 9 del anexo 8. Si los ensayos de conformidad en servicio o los ensayos confirmatorios demuestran la conformidad, el fabricante presentará un informe a la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original. La autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original enviará el informe a la Parte contratante que comunicó la no conformidad del tipo de vehículo y a las autoridades de homologación de tipo. El informe recogerá los resultados de los ensayos con arreglo al punto 10 del anexo 8.
| 9.2.10. | La autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original mantendrá informada a la Parte contratante que determinó que el tipo de vehículo o motor no cumplía los requisitos aplicables acerca del avance y los resultados de las conversaciones con el fabricante, los ensayos de verificación y las medidas correctoras.
| 9.3. | Medidas correctoras
| 9.3.1. | A petición de la autoridad de homologación de tipo y tras efectuar los ensayos en servicio con arreglo al punto 9.2, el fabricante presentará el plan de medidas correctoras a la autoridad de homologación de tipo en un plazo máximo de sesenta días hábiles a partir de la recepción de la notificación de la autoridad de homologación de tipo. La autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo original podrá dar más plazo al fabricante si este puede demostrar, de manera satisfactoria para la autoridad de homologación de tipo, que necesita más tiempo para investigar el motivo de la falta de conformidad a fin de presentar un plan de medidas correctoras.
| 9.3.2. | Las medidas correctoras se aplicarán a todos los motores en servicio que pertenezcan a las mismas familias de motores o familias de motores OBD y se extenderán también a las familias de motores o familias de motores OBD que previsiblemente puedan verse afectadas por los mismos defectos. El fabricante evaluará la necesidad de modificar los documentos de homologación de tipo y comunicará el resultado a la autoridad de homologación de tipo.
| 9.3.3. | La autoridad de homologación de tipo consultará al fabricante para llegar a un acuerdo sobre un plan de medidas correctoras y sobre la ejecución del plan. Cuando la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original determine que no puede alcanzarse dicho acuerdo, tomará las medidas necesarias, incluida, si es necesario, la retirada de la homologación de tipo, para garantizar que los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes, según sea el caso, que se estén fabricando sean conformes con el tipo homologado. La autoridad de homologación de tipo notificará a las autoridades de homologación de tipo de las demás Partes contratantes la medidas adoptadas. Si se retira la homologación de tipo, la autoridad de homologación de tipo informará de la retirada y de sus motivos a las autoridades de homologación de las demás Partes contratantes en un plazo de veinte días hábiles.
| 9.3.4. | La autoridad de homologación de tipo aprobará o rechazará el plan de medidas correctoras en un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción de dicho plan del fabricante. La autoridad de homologación de tipo también notificará, dentro del mismo plazo, al fabricante y a todas las Partes contratantes su decisión de aprobar o rechazar el plan de medidas correctoras.
| 9.3.5. | El fabricante será responsable de ejecutar el plan de medidas correctoras aprobado.
| 9.3.6. | El fabricante tendrá un registro de cada vehículo o sistema de motor recuperado y reparado o modificado y del taller que efectuó la reparación. La autoridad de homologación de tipo tendrá acceso a dicho registro previa solicitud durante la ejecución y durante un período de cinco años una vez que finalice la ejecución del plan.
| 9.3.7. | Cualquier reparación o modificación contemplada en el punto 9.3.6 se hará constar en un certificado que el fabricante facilitará al propietario del motor o vehículo.
| 9.4. | Requisitos y ensayos de los ensayos en servicio
| 9.4.1. | Introducción Este punto (punto 9.4) establece las especificaciones y los ensayos de los datos de la ECU durante la homologación de tipo a efectos de los ensayos en servicio.
| 9.4.2. | Requisitos generales
| 9.4.2.1. | A efectos de los ensayos en servicio, el sistema OBD informará de la carga calculada (par motor, en porcentaje del par máximo y el par máximo disponible al régimen del motor en ese momento concreto), el régimen del motor, la temperatura del refrigerante del motor, el consumo instantáneo de combustible y el par motor máximo de referencia como función del régimen del motor, en tiempo real y con una frecuencia mínima de 1 Hz, como información de flujo de datos obligatoria.
| 9.4.2.2. | La ECU podrá calcular el par de salida utilizando algoritmos incorporados para calcular el par interno producido y el par de fricción.
| 9.4.2.3. | El par motor en Nm que resulte de dicha información de flujo de datos permitirá establecer una comparación directa con los valores medidos al determinar la potencia del motor con arreglo al Reglamento n. o 85. En particular, cualquier posible corrección relativa a los accesorios se incluirá en dicha información de flujo de datos.
| 9.4.2.4. | El acceso a la información exigida en el punto 9.4.2.1 se proporcionará con arreglo a los requisitos establecidos en el anexo 9A y a las normas contempladas en el apéndice 6 del anexo 9B.
| 9.4.2.5. | La carga media en cada condición de funcionamiento en Nm calculada a partir de la información exigida en el punto 9.4.2.1 no diferirá de la carga media medida en esa condición de funcionamiento en más de: a) | un 7 % cuando se determine la potencia del motor con arreglo al Reglamento n.o 85 de las Naciones Unidas; b) | un 10 % al realizar el ciclo armonizado a escala mundial en condiciones estables (en lo sucesivo, «WHSC»), excepto para los modos 1 y 13 (modos de ralentí), de conformidad con el anexo 4, punto 7.7. El Reglamento n.o 85 permite que la carga máxima real del motor difiera de la carga máxima de referencia un 5 % para tener en cuenta la variabilidad del proceso de fabricación. Esta tolerancia se tiene en consideración en los valores citados.
| 9.4.2.6. | El acceso externo a la información exigida en el punto 9.4.2.1 no afectará a las emisiones ni al funcionamiento del vehículo.
| 9.4.2.7. | Si la diferencia entre el valor de par medido obtenido con un combustible comercial declarado con arreglo al punto 4.2.6 y el par calculado a partir de la información solicitada en el punto 9.4.2.1 supera uno de los valores especificados en el punto 9.4.2.5, se aplicará el punto 9.4.2.8 siguiente.
| 9.4.2.8. | Se determinará para la familia de motores un factor de corrección de la potencia con respecto a cada combustible comercial adicional autorizado por el fabricante. El factor de corrección se calculará estableciendo la relación entre la media del par máximo medido [Nm] con el combustible de referencia de conformidad con el anexo 5 y la media del par máximo medido [Nm] con el combustible comercial declarado.
| 9.4.3. | Verificación de la disponibilidad y la conformidad de la información de la ECU exigida para los ensayos en servicio
| 9.4.3.1. | La disponibilidad de la información de flujo de datos exigida en el punto 9.4.2.1 conforme a los requisitos del punto 9.4.2.2 se demostrará mediante una herramienta externa de exploración del sistema OBD con arreglo al anexo X.
| 9.4.3.2. | Si esta información no puede obtenerse de manera apropiada, mediante una herramienta de exploración que funcione correctamente, se considerará que el motor no es conforme.
| 9.4.3.3. | La conformidad de la señal de par de la ECU con los requisitos especificados en el punto 9.4.2 se demostrará al determinar la potencia del motor conforme al Reglamento n. o 85 de las Naciones Unidas anexo XIV y al realizar el ensayo WHSC conforme al anexo 4.
| 9.4.3.3.1. | La conformidad de la señal de par de la ECU con los requisitos del punto 9.4.2 se demostrará para cada miembro de la familia de motores cuando se determine la potencia del motor con arreglo al Reglamento n. o 85 de las Naciones Unidas. Para ello, se realizarán mediciones adicionales en varios puntos de funcionamiento de carga parcial y de régimen del motor (por ejemplo, en los modos del WHSC y algunos puntos aleatorios adicionales). En su caso, el factor de corrección de la potencia para la familia de motores contemplado en el punto 9.4.2.8 se determinará con el motor de referencia de la familia de motores.
| 9.4.3.4. | Si el motor sometido a ensayo no cumple los requisitos especificados en el Reglamento n. 85 de las Naciones Unidas con relación a los accesorios, el par medido se corregirá con arreglo al método de corrección de la potencia expuesto en el anexo 4, punto 6.3.5
| 9.4.3.5. | Se considera que la conformidad de la señal de par de la ECU está demostrada si la señal de par permanece dentro de las tolerancias establecidas en el punto 9.4.2.5.
10. Sanciones por no conformidad de la producción
| 10.1. | La homologación concedida para un tipo de motor o de vehículo con arreglo al presente Reglamento podrá retirarse si no se cumplen los requisitos establecidos en el punto 8.1 o si los motores o vehículos elegidos no superan los ensayos que se establecen en el punto 8.3.
| 10.2. | Si una Parte contratante del Acuerdo que aplique el presente Reglamento retira una homologación que había concedido previamente, informará de ello inmediatamente, mediante un formulario de comunicación conforme con el modelo que figura en los anexos 2A, 2B o 2C del presente Reglamento, a las demás Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento.
11. Modificación y extensión de la homologación del tipo homologado
| 11.1. | Toda modificación del tipo homologado deberá notificarse a la autoridad de homologación de tipo que lo homologó. En tal caso, la autoridad de homologación de tipo podrá:
| 11.1.1. | considerar que no es probable que las modificaciones realizadas tengan efectos adversos apreciables y que, en cualquier caso, el tipo modificado sigue cumpliendo los requisitos; o
| 11.1.2. | solicitar una nueva acta de ensayo al servicio técnico que realice los ensayos.
| 11.2. | La confirmación o denegación de la homologación, con especificación de las modificaciones, se comunicará mediante el procedimiento indicado en el punto 4.12.2 a las Partes contratantes del Acuerdo que apliquen el presente Reglamento.
| 11.3. | La autoridad de homologación de tipo que expida la extensión de la homologación asignará un número de serie a dicha extensión e informará de ello, mediante un formulario de comunicación conforme con el modelo del anexo 2A, 2B o 2C del presente Reglamento, a las demás Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento.
12. Cese definitivo de la producción
Cuando el titular de una homologación abandone completamente la fabricación de un tipo homologado con arreglo al presente Reglamento, informará de ello a la autoridad que concedió la homologación. Una vez recibida la comunicación pertinente, dicha autoridad informará de ello, mediante un formulario de comunicación conforme con el modelo del anexo 2A, 2B o 2C del presente Reglamento, a las demás Partes contratantes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento.
13. Disposiciones transitorias
| 13.1. | Disposiciones generales
| 13.1.1. | A partir de la fecha oficial de entrada en vigor de la serie 07 de enmiendas , ninguna Parte contratante que aplique el presente Reglamento denegará la concesión de una homologación con arreglo a él en su versión modificada por la serie 07 de enmiendas.
| 13.2. | Homologaciones de tipo
| 13.2.1. | A partir de la fecha oficial de entrada en vigor de la serie 07 de enmiendas, las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento concederán la homologación de tipo a los tipos nuevos de vehículo o motor únicamente si cumplen los requisitos de este Reglamento en su versión modificada por la serie 07 de enmiendas.
| 13.2.2. | No obstante lo dispuesto en el punto 13.2.1, los tipos nuevos de motores de encendido por chispa, motores de combustible dual de tipo 1A y motores de combustible dual de tipo 1B (en modo de combustible dual), así como los vehículos equipados con esos motores, deberán cumplir el factor de conformidad máximo permitido para el número de partículas de acuerdo con el punto 6.3 del anexo 8, con efecto a partir del 1 de enero de 2023. No obstante, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, el factor de conformidad en la ventana de trabajo del número de partículas y el factor de conformidad en la ventana de masa de Co 2 deberán indicarse en los resultados del ensayo de demostración del PEMS en la comunicación de homologación de tipo con fines de seguimiento.
| 13.2.3. | A partir de la fecha oficial de entrada en vigor de la serie 07 de enmiendas del presente Reglamento, las Partes contratantes que lo apliquen no estarán obligadas a aceptar una homologación de tipo que no se haya concedido de conformidad con dicha serie.
| 13.2.4. | No obstante lo dispuesto en el punto 13.2.3, a partir de dos años después de la fecha oficial de entrada en vigor de la serie 07 de enmiendas, en el caso de los vehículos nuevos equipados con motores de encendido por chispa, motores de combustible dual de tipo 1A y motores de combustible dual de tipo 1B (en modo de combustible dual) que no cumplan el factor de conformidad máximo permitido para el número de partículas con arreglo al punto 6.3 del anexo 8 y los requisitos del presente Reglamento, las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento no estarán obligadas a aceptar una homologación de tipo que no se haya concedido de conformidad con su serie 07 de enmiendas. No obstante, a partir de la fecha oficial de entrada en vigor de la serie 07 de enmiendas, el factor de conformidad en la ventana de trabajo del número de partículas y el factor de conformidad en la ventana de masa de Co 2 deberán indicarse en los resultados del ensayo de demostración del PEMS en la comunicación de homologación de tipo con fines de seguimiento.
| 13.2.5. | A partir de la fecha oficial de entrada en vigor de la serie 07 de enmiendas del presente Reglamento, las Partes contratantes que lo apliquen no estarán obligadas a aceptar la homologación de tipo de un vehículo con una masa de referencia superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg, que no se haya concedido de conformidad con dicha serie.
| 13.3. | Reservado
| 13.4. | Disposiciones especiales
| 13.4.1. | Las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento podrán seguir concediendo homologaciones a aquellos sistemas de motor o vehículos que cumplan cualquier serie anterior de enmiendas, o cualquier nivel del Reglamento, siempre y cuando dichos vehículos estén destinados a la venta o a la exportación a países que apliquen los requisitos correspondientes en su legislación nacional.
| 13.4.2. | Motores de recambio para vehículos en circulación Las Partes contratantes que apliquen el presente Reglamento podrán seguir homologando aquellos motores que cumplan los requisitos del presente Reglamento, modificado por cualquier serie anterior de enmiendas, o cualquier nivel del Reglamento, siempre que se trate de un motor de recambio para un vehículo en circulación al que se aplicaba esa normativa anterior en la fecha de su puesta en circulación.
| 13.4.3. | Cuando se apliquen las disposiciones especiales contempladas en los puntos 13.4.1 o 13.4.2, la comunicación de homologación de tipo del punto 1.6 de la adenda de los anexos 2A y 2C incluirá información sobre tales disposiciones.
| 13.4.3.1. | Cuando se concedan homologaciones conforme a las disposiciones especiales establecidas en el punto 13.4.1, la comunicación de homologación de tipo incluirá el siguiente texto al comienzo, con el número de la serie de enmiendas pertinente en lugar de «xx» en el siguiente ejemplo: «Motor conforme con la serie xx de enmiendas del Reglamento n.o 49 de las Naciones Unidas».
| 13.4.3.2. | Cuando se concedan homologaciones conforme a las disposiciones especiales establecidas en el punto 13.4.2, la comunicación de homologación de tipo incluirá el siguiente texto al comienzo, con el número de la serie de enmiendas pertinente en lugar de «xx» en el siguiente ejemplo: «Motor de recambio conforme con la serie xx de enmiendas del Reglamento n.o 49 de las Naciones Unidas».
| 13.4.4. | Es conveniente que los requisitos modificados para los ensayos en servicio conforme al punto 9 no se apliquen retroactivamente a los motores y vehículos que no han sido homologados con arreglo a dichos requisitos. Por consiguiente, los vehículos sujetos a ensayos en servicio conforme al punto 9 se someterán siempre a ensayo con arreglo a lo dispuesto en el nivel respectivo del presente Reglamento que haya sido aplicable en el momento de la homologación de tipo.
| 14. | Nombre y dirección de los servicios técnicos responsables de la realización de los ensayos de homologación y de las autoridades de homologación de tipo Las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento comunicarán a la Secretaría de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de los servicios técnicos responsables de la realización de los ensayos de homologación y de las autoridades de homologación de tipo que concedan la homologación y a los cuales deberán enviarse los formularios que certifiquen la concesión, extensión, denegación o retirada de la homologación expedidos en otros países.
(1) Con arreglo a la definición del apartado 2 de la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3) (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6). https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.
(2) Por ejemplo, en caso de encontrarse vacío el depósito de gas.
(3) Este punto se reserva para disposiciones alternativas relacionadas con requisitos alternativos sobre el sistema OBD y el control de los NOx de los vehículos ligeros.
(4) Este sería típicamente el caso de un biometano licuado.
(5) El procedimiento de envejecimiento contemplado en el anexo 13 debe completarse necesariamente antes de que puedan redactarse las homologaciones de tipo.
(6) Los números distintivos de las Partes contratantes del Acuerdo de 1958 se reproducen en el anexo 3 de la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.
(*1) El nivel admisible del componente NO2 en el valor límite de los NOx podrá definirse posteriormente.
(*2) El límite se aplicará a partir de las fechas indicadas en la fila B del cuadro 1 del apéndice 9 del anexo 1 del presente Reglamento.
Apéndice 1
Procedimiento para los ensayos de conformidad de la producción cuando la desviación típica es satisfactoria
A.1.1.
El presente apéndice describe el procedimiento que debe utilizarse para verificar la conformidad de la producción por lo que respecta a las emisiones de contaminantes cuando la desviación típica de la producción del fabricante es satisfactoria.
A.1.2.
Con una muestra de al menos tres motores, el procedimiento de muestreo se configura de modo que la probabilidad de que un lote supere el ensayo con un 40 % de motores defectuosos sea de 0,95 (riesgo del fabricante = 5 %), mientras que la probabilidad de que se acepte un lote con un 65 % de motores defectuosos sea de 0,10 (riesgo del consumidor = 10 %).
A.1.3.
Se utiliza el procedimiento siguiente para cada uno de los contaminantes mencionados en el punto 5.3 del presente Reglamento (véase la figura 1 del punto 8.3 del presente Reglamento):
se considerará que:
L | = | el logaritmo natural del valor límite del contaminante;
xi | = | el logaritmo natural del valor de medición (una vez aplicado el factor de deterioro pertinente) del motor número i de la muestra;
s | = | una estimación de la desviación típica de la producción (después de aplicar el logaritmo natural de las mediciones);
n | = | el número de la muestra considerada.
A.1.4.
Para cada muestra se calculará la suma de las desviaciones típicas respecto al límite mediante la fórmula siguiente:
A.1.5.
Entonces:
a) | si el resultado estadístico del ensayo es superior al número de decisión de aprobación que figura en el cuadro 2 para el tamaño de la muestra en cuestión, se adoptará una decisión de aprobación para ese contaminante;
b) | si el resultado estadístico del ensayo es inferior al número de decisión de rechazo que figura en el cuadro 2 para el tamaño de la muestra en cuestión, se adoptará una decisión de rechazo para ese contaminante;
c) | en los demás casos, se someterá a ensayo un motor adicional de acuerdo con el punto 8.3.2 y se aplicará el procedimiento de cálculo a la muestra aumentada en una unidad más. Cuadro 2 Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de muestreo del apéndice 1 Tamaño mínimo de la muestra: 3 Número acumulado de motores sometidos a ensayo (tamaño de la muestra) | Número de decisión de aprobación An | Número de decisión de rechazo Bn 3 | 3,327 | –4,724 4 | 3,261 | –4,790 5 | 3,195 | –4,856 6 | 3,129 | –4,922 7 | 3,063 | –4,988 8 | 2,997 | –5,054 9 | 2,931 | –5,120 10 | 2,865 | –5,185 11 | 2,799 | –5,251 12 | 2,733 | –5,317 13 | 2,667 | –5,383 14 | 2,601 | –5,449 15 | 2,535 | –5,515 16 | 2,469 | –5,581 17 | 2,403 | –5,647 18 | 2,337 | –5,713 19 | 2,271 | –5,779 20 | 2,205 | –5,845 21 | 2,139 | –5,911 22 | 2,073 | –5,977 23 | 2,007 | –6,043 24 | 1,941 | –6,109 25 | 1,875 | –6,175 26 | 1,809 | –6,241 27 | 1,743 | –6,307 28 | 1,677 | –6,373 29 | 1,611 | –6,439 30 | 1,545 | –6,505 31 | 1,479 | –6,571 32 | –2,112 | –2,112
Apéndice 2
Procedimiento para los ensayos de conformidad de la producción cuando la desviación típica no es satisfactoria o no está disponible
A.2.1.
El presente apéndice describe el procedimiento que debe utilizarse para verificar la conformidad de la producción por lo que respecta a las emisiones de contaminantes cuando la desviación típica de la producción del fabricante no es satisfactoria o no está disponible.
A.2.2.
Con una muestra de al menos tres motores, el procedimiento de muestreo se configura de modo que la probabilidad de que un lote supere el ensayo con un 40 % de motores defectuosos sea de 0,95 (riesgo del fabricante = 5 %), mientras que la probabilidad de que se acepte un lote con un 65 % de motores defectuosos sea de 0,10 (riesgo del consumidor = 10 %).
A.2.3.
Se considera que los valores de los contaminantes indicados en el punto 5.3 del presente Reglamento, tras aplicar el factor de deterioro pertinente, tienen una distribución logarítmica normal y deben transformarse aplicando sus logaritmos naturales. Se considerará que m
0
y m representan el tamaño de muestra mínimo y máximo respectivamente (m
0
= 3 y m = 32) y que n representa el número de la muestra utilizada.
A.2.4.
Si x
1
, x
2
, … x
i
son los logaritmos naturales de los valores medidos (una vez aplicado el factor de deterioro pertinente) en la serie y L es el logaritmo natural del valor límite del contaminante, entonces:
A.2.5.
El cuadro 3 muestra los números correspondientes a las decisiones de aprobación (A
n
) y de rechazo (B
n
) respecto al número de la muestra utilizada. El resultado estadístico del ensayo es la relación
y se utilizará para determinar si se aprueba o se rechaza la serie de la manera siguiente:
Para m0 ≤ n ≤ m:
a) | se aprueba la serie si
b) | se rechaza la serie si
c) | se hace otra medición si
A.2.6.
Observaciones
Las siguientes fórmulas recursivas son útiles para el cálculo de los valores sucesivos de la estadística de ensayo:
Cuadro 3
Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de muestreo del apéndice 2
Tamaño mínimo de la muestra: 3
Número acumulado de motores sometidos a ensayo (tamaño de la muestra) | Número de decisión de aprobación An | Número de decisión de rechazo Bn
3 | –0,80381 | 16,64743
4 | –0,76339 | 7,68627
5 | –0,72982 | 4,67136
6 | –0,69962 | 3,25573
7 | –0,67129 | 2,45431
8 | –0,64406 | 1,94369
9 | –0,61750 | 1,59105
10 | –0,59135 | 1,33295
11 | –0,56542 | 1,13566
12 | –0,53960 | 0,97970
13 | –0,51379 | 0,85307
14 | –0,48791 | 0,74801
15 | –0,46191 | 0,65928
16 | –0,43573 | 0,58321
17 | –0,40933 | 0,51718
18 | –0,38266 | 0,45922
19 | –0,35570 | 0,40788
20 | –0,32840 | 0,36203
21 | –0,30072 | 0,32078
22 | –0,27263 | 0,28343
23 | –0,24410 | 0,24943
24 | –0,21509 | 0,21831
25 | –0,18557 | 0,18970
26 | –0,15550 | 0,16328
27 | –0,12483 | 0,13880
28 | –0,09354 | 0,11603
29 | –0,06159 | 0,09480
30 | –0,02892 | 0,07493
31 | –0,00449 | 0,05629
32 | 0,03876 | 0,03876
Apéndice 3
Procedimiento para los ensayos de conformidad de la producción a petición del fabricante
A.3.1.
El presente apéndice describe el procedimiento que debe utilizarse para verificar, a petición del fabricante, la conformidad de la producción por lo que respecta a las emisiones de contaminantes.
A.3.2.
Con una muestra de al menos tres motores, el procedimiento de muestreo se configura de modo que la probabilidad de que un lote supere el ensayo con un 30 % de motores defectuosos sea de 0,90 (riesgo del fabricante = 10 %), mientras que la probabilidad de que se acepte un lote con un 65 % de motores defectuosos sea de 0,10 (riesgo del consumidor = 10 %).
A.3.3.
Se utiliza el procedimiento siguiente para cada uno de los contaminantes mencionados en el punto 5.3 del presente Reglamento (véase la figura 1 del punto 8.3 del presente Reglamento):
se considerará que:
n | = | el número de la muestra considerada.
A.3.4.
Se determina para la muestra el resultado estadístico del ensayo que cuantifica el número acumulado de ensayos no conformes en el ensayo número n.
A.3.5.
Entonces:
a) | si el resultado estadístico del ensayo es menor o igual al número de decisión de aprobación que figura en el cuadro 4 para el tamaño de la muestra en cuestión, se adoptará una decisión de aprobación para ese contaminante;
b) | si el resultado estadístico del ensayo es mayor o igual al número de decisión de rechazo que figura en el cuadro 4 para el tamaño de la muestra en cuestión, se adoptará una decisión de rechazo para ese contaminante;
c) | en los demás casos, se someterá a ensayo un motor adicional de acuerdo con el punto 8.3.2 del presente Reglamento y se aplicará el procedimiento de cálculo a la muestra aumentada en una unidad más.
En el cuadro 4, los números de decisión de aprobación y rechazo se calculan mediante la norma internacional ISO 8422/1991.
Cuadro 4
Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de muestreo del apéndice 3
Tamaño mínimo de la muestra: 3
Número acumulado de motores sometidos a ensayo (tamaño de la muestra) | Número de decisión de aprobación | Número de decisión de rechazo
3 | — | 3
4 | 0 | 4
5 | 0 | 4
6 | 1 | 5
7 | 1 | 5
8 | 2 | 6
9 | 2 | 6
10 | 3 | 7
11 | 3 | 7
12 | 4 | 8
13 | 4 | 8
14 | 5 | 9
15 | 5 | 9
16 | 6 | 10
17 | 6 | 10
18 | 7 | 11
19 | 8 | 9
Apéndice 4
Resumen del proceso de homologación de motores alimentados con gas natural, motores alimentados con GLP y motores de combustible dual alimentados con gas natural / biometano o GLP
Homologación de motores alimentados con GLP
| Punto 4.6: Requisitos aplicables a la homologación de tipo para una clase universal de combustibles | Número de rondas de ensayo | Cálculo de «r» | Punto 4.7: Requisitos de homologación de tipo para una clase restringida de combustibles en el caso de los motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o GLP | Número de rondas de ensayo | Cálculo de «r»
Véase el punto 4.6.6. Motor de GLP adaptable a cualquier composición de combustible | Combustible A y combustible B | 2 | | | |
Véase el punto 4.7.2. Motor de GLP diseñado para funcionar con una composición de combustible específica | | | | Combustible A y combustible B, reglaje permitido entre los ensayos | 2 |
Homologación de motores alimentados con gas natural
| Punto 4.6: Requisitos aplicables a la homologación de tipo para una clase universal de combustibles | Número de rondas de ensayo | Cálculo de «r» | Punto 4.7: Requisitos de homologación de tipo para una clase restringida de combustibles en el caso de los motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o GLP | Número de rondas de ensayo | Cálculo de «r»
Véase el punto 4.6.3. Motor de GN adaptable a cualquier composición de combustible | GR (1) y G 25 (2) A petición del fabricante, el motor podrá someterse a ensayo con un combustible comercial adicional (3), si Sλ = 0,89 – 1,19 | 2 (máx. 3) | y, si se somete a ensayo con un combustible adicional: y | | |
Véase el punto 4.6.4. Motor de GN autoadaptable mediante un conmutador | GR (1) y G 23 (3) para la clase H y G 25 (2) y G 23 (3) para la clase L A petición del fabricante, el motor puede someterse a ensayo con un combustible comercial (3) en lugar del G 23, si Sλ = 0,89 – 1,19 | 2 para la clase H y 2 para la clase L; en las posiciones respecti-vas del conmuta-dor 4 | y | | |
Véase el punto 4.7.1. Motor de GN diseñado para funcionar con gas de la clase H o gas de la clase L | | | | GR (1) y G 23 (3) para la clase H o G 25 (2) y G 23 (3) para la clase L A petición del fabricante, el motor puede someterse a ensayo con un combustible comercial (3) en lugar del G 23, si Sλ = 0,89 – 1,19 | 2 para la clase H o 2 para la clase L 2 | para la clase H o para la clase L
Véase el punto 4.7.2 Motor de GN diseñado para funcionar con una composición de combustible específica | | | | GR (1) y G 25 (2), reglaje permitido entre los ensayos; a petición del fabricante, el motor podrá someterse a ensayo con: GR (1) y G 23 (3) para la clase H o G 25 (2) y G 23 (3) para la clase L | 2 o 2 para la clase H o 2 para la clase L 2 |
Homologación de motores de combustible dual alimentados con gas natural / biometano o GLP
Tipo de combustible dual (1) | Modo diésel | Modo de combustible dual
GNC | GNL | GNL 20 | GLP
1A | | Universal o restringido (dos ensayos) | Universal (dos ensayos) | Para un combustible específico (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos)
1B | Universal (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos) | Universal (dos ensayos) | Para un combustible específico (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos)
2A | | Universal o restringido (dos ensayos) | Universal (dos ensayos) | Para un combustible específico (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos)
2 B | Universal (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos) | Universal (dos ensayos) | Para un combustible específico (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos)
3B | Universal (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos) | Universal (dos ensayos) | Para un combustible específico (un ensayo) | Universal o restringido (dos ensayos)
(1) Conforme a las definiciones del anexo 15.
ANEXO 1
Modelos de ficha de características
La presente ficha de características está relacionada con la homologación con arreglo al Reglamento n.o 49. Se refiere a las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de vehículos y sistemas de motor. Es relativa a:
— | la homologación de tipo de un motor o una familia de motores considerados como una unidad técnica independiente,
— | la homologación de tipo de un vehículo con un motor homologado con respecto a las emisiones,
— | la homologación de tipo de un vehículo con respecto a las emisiones.
La información que figura a continuación, cuando proceda, deberá presentarse por triplicado y acompañada de un índice de contenidos. Los dibujos que vayan a entregarse serán suficientemente detallados y se presentarán a la escala adecuada y en formato A4 o en una carpeta de ese formato. Si se presentan fotografías, deberán ser suficientemente detalladas.
Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes contemplados en el presente anexo tienen funciones controladas electrónicamente, se suministrará información relativa a sus prestaciones.
Información exigida
La ficha de características contendrá en todos los casos:
| Información general
| Además, se proporcionará también la siguiente información según proceda. Parte 1: | Características esenciales del motor (de referencia) y los tipos de motor de una familia de motores Parte 2: | Características esenciales de los componentes y sistemas del vehículo en lo que respecta a las emisiones de gases de escape
Apéndice de la ficha de características: información sobre las condiciones de ensayo
Fotografías y/o dibujos del motor de referencia, del tipo de motor y, si procede, del compartimento del motor.
Enumerar otros documentos anexos, si los hay.
Fecha, expediente
Notas sobre la cumplimentación de los cuadros
Las letras A, B, C, D y E que corresponden a los miembros de la familia de motores serán sustituidas por las denominaciones reales de los miembros de la familia de motores.
Cuando, para una determinada característica del motor, se aplique el mismo valor / la misma descripción a todos los miembros de la familia de motores, se unificarán las casillas A-E.
Si la familia consta de más de cinco miembros, podrán añadirse nuevas columnas.
En el caso de una solicitud de homologación de tipo de un motor o de una familia de motores como unidad técnica independiente, se cumplimentarán la parte general y la parte 1.
En el caso de una solicitud de homologación de tipo de un vehículo con un motor homologado en lo que respecta a las emisiones, se cumplimentarán la parte general y la parte 2.
En el caso de una solicitud de homologación de tipo de un vehículo en lo que respecta a las emisiones, se cumplimentarán la parte general y las partes 1 y 2.
| | Motor de referencia o tipo de motor | Miembros de la familia de motores
A | B | C | D | E
0. | Generalidades
0.l. | Marca (nombre comercial del fabricante) |
0.2. | Tipo |
0.2.0.3. | Tipo de motor como unidad técnica independiente / familia de motores como unidad técnica independiente / vehículo con un motor homologado en lo que respecta a las emisiones / vehículo en lo que respecta a las emisiones1 |
0.2.1. | Denominación o denominaciones comerciales (si se dispone de ellas) | | | | | |
0.3. | Medio de identificación del tipo, si está marcado en la unidad técnica independiente2 | | | | | |
0.3.1. | Emplazamiento del marcado | | | | | |
0.5. | Nombre y dirección del fabricante |
0.7. | En el caso de componentes y unidades técnicas independientes, emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación: | | | | | |
0.8. | Nombre y dirección de la planta o las plantas de montaje: | | | | | |
0.9. | Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso): |
1. Parte 1
Características esenciales del motor (de referencia) y los tipos de motor de una familia de motores
| | Motor de referencia o tipo de motor | Miembros de la familia de motores
A | B | C | D | E
3.2. | Motor de combustión interna | | | | | |
3.2.1. | Información específica sobre el motor | | | | | |
3.2.1.1. | Principio de funcionamiento: encendido por chispa / compresión / combustible dual1 Ciclo de cuatro tiempos / dos tiempos / rotatorio1 |
3.2.1.1.1. | Tipo de motor de combustible dual: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B 1, 14 | | | | | |
3.2.1.1.2. | Coeficiente energético del gas a lo largo de la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC: … %14 | | | | | |
3.2.1.2. | Número y disposición de los cilindros | | | | | |
3.2.1.2.1. | Diámetro interno3 en mm | | | | | |
3.2.1.2.2. | Carrera3 en mm | | | | | |
3.2.1.2.3. | Orden de encendido | | | | | |
3.2.1.3. | Cilindrada4 en cm3 | | | | | |
3.2.1.4. | Relación volumétrica de compresión5 | | | | | |
3.2.1.5. | Dibujos de la cámara de combustión, de la cabeza del émbolo y, en el caso de los motores de encendido por chispa, de los segmentos | | | | | |
3.2.1.6. | Régimen normal de ralentí del motor5 min–1 | | | | | |
3.2.1.6.1. | Régimen elevado de ralentí del motor5 min–1 | | | | | |
3.2.1.6.2. | Ralentí con diésel: sí/no,1, 14 | | | | | |
3.2.1.7. | Contenido de monóxido de carbono, en volumen, del gas de escape emitido con el motor al ralentí5: % declarado por el fabricante (únicamente en el caso de los motores de encendido por chispa) | | | | | |
3.2.1.8. | Máxima potencia neta6… kW a … min–1 (valor declarado por el fabricante) | | | | | |
3.2.1.9. | Régimen máximo del motor prescrito por el fabricante (min–1) | | | | | |
3.2.1.10. | Par neto máximo6 (Nm) a (min–1) (valor declarado por el fabricante) | | | | | |
3.2.1.11. | Referencias del fabricante de la documentación exigida en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 del presente Reglamento que permitan a la autoridad de homologación de tipo evaluar las estrategias de control de las emisiones y los sistemas incorporados al motor para garantizar el funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx | | | | | |
3.2.2. | Combustible | | | | | |
3.2.2.2. | Diésel/Gasolina/GLP/GN-H/GN-L/GN-HL/Etanol (ED95)/Etanol (E85)1 para vehículos pesados | | | | | |
3.2.2.2.1. | Combustibles compatibles con el uso por el motor declarados por el fabricante con arreglo al punto 4.6.2 del presente Reglamento (según proceda) | | | | | |
3.2.2.2.2. | Factor de corrección de la potencia conforme al punto 9.4.2.8 para cada combustible declarado (si procede) | | | | | |
3.2.4. | Alimentación de combustible | | | | | |
3.2.4.2. | Por inyección del combustible (únicamente encendido por compresión o combustible dual): sí/no1 | | | | | |
3.2.4.2.1. | Descripción del sistema | | | | | |
3.2.4.2.2. | Principio de funcionamiento: inyección directa / precámara / cámara de turbulencia1 | | | | | |
3.2.4.2.3. | Bomba de inyección | | | | | |
3.2.4.2.3.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.4.2.3.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.4.2.3.3. | Alimentación máxima de combustible1, 5 … mm3 /carrera o ciclo a un régimen del motor de … min–1 o, alternativamente, diagrama característico. (Si se dispone de un control de sobrealimentación, indíquese la alimentación de combustible y la presión de sobrealimentación características en función del régimen del motor.) | | | | | |
3.2.4.2.3.4. | Regulación de la inyección estática5 | | | | | |
3.2.4.2.3.5. | Curva del avance de la inyección5 | | | | | |
3.2.4.2.3.6. | Procedimiento de calibración: banco de enayo / motor1 | | | | | |
3.2.4.2.4. | Regulador | | | | | |
3.2.4.2.4.1. | Tipo | | | | | |
3.2.4.2.4.2. | Punto de corte | | | | | |
3.2.4.2.4.2.1. | Velocidad de inicio de corte en carga (min–1) | | | | | |
3.2.4.2.4.2.2. | Velocidad máxima en vacío (min–1) | | | | | |
3.2.4.2.4.2.3. | Régimen de ralentí (min–1) | | | | | |
3.2.4.2.5. | Tubería de inyección | | | | | |
3.2.4.2.5.1. | Longitud (mm) | | | | | |
3.2.4.2.5.2. | Diámetro interno (mm) | | | | | |
3.2.4.2.5.3. | Conducto común, marca y tipo | | | | | |
3.2.4.2.6. | Inyector(es) | | | | | |
3.2.4.2.6.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.4.2.6.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.4.2.6.3. | Presión de apertura5: kPa o diagrama característico5 | | | | | |
3.2.4.2.7. | Sistema de arranque en frío | | | | | |
3.2.4.2.7.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.4.2.7.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.4.2.7.3. | Descripción | | | | | |
3.2.4.2.8. | Dispositivo auxiliar de arranque | | | | | |
3.2.4.2.8.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.4.2.8.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.4.2.8.3. | Descripción del sistema | | | | | |
3.2.4.2.9. | Inyección con control electrónico: sí/no1 | | | | | |
3.2.4.2.9.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.4.2.9.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.4.2.9.3. | Descripción del sistema (en caso de sistemas distintos del de inyección continua, indíquese la información equivalente) | | | | | |
3.2.4.2.9.3.1. | Marca y tipo de la unidad de control electrónico (ECU) | | | | | |
3.2.4.2.9.3.2. | Marca y tipo del regulador de combustible | | | | | |
3.2.4.2.9.3.3. | Marca y tipo del sensor del flujo de aire | | | | | |
3.2.4.2.9.3.4. | Marca y tipo del distribuidor de combustible | | | | | |
3.2.4.2.9.3.5. | Marca y tipo de la caja de mariposa | | | | | |
3.2.4.2.9.3.6. | Marca y tipo del sensor de la temperatura del agua | | | | | |
3.2.4.2.9.3.7. | Marca y tipo del sensor de la temperatura del aire | | | | | |
3.2.4.2.9.3.8. | Marca y tipo del sensor de la presión de aire | | | | | |
3.2.4.2.9.3.9. | Número(s) de calibración del software | | | | | |
3.2.4.3. | Por inyección del combustible (únicamente encendido por chispa): sí/no1 | | | | | |
3.2.4.3.1. | Principio de funcionamiento: colector de admisión (monopunto/multipunto / inyección directa1 / otro (especifíquese) | | | | | |
3.2.4.3.2. | Marca(s) | | | | | |
3.2.4.3.3. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.4.3.4. | Descripción del sistema (en caso de sistemas distintos del de inyección continua, indíquese la información equivalente) | | | | | |
3.2.4.3.4.1. | Marca y tipo de la unidad de control electrónico (ECU) | | | | | |
3.2.4.3.4.2. | Marca y tipo del regulador de combustible | | | | | |
3.2.4.3.4.3. | Marca y tipo del sensor del flujo de aire | | | | | |
3.2.4.3.4.4. | Marca y tipo del distribuidor de combustible | | | | | |
3.2.4.3.4.5. | Marca y tipo del regulador de presión | | | | | |
3.2.4.3.4.6. | Marca y tipo del microinterruptor | | | | | |
3.2.4.3.4.7. | Marca y tipo del tornillo de ajuste del ralentí | | | | | |
3.2.4.3.4.8. | Marca y tipo de la caja de mariposa | | | | | |
3.2.4.3.4.9. | Marca y tipo del sensor de la temperatura del agua | | | | | |
3.2.4.3.4.10. | Marca y tipo del sensor de la temperatura del aire | | | | | |
3.2.4.3.4.11. | Marca y tipo del sensor de la presión de aire | | | | | |
3.2.4.3.4.12. | Número(s) de calibración del software | | | | | |
3.2.4.3.5. | Inyectores: presión de apertura5 (kPa) o diagrama característico5 | | | | | |
3.2.4.3.5.1. | Marca | | | | | |
3.2.4.3.5.2. | Tipo | | | | | |
3.2.4.3.6. | Avance de la inyección | | | | | |
3.2.4.3.7. | Sistema de arranque en frío | | | | | |
3.2.4.3.7.1. | Principio(s) de funcionamiento | | | | | |
3.2.4.3.7.2. | Límites de funcionamiento/ajustes1, 5 | | | | | |
3.2.4.4. | Bomba de alimentación | | | | | |
3.2.4.4.1. | Presión5 (kPa) o diagrama característico5 | | | | | |
3.2.5. | Sistema eléctrico | | | | | |
3.2.5.1. | Tensión nominal (V), positivo/negativo a tierra1 | | | | | |
3.2.5.2. | Generador | | | | | |
3.2.5.2.1. | Tipo | | | | | |
3.2.5.2.2. | Potencia nominal (VA) | | | | | |
3.2.6. | Sistema de encendido (motores de encendido por chispa exclusivamente) | | | | | |
3.2.6.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.6.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.6.3. | Principio de funcionamiento | | | | | |
3.2.6.4. | Curva o mapa del avance del encendido5 | | | | | |
3.2.6.5. | Regulación del encendido estático5 (grados antes del punto muerto superior [PMS]) | | | | | |
3.2.6.6. | Bujías de encendido | | | | | |
3.2.6.6.1. | Marca | | | | | |
3.2.6.6.2. | Tipo | | | | | |
3.2.6.6.3. | Distancia entre los electrodos (mm) | | | | | |
3.2.6.7. | Bobina(s) de encendido | | | | | |
3.2.6.7.1. | Marca | | | | | |
3.2.6.7.2. | Tipo | | | | | |
3.2.7. | Sistema de refrigeración: por líquido / por aire1 | | | | | |
3.2.7.2. | Líquido | | | | | |
3.2.7.2.1. | Naturaleza del líquido | | | | | |
3.2.7.2.2. | Bomba(s) de circulación: sí/no1 | | | | | |
3.2.7.2.3. | Características | | | | | |
3.2.7.2.3.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.7.2.3.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.7.2.4. | Relación o relaciones motrices | | | | | |
3.2.7.3. | Aire | | | | | |
3.2.7.3.1. | Ventilador: sí/no1 | | | | | |
3.2.7.3.2. | Características | | | | | |
3.2.7.3.2.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.7.3.2.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.7.3.3. | Relación o relaciones motrices | | | | | |
3.2.8. | Sistema de admisión | | | | | |
3.2.8.1. | Sobrealimentador: sí/no1 | | | | | |
3.2.8.1.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.8.1.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.8.1.3. | Descripción del sistema (por ejemplo, presión máxima de sobrealimentación … kPa, válvula de descarga, si procede) | | | | | |
3.2.8.2. | Intercooler: sí/no1 | | | | | |
3.2.8.2.1. | Tipo: aire-aire/aire-agua1 | | | | | |
3.2.8.3. | Depresión de la admisión a régimen nominal del motor y con el 100 % de la carga (únicamente motores de encendido por compresión) | | | | | |
3.2.8.3.1. | Mínimo admisible (kPa) | | | | | |
3.2.8.3.2. | Máximo admisible (kPa) | | | | | |
3.2.8.4. | Descripción y dibujos de los tubos de admisión y sus accesorios (cámara de tranquilización, dispositivo de calentamiento, entradas de aire suplementarias, etc.) | | | | | |
3.2.8.4.1. | Descripción del colector de admisión (adjúntense dibujos y/o fotografías) | | | | | |
3.2.9. | Sistema de escape | | | | | |
3.2.9.1. | Descripción y/o dibujos del colector de escape | | | | | |
3.2.9.2. | Descripción y/o dibujo del sistema de escape | | | | | |
3.2.9.2.1. | Descripción y/o dibujo de los elementos del sistema de escape que forman parte del sistema de motor | | | | | |
3.2.9.3. | Contrapresión máxima admisible en el escape al régimen nominal del motor y con el 100 % de la carga (motores de encendido por compresión exclusivamente) (kPa)7 | | | | | |
3.2.9.7. | Volumen del sistema de escape (dm3) | | | | | |
3.2.9.7.1. | Volumen del sistema de escape aceptable (vehículo y sistema de motor): (dm3) | | | | | |
3.2.9.7.2. | Volumen del sistema de escape que forma parte del sistema del motor: …dm3 | | | | | |
3.2.10. | Secciones transversales mínimas de los puertos de admisión y escape | | | | | |
3.2.11. | Regulación de las válvulas o datos equivalentes
3.2.11.1. | Elevación máxima de válvulas, ángulos de apertura y cierre, o datos de regulación de otros sistemas de distribución alternativos, con respecto a los puntos muertos. Para el sistema de regulación variable, regulación máxima y mínima. | | | | | |
3.2.11.2. | Intervalo de referencia y/o de reglaje7 | | | | | |
3.2.12. | Medidas adoptadas contra la contaminación ambiental
3.2.12.1.1. | Dispositivo para reciclar los gases del cárter: sí/no1 En caso afirmativo, descripción y dibujos En caso negativo, se exige el cumplimiento del punto 6.10 del anexo 4 del presente Reglamento | | | | | |
3.2.12.2. | Dispositivos anticontaminantes adicionales (si existen y no están recogidos en otro punto) | | | | | |
3.2.12.2.1. | Convertidor catalítico: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.1.1. | Número de convertidores y elementos catalíticos (facilítese la información siguiente para cada unidad separada) | | | | | |
3.2.12.2.1.2. | Dimensiones, forma y volumen del convertidor o los convertidores catalíticos | | | | | |
3.2.12.2.1.3. | Tipo de acción catalítica | | | | | |
3.2.12.2.1.4. | Carga total de metales preciosos | | | | | |
3.2.12.2.1.5. | Concentración relativa | | | | | |
3.2.12.2.1.6. | Substrato (estructura y material) | | | | | |
3.2.12.2.1.7. | Densidad celular | | | | | |
3.2.12.2.1.8. | Tipo de recubrimiento del convertidor o los convertidores catalíticos | | | | | |
3.2.12.2.1.9. | Emplazamiento del convertidor o los convertidores catalíticos (lugar y distancia de referencia en la línea de escape) | | | | | |
3.2.12.2.1.10. | Pantalla contra el calor: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.1.11. | Sistemas o método de regeneración de los sistemas de postratamiento del gas de escape, descripción | | | | | |
3.2.12.2.1.11.5. | Intervalo de temperaturas de funcionamiento normales (K) | | | | | |
3.2.12.2.1.11.6. | Reactivos consumibles: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.1.11.7. | Tipo y concentración del reactivo necesario para la acción catalítica | | | | | |
3.2.12.2.1.11.8. | Intervalo de temperaturas de funcionamiento normales del reactivo (K) | | | | | |
3.2.12.2.1.11.9. | Norma internacional | | | | | |
3.2.12.2.1.11.10. | Frecuencia de reposición del reactivo: continua/mantenimiento1 | | | | | |
3.2.12.2.1.12. | Marca del convertidor catalítico | | | | | |
3.2.12.2.1.13. | Número de identificación de la pieza | | | | | |
3.2.12.2.2. | Sensor de oxígeno: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.2.1. | Marca | | | | | |
3.2.12.2.2.2. | Localización | | | | | |
3.2.12.2.2.3. | Intervalo de control | | | | | |
3.2.12.2.2.4. | Tipo | | | | | |
3.2.12.2.2.5. | Número de identificación de la pieza | | | | | |
3.2.12.2.3. | Inyección de aire: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.3.1. | Tipo (aire impulsado, bomba de aire, etc.) | | | | | |
3.2.12.2.4. | Recirculación de los gases de escape (EGR): sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.4.1. | Características (marca, tipo, caudal, etc.) | | | | | |
3.2.12.2.6. | Trampa de partículas (PT): sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.6.1. | Dimensiones, forma y capacidad de la trampa de partículas | | | | | |
3.2.12.2.6.2. | Diseño de la trampa de partículas | | | | | |
3.2.12.2.6.3. | Localización (distancia de referencia en la línea de escape) | | | | | |
3.2.12.2.6.4. | Método o sistema de regeneración, descripción y/o dibujo | | | | | |
3.2.12.2.6.5. | Marca de la trampa de partículas | | | | | |
3.2.12.2.6.6. | Número de identificación de la pieza | | | | | |
3.2.12.2.6.7. | Intervalo de temperaturas (K) y presiones (kPa) normales de funcionamiento | | | | | |
3.2.12.2.6.8. | En caso de regeneración periódica | | | | | |
3.2.12.2.6.8.1.1. | Número de ciclos de ensayo WHTC sin regeneración (n) | | | | | |
3.2.12.2.6.8.2.1. | Número de ciclos de ensayo WHTC con regeneración (n R) | | | | | |
3.2.12.2.6.9. | Otros sistemas: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.6.9.1. | Descripción y funcionamiento | | | | | |
3.2.12.2.7. | Sistema de diagnóstico a bordo (OBD) | | | | | |
3.2.12.2.7.0.1. | Número de familia de motores OBD dentro de la familia de motores |
3.2.12.2.7.0.2. | Lista de las familias de motores OBD (cuando proceda) | Familia de motores OBD 1: …
Familia de motores OBD 2: …
etc....
3.2.12.2.7.0.3. | Número de la familia de motores OBD a la que pertenece el motor de referencia o el motor miembro | | | | | |
3.2.12.2.7.0.4. | Referencias del fabricante de la documentación sobre el sistema OBD exigida en el punto 3.1.4, letra c), y el punto 3.3.4 del presente Reglamento y especificada en el anexo 9A de este a efectos de homologación del sistema OBD | | | | | |
3.2.12.2.7.0.5. | Cuando proceda, referencia del fabricante a la documentación para la instalación en un vehículo de un sistema de motor equipado con sistema OBD | | | | | |
3.2.12.7.0.6. | Cuando proceda, referencia del fabricante de la documentación para la instalación del motor de combustible dual en un vehículo | | | | | |
3.2.12.2.7.2. | Lista y función de todos los componentes supervisados por el sistema OBD8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3. | Descripción escrita (principios generales de funcionamiento) de lo siguiente: | | | | | |
3.2.12.2.7.3.1. | Motores de encendido por chispa8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.1.1. | Supervisión del catalizador8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.1.2. | Detección de fallos de encendido8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.1.3. | Supervisión del sensor de oxígeno8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.1.4. | Otros componentes supervisados por el sistema OBD | | | | | |
3.2.12.2.7.3.2. | Motores de encendido por compresión8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.2.1. | Supervisión del catalizador8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.2.2. | Supervisión de la trampa de partículas8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.2.3. | Supervisión del sistema electrónico de alimentación de combustible8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.2.4. | Supervisión del sistema de reducción de NOx 8 | | | | | |
3.2.12.2.7.3.2.5. | Otros componentes supervisados por el sistema OBD8 | | | | | |
3.2.12.2.7.4. | Criterios para la activación del indicador de mal funcionamiento (número fijo de ciclos de conducción o método estadístico)8 | | | | | |
3.2.12.2.7.5. | Lista de todos los códigos de salida del sistema OBD y los formatos utilizados (con explicación de cada uno de ellos)8 | | | | | |
3.2.12.2.7.6.5. | Protocolo de comunicación normalizado del sistema OBD8 | | | | | |
3.2.12.2.7.7. | Referencia del fabricante de la información relacionada con el sistema OBD exigida en el punto 3.1.4, letra d), y el punto 3.3.4 del presente Reglamento a efectos del cumplimiento de las disposiciones sobre el acceso a la información relativa al sistema OBD del vehículo, o | | | | | |
3.2.12.2.7.7.1. | Como alternativa a la referencia del fabricante dispuesta en el punto 3.2.12.2.7.7, referencia del documento adjunto al presente anexo que contiene el siguiente cuadro, una vez cumplimentado de acuerdo con el ejemplo proporcionado: Componente - Código de fallo - Estrategia de supervisión - Criterios de detección de fallo - Criterios de activación del indicador de mal funcionamiento - Parámetros secundarios - Preacondicionamiento - Ensayo de demostración Catalizador SCR - P20EE - Señales de los sensores de NOx 1 y 2 - Diferencia entre las señales de los sensores 1 y 2 - Segundo ciclo -Régimen del motor, carga del motor, temperatura del catalizador, actividad del reactivo, caudal másico del gas de escape - Un ciclo de ensayo del sistema OBD (WHTC, parte caliente) - Ciclo de ensayo del sistema OBD (WHTC, parte caliente) | | | | | |
3.2.12.2.8. | Otro sistema (descripción y funcionamiento) | | | | | |
3.2.12.2.8.1. | Sistemas para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx | | | | | |
3.2.12.2.8.2. | Sistema de inducción del conductor | | | | | |
3.2.12.2.8.2.1. | Motor con desactivación permanente de la inducción del conductor, para su uso por los servicios de rescate o en vehículos diseñados y fabricados para su uso por el ejército, protección civil, servicios de bomberos y fuerzas de orden público: sí/no1 |
3.2.12.2.8.2.2. | Activación del modo de marcha lenta «desactivación después de volver a arrancar» / «desactivación después de repostar» / «desactivación después de aparcar»1, 7 |
3.2.12.2.8.3. | Número de familias de motores OBD dentro de la familia de motores considerada cuando se garantiza el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx |
3.2.12.2.8.3.1. | Lista de las familias de motores OBD dentro de la familia de motores considerada cuando se garantiza el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx (cuando proceda) | Familia de motores OBD 1: … Familia de motores OBD 2: … etc…
3.2.12.2.8.3.2. | Número de referencia de la familia de motores OBD a la que pertenece el motor de referencia / el motor miembro, considerada cuando se garantiza el funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx |
3.2.12.2.8.4. | Lista de las familias de motores OBD (cuando proceda) | Familia de motores OBD 1: … Familia de motores OBD 2: … etc…
3.2.12.2.8.5. | Número de la familia de motores OBD a la que pertenece el motor de referencia o el motor miembro | | | | | |
3.2.12.2.8.8.5. | Depósito de reactivo calentado / no calentado y sistema de dosificación (véase el punto 2.4 del anexo 11) | | | | | |
3.2.12.2.8.7. | Cuando proceda, referencia del fabricante de la documentación para instalar en un vehículo los sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx | | | | | |
3.2.17. | Información específica relativa a los motores alimentados con gas y combustible dual para vehículos pesados (en caso de sistemas con otra configuración, indíquese la información equivalente) (si procede) | | | | | |
3.2.17.1. | Combustible: GLP/GN-H/GN-L/GN-HL1 | | | | | |
3.2.17.2. | Regulador(es) de presión o vaporizador/regulador(es) de presión1 | | | | | |
3.2.17.2.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.2.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.2.3. | Número de fases de reducción de presión | | | | | |
3.2.17.2.4. | Presión en la fase final, mínima (kPa) - máxima (kPa) (kPa) | | | | | |
3.2.17.2.5. | Número de puntos principales de ajuste | | | | | |
3.2.17.2.6. | Número de puntos de ajuste del ralentí | | | | | |
3.2.17.2.7. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.3. | Sistema de alimentación de combustible: Mezclador / inyección de gas / inyección de líquido / inyección directa1 | | | | | |
3.2.17.3.1. | Regulación de la riqueza de la mezcla | | | | | |
3.2.17.3.2. | Descripción del sistema y/o diagrama y dibujos | | | | | |
3.2.17.3.3. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.4. | Mezclador | | | | | |
3.2.17.4.1. | Número | | | | | |
3.2.17.4.2. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.4.3. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.4.4. | Localización | | | | | |
3.2.17.4.5. | Posibilidades de ajuste | | | | | |
3.2.17.4.6. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.5. | Inyección del colector de admisión | | | | | |
3.2.17.5.1. | Inyección: monopunto/multipunto1 | | | | | |
3.2.17.5.2. | Inyección: continua/simultánea/secuencial1 | | | | | |
3.2.17.5.3. | Equipo de inyección | | | | | |
3.2.17.5.3.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.5.3.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.5.3.3. | Posibilidades de ajuste | | | | | |
3.2.17.5.3.4. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.5.4. | Bomba de alimentación (si procede) | | | | | |
3.2.17.5.4.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.5.4.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.5.4.3. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.5.5. | Inyector(es) | | | | | |
3.2.17.5.5.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.5.5.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.5.5.3. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.6. | Inyección directa | | | | | |
3.2.17.6.1. | Bomba de inyección / regulador de presión1 | | | | | |
3.2.17.6.1.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.6.1.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.6.1.3. | Avance de la inyección | | | | | |
3.2.17.6.1.4. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.6.2. | Inyector(es) | | | | | |
3.2.17.6.2.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.6.2.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.6.2.3. | Presión de apertura o diagrama característico1 | | | | | |
3.2.17.6.2.4. | Número de homologación de tipo | | | | | |
3.2.17.7. | Unidad de control electrónico (ECU) | | | | | |
3.2.17.7.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.17.7.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.17.7.3. | Posibilidades de ajuste | | | | | |
3.2.17.7.4. | Número(s) de calibración del software | | | | | |
3.2.17.8. | Equipo específico para GN | | | | | |
3.2.17.8.1. | Variante 1 (únicamente en el caso de homologaciones de motores para varias composiciones específicas de combustible) | | | | | |
3.2.17.8.1.0.1. | ¿Característica autoadaptable? sí/no1 | | | | | |
3.2.17.8.1.0.2. | Calibración para una composición de gas específica GN-H/GN-L/GN-HL1 Transformación para una composición de gas específica GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt 1 | | | | | |
3.2.17.8.1.1. | metano (CH4) … base (% mol) etano (C2H6) … base (% mol) propano (C3H8) … base (% mol) butano (C4H 10) … base (% mol) C5/C 5+: … base (% mol) oxígeno (O2) … base (% mol) gas inerte (N2, He, etc.) … base (% mol) | mín. (% mol) mín. (% mol) mín. (% mol) mín. (% mol) mín. (% mol) mín. (% mol) mín. (% mol) | máx. (% mol) máx. (% mol) máx. (% mol) máx. (% mol) máx. (% mol) máx. (% mol) máx. (% mol)
3.2.17.9. | Cuando proceda, referencia del fabricante de la documentación para la instalación del motor de combustible dual en un vehículo 14 | | | | | |
3.5.4. | Emisiones de CO2 para motores de vehículos pesados | | | | | |
3.5.4.1. | Emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHSC 16: … (g/kWh) | | | | | |
3.5.4.1.1. | Para los motores de combustible dual, emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHSC en modo diésel 13: … g/kWh Para los motores de combustible dual, emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHSC en modo de combustible dual 13 (si procede): … g/kWh | | | | | |
3.5.4.2. | Emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHSC en modo diésel 17: … g/kWh | | | | | |
3.5.4.2.1. | Para los motores de combustible dual, emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHTC en modo diésel 13: … g/kWh Para los motores de combustible dual, emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHTC en modo de combustible dual 13: … g/kWh | | | | | |
3.5.4.3. | Emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHSC en modo de combustible dual 14 (si procede): … g/kWh | | | | | |
3.5.4.4. | Emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHTC 16: … (g/kWh) | | | | | |
3.5.4.5. | Emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHTC en modo diésel 17: … g/kWh | | | | | |
3.5.4.6. | Emisiones másicas de CO2 en el ensayo WHTC en modo de combustible dual 14: … g/kWh | | | | | |
3.5.5. | Consumo de combustible para motores de vehículos pesados | | | | | |
3.5.5.1. | Consumo de combustible en el ensayo WHSC 16: … (g/kWh) | | | | | |
3.5.5.1.1. | Para los motores de combustible dual, consumo de combustible en el ensayo WHSC en modo diésel 13: … g/kWh Para los motores de combustible dual, consumo de combustible en el ensayo WHSC en modo de combustible dual 13: … g/kWh | | | | | |
3.5.5.2. | Consumo de combustible en el ensayo WHSC en modo diésel 17: … g/kWh | | | | | |
3.5.5.2.1. | Para los motores de combustible dual, consumo de combustible en el ensayo WHTC en modo diésel 13: … g/kWh Para los motores de combustible dual, consumo de combustible en el ensayo WHTC en modo de combustible dual 13: … g/kWh | | | | | |
3.5.5.3. | Consumo de combustible en el ensayo WHSC en modo de combustible dual 14: … g/kWh | | | | | |
3.5.5.4. | Consumo de combustible en el ensayo WHTC 5, 16: … (g/kWh) | | | | | |
3.5.5.5. | Consumo de combustible en el ensayo WHTC en modo diésel 13: … g/kWh | | | | | |
3.5.5.6. | Consumo de combustible en el ensayo WHTC en modo de combustible dual 14: … g/kWh | | | | | |
3.6. | Temperaturas admitidas por el fabricante | | | | | |
3.6.1. | Sistema de refrigeración | | | | | |
3.6.1.1. | Refrigeración por líquido, temperatura máxima en la salida (K) | | | | | |
3.6.1.2. | Refrigeración por aire | | | | | |
3.6.1.2.1. | Punto de referencia | | | | | |
3.6.1.2.2. | Temperatura máxima en el punto de referencia (K) | | | | | |
3.6.2. | Temperatura máxima en la salida del intercooler de entrada (K) | | | | | |
3.6.3. | Temperatura máxima del gas de escape en el punto del tubo o los tubos de escape adyacente a la brida o las bridas externas del colector o los colectores de escape o el turbocompresor o los turbocompresores (K) | | | | | |
3.6.4. | Temperatura del combustible, mínima (K) – máxima (K) Para motores diésel en la entrada de la bomba de inyección, para motores alimentados con gas en la fase final del regulador de presión | | | | | |
3.6.5. | Temperatura del lubricante mínima (K) – máxima (K) | | | | | |
3.8. | Sistema de lubricación | | | | | |
3.8.1. | Descripción del sistema | | | | | |
3.8.1.1. | Posición del depósito de lubricante | | | | | |
3.8.1.2. | Sistema de alimentación (por bomba / inyección en la admisión / mezcla con el combustible, etc.)1 | | | | | |
3.8.2. | Bomba de lubricación | | | | | |
3.8.2.1. | Marca(s) | | | | | |
3.8.2.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.8.3. | Mezcla con combustible | | | | | |
3.8.3.1. | Porcentaje | | | | | |
3.8.4. | Refrigerador de aceite: sí/no1 | | | | | |
3.8.4.1. | Dibujo(s) | | | | | |
3.8.4.1.1. | Marca(s) | | | | | |
3.8.4.1.2. | Tipo(s) | | | | | |
2. Parte 2
Características esenciales de los componentes y sistemas del vehículo en lo que respecta a las emisiones de gases de escape
| | Motor de referencia o tipo de motor | Miembros de la familia de motores
A | B | C | D | E
3.1. | Fabricante del motor |
3.1.1. | Código del motor asignado por el fabricante (según aparece en el motor u otros medios de identificación) | | | | | |
3.1.2. | Número de homologación (si procede), incluido el marcado de identificación del combustible | | | | | |
3.2.2. | Combustible | | | | | |
3.2.2.3. | Entrada del depósito de combustible: orificio limitado / etiqueta | | | | | |
3.2.2.4.1. | Vehículo de combustible dual: sí/no1 | | | | | |
3.2.3. | Depósito(s) de combustible | | | | | |
3.2.3.1. | Depósito(s) principal(es) de combustible | | | | | |
3.2.3.1.1. | Número y capacidad de cada depósito | | | | | |
3.2.3.2. | Depósito(s) auxiliar(es) de combustible | | | | | |
3.2.3.2.1. | Número y capacidad de cada depósito | | | | | |
3.2.8. | Sistema de admisión | | | | | |
3.2.8.3.3. | Depresión real del sistema de admisión a régimen nominal y con el 100 % de la carga en el vehículo (kPa) | | | | | |
3.2.8.4.2. | Filtro de aire, dibujos | | | | | |
3.2.8.4.2.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.8.4.2.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.8.4.3. | Silenciador de admisión, dibujos | | | | | |
3.2.8.4.3.1. | Marca(s) | | | | | |
3.2.8.4.3.2. | Tipo(s) | | | | | |
3.2.9. | Sistema de escape | | | | | |
3.2.9.2. | Descripción y/o dibujo del sistema de escape | | | | | |
3.2.9.2.2. | Descripción y/o dibujo de los elementos del sistema de escape que no forman parte del sistema de motor | | | | | |
3.2.9.3.1. | Contrapresión real de escape al régimen nominal del motor y con el 100 % de la carga en el vehículo (solo motores de encendido por compresión) (kPa) | | | | | |
3.2.9.7. | Volumen del sistema de escape completo (vehículo y sistema de motor) (dm3) | | | | | |
3.2.9.7.1. | Volumen del sistema de escape aceptable (vehículo y sistema de motor): … dm3 | | | | | |
3.2.12.2.7. | Sistema de diagnóstico a bordo (OBD) | | | | | |
3.2.12.2.7.0. | Homologación alternativa con arreglo al punto 2.4 del anexo 9A del presente Reglamento empleada: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.7.1. | Componentes del sistema OBD a bordo del vehículo | | | | | |
3.2.12.2.7.2. | Cuando proceda, referencia del fabricante de la documentación relativa a la instalación en el vehículo del sistema OBD de un motor homologado | | | | | |
3.2.12.2.7.3. | Descripción escrita y/o dibujo del IMF 10 | | | | | |
3.2.12.2.7.4. | Descripción escrita y/o dibujo de la interfaz de comunicación del sistema OBD con el exterior del vehículo 10 | | | | | |
3.2.12.2.7.8. | Componentes del sistema OBD a bordo del vehículo | | | | | |
3.2.12.2.7.8.0. | Homologación alternativa con arreglo al punto 2.4 del anexo 9A del presente Reglamento empleada: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.7.8.1. | Componentes del sistema OBD a bordo del vehículo | | | | | |
3.2.12.2.7.8.2. | Cuando proceda, referencia del fabricante de la documentación relativa a la instalación en el vehículo del sistema OBD de un motor homologado | | | | | |
3.2.12.2.7.8.3. | Descripción escrita y/o dibujo del IMF 10 | | | | | |
3.2.12.2.7.8.4. | Descripción escrita y/o dibujo de la interfaz de comunicación del sistema OBD con el exterior del vehículo 10 | | | | | |
3.2.12.2.7.8.5. | Protocolo de comunicación normalizado del sistema OBD4 | | | | | |
3.2.12.2.8. | Sistemas para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx | | | | | |
3.2.12.2.8.0. | Homologación alternativa con arreglo al punto 2.1 del anexo 1111 del presente Reglamento empleada: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.8.1. | Sistemas para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx | | | | | |
3.2.12.2.8.2. | Sistema de inducción del conductor | | | | | |
3.2.12.2.8.2.1. | Motor con desactivación permanente de la inducción del conductor, para su uso por los servicios de rescate o en vehículos diseñados y fabricados para su uso por el ejército, protección civil, servicios de bomberos y fuerzas de orden público: sí/no1 | | | | | |
3.2.12.2.8.2.2. | Activación del modo de marcha lenta «desactivación después de volver a arrancar» / «desactivación después de repostar» / «desactivación después de aparcar»1, 7 | | | | | |
3.2.12.2.8.3. | Cuando proceda, referencia del fabricante de la documentación relativa a la instalación en el vehículo del sistema que garantiza un funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx de un motor homologado | | | | | |
3.2.12.2.8.4. | Descripción escrita y/o dibujo de la señal de alerta 10 | | | | | |
3.2.12.2.8.5. | Depósito de reactivo calentado / no calentado y sistema de dosificación (véase el punto 2.4 del anexo 11 del presente Reglamento) | | | | | |
3.2.12.2.8.8. | Componentes a bordo del vehículo de los sistemas que garantizan un correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx | | | | | |
3.2.12.2.8.8.1. | Lista de componentes a bordo del vehículo de los sistemas que garantizan un correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx | | | | | |
3.2.12.2.8.8.2. | Cuando proceda, referencia del fabricante de la documentación relativa a la instalación en el vehículo del sistema que garantiza un funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx de un motor homologado | | | | | |
3.2.12.2.8.8.3. | Descripción escrita y/o dibujo de la señal de alerta 10 | | | | | |
3.2.12.2.8.8.5. | Depósito de reactivo calentado / no calentado y sistema de dosificación (véase el punto 2.4 del anexo 11) | | | | | |
Notas:
1 | Táchese lo que no proceda (en algunos casos no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
2 | Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción de los tipos de vehículo, de componente o de unidad técnica independiente objeto de la presente ficha de características, dichos caracteres se sustituirán en la documentación por el símbolo «?» (por ejemplo: ABC??123??).
3 | Se redondeará esta cifra a la décima de milímetro más próximo.
4 | Se calculará este valor y se redondeará al cm 3 más próximo.
5 | Especifíquese la tolerancia..
6 | Determinado con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n. o 85.
7 | Indíquense aquí los valores superior e inferior de cada variante..
8 | Indíquese en caso de una sola familia de motores OBD y si no se indica ya en la documentación contemplada en la fila 3.2.12.2.7.0.4 de la parte 1 del anexo 1.
9 | Consumo de combustible para el ensayo WHTC combinado, incluidas las partes en frío y en caliente, con arreglo al anexo 12.
10 | Indíquese si no se indica ya en la documentación contemplada en la fila 3.2.12.2.7.2 de la parte 2 del anexo 1.
11 | El punto 2.1. del anexo 11 se ha reservado para futuras homologaciones alternativas.
12 | Táchese lo que no proceda.
13 | Motores de combustible dual
14 | En el caso de un motor o un vehículo de combustible dual (tipos definidos en el anexo 15 del presente Reglamento).
15 | En el caso de un motor o un vehículo de combustible dual, no se tachará el tipo de combustible gaseoso utilizado en el modo de combustible dual.
16 | Excepto en el caso de motores o vehículos de combustible dual (tipos definidos en el anexo 15 del presente Reglamento).
17 | En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B (tipos definidos en el anexo 15).
Apéndice de la ficha de características
Información sobre las condiciones de ensayo
| 1. | Bujías de encendido
| 1.1. | Marca
| 1.2. | Tipo
| 1.3. | Separación entre los electrodos
| 2. | Bobina de encendido
| 2.1. | Marca
| 2.2. | Tipo
| 3. | Lubricante utilizado
| 3.1. | Marca
| 3.2. | Tipo (indíquese el porcentaje de aceite en la mezcla si se mezclan lubricante y combustible)
| 4. | Equipo accionado por el motor
| 4.1. | Solo será preciso determinar la potencia absorbida por los accesorios/equipos: a) | si no están instalados en el motor los accesorios/equipos requeridos y/o b) | si están instalados en el motor accesorios/equipos no requeridos. Nota: los requisitos aplicables al equipo accionado por el motor difieren entre el ensayo de emisiones y el ensayo de potencia.
| 4.2. | Enumeración y elementos de identificación
| 4.3. | Potencia absorbida a regímenes del motor específicos para el ensayo de emisiones Cuadro 1 Potencia absorbida a regímenes del motor específicos para el ensayo de emisiones Equipo | | Ralentí | Régimen bajo | Régimen alto | Régimen preferido2 | n 95h Pa Accesorios/Equipos requeridos según el anexo 4, apéndice 6 | | | | | Pb Accesorios/Equipos no requeridos según el anexo 4, apéndice 6 | | | | |
| 5. | Prestaciones del motor (declaradas por el fabricante) (1)
| 5.1. | Regímenes de ensayo del motor para el ensayo de emisiones con arreglo al anexo 4 2 (*1) del presente Reglamento Régimen bajo (nlo): | … | rpm Régimen alto (nhi): | … | rpm Régimen de ralentí | … | rpm Régimen preferido | … | rpm n 95h | … | rpm
| 5.2. | Valores declarados para el ensayo de potencia conforme al Reglamento n. o 85 o valores declarados para el ensayo de potencia en modo de combustible dual conforme al Reglamento n. o 85* 5.2.1. | Régimen de ralentí | … | rpm 5.2.2. | Régimen a la potencia máxima | … | rpm 5.2.3. | Potencia máxima | … | kW 5.2.4. | Régimen al par máximo | … | rpm 5.2.5. | Par máximo | … | Nm
| 6. | Información sobre el reglaje de la carga del dinamómetro (si procede)
| 6.1. | Reservado para el tipo de carrocería del vehículo (no procede)
| 6.2. | Reservado para el tipo de caja de cambios (no procede)
| 6.3. | Información sobre el reglaje del dinamómetro de carga fija (si se utiliza)
| 6.3.1. | Utilización del método alternativo de reglaje de la carga del dinamómetro (sí/no (2))
| 6.3.2. | Masa de inercia (kg)
| 6.3.3. | Potencia efectiva absorbida a 80 km/h, incluidas las pérdidas en funcionamiento del vehículo en el dinamómetro (kW)
| 6.3.4. | Potencia efectiva absorbida a 50 km/h, incluidas las pérdidas en funcionamiento del vehículo en el dinamómetro (kW)
| 6.4. | Información sobre el reglaje del dinamómetro de carga regulable (si se utiliza)
| 6.4.1. | Información sobre la desaceleración en punto muerto desde la pista de ensayo
| 6.4.2. | Marca y tipo de los neumáticos
| 6.4.3. | Dimensiones de los neumáticos (delanteros/traseros)
| 6.4.4. | Presión de los neumáticos (delanteros/traseros) (kPa)
| 6.4.5. | Masa de ensayo del vehículo, incluido el conductor (kg)
| 6.4.6. | Datos de la desaceleración en punto muerto en carretera (si se utiliza) Cuadro 2 Datos de la desaceleración en punto muerto en carretera V (km/h) | V2 (km/h) | V1 (km/h) | Tiempo medio de desaceleración corregido 120 | | | 100 | | | 80 | | | 60 | | | 40 | | | 20 | | |
| 6.4.7. | Potencia media en carretera corregida (si se utiliza) Cuadro 3 Potencia media en carretera corregida V (km/h) | CP corregida (kW) 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| 7. | Condiciones de ensayo para los ensayos del sistema OBD
| 7.1. | Ciclo de ensayo utilizado para la verificación del sistema OBD
| 7.2. | Número de ciclos de preacondicionamiento utilizados antes de los ensayos de verificación del OBD
(1) La información relativa a las prestaciones del motor solo se facilitará para el motor de referencia.
(*1) En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, según se definen en el anexo 15, repítase la información tanto en modo de combustible dual como en modo diésel.
(2) Táchese lo que no proceda.
ANEXO 2A
Comunicación relativa a la homologación de un tipo de motor o una familia de motores como unidad técnica independiente por lo que respecta a las emisiones de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
(Formato máximo: A4 [210 x 297 mm])
(1) | Expedida por: | Name of administration: … … …
relativa a (2): | la concesión de la homologación la extensión de la homologación la denegación de la homologación la retirada de la homologación el cese definitivo de la producción
de un tipo de motor o una familia de motores como unidad técnica independiente por lo que respecta a las emisiones de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
N.o de homologación … | N.o de extensión …
Motivo de la extensión …
SECCIÓN I
| 0.1. | Marca (nombre comercial del fabricante)
| 0.2. | Tipo
| 0.2.1. | Denominación o denominaciones comerciales (si se dispone de ellas)
| 0.3. | Medio de identificación del tipo, si está marcado en la unidad técnica independiente (3)
| 0.3.1. | Emplazamiento del marcado
| 0.4. | Nombre y dirección del fabricante
| 0.5. | Lugar y método de colocación de la marca de homologación
| 0.6. | Nombre y dirección de la planta o las plantas de montaje
| 0.7. | Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso)
SECCIÓN II
| 1. | Información adicional (si procede): véase la adenda
| 2. | Servicio técnico encargado de realizar los ensayos
| 3. | Fecha del acta de ensayo
| 4. | Número del acta de ensayo
| 5. | Observaciones (en su caso): véase la adenda
| 6. | Lugar
| 7. | Fecha
| 8. | Firma Anexos: Expediente de homologación. Acta de ensayo.
(1) Número distintivo del país que ha concedido/extendido/denegado/retirado la homologación (véanse las disposiciones sobre homologación del Reglamento).
(2) Táchese lo que no proceda (hay casos en los que no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción de los tipos de vehículo, de componente o de unidad técnica independiente objeto de la presente ficha de características, dichos caracteres se sustituirán en la documentación por el símbolo «?» (por ejemplo: ABC??123??).
Adenda de la comunicación de homologación de tipo n.o…
relativa a la homologación de tipo de un tipo de motor o una familia de motores como unidad técnica independiente por lo que respecta a las emisiones de escape de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
1.
Información adicional
1.1.
Características que deben indicarse con respecto a la homologación de tipo de un vehículo con un motor instalado
1.1.1.
Marca del motor (nombre de la empresa)
1.1.2.
Tipo y descripción comercial (menciónense las variantes, en su caso)
1.1.3.
Código del fabricante marcado en el motor
1.1.4.
Reservado
1.1.5.
Categoría de motor: diésel/gasolina/GLP/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/GNL/GNL
20
(1)
1.1.5.1.
Tipo de motor de combustible dual: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1) (*1)
1.1.6.
Nombre y dirección del fabricante
1.1.7.
Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso)
1.2.
Motor contemplado en el punto 1.1 con homologación de tipo como unidad técnica independiente
1.2.1.
Número de homologación de tipo del motor / de la familia de motores (1)
1.2.2.
Número de calibración del
software
de la unidad de control electrónico del motor (ECU)
1.3.
Características que deben indicarse con respecto a la homologación de tipo de un motor / una familia de motores (1) como unidad técnica independiente (condiciones que deben respetarse en la instalación del motor en un vehículo)
1.3.1.
Depresión de admisión máxima y/o mínima
1.3.2.
Contrapresión máxima admisible
1.3.3.
Volumen del sistema de escape
1.3.4.
Restricciones de uso (en su caso)
1.4.
Niveles de emisión del motor / motor de referencia (1)
Factor de deterioro (FD): calculado/fijo (1)
Especifíquense en el cuadro que figura a continuación los valores del FD y las emisiones en los ensayos WHSC (si procede) y WHTC
1.4.1.
Ensayo WHSC
Cuadro 4
Ensayo WHSC
| Ensayo WHSC (si procede) (*2) , (*3)
FD | CO | THC | NMHC (‡) | NOx | Masa PM | NH3 | Número PM
Mult./adit.1 | | | | | | |
Emisiones | CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NMHC (‡) | NOx (mg/kWh) | Masa PM (mg/kWh) | NH3 ppm | Número PM (#/kWh)
Resultado del ensayo | | | (mg/kWh) | | | |
Calculadas con FD | | | | | | |
Emisión másica de CO2: ….g/kWh Consumo de combustible: ….g/kWh
Notas:
1.4.2.
Ensayo WHTC
Cuadro 5
Ensayo WHTC
Ensayo WHTC (*4), (*5)
FD | CO | THC | NMHC (‡) | CH4 (‡) | NOx | Masa PM | NH3 | Número PM
Mult./adit.1 | | | | | | | |
Emisiones | CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NMHC (‡) (mg/kWh) | CH4 (‡) (mg/kWh) | NOx (mg/kWh) | Masa PM (mg/kWh) | NH3 ppm | Número PM (#/kWh)
Arranque en frío | | | | | | | |
Arranque en caliente sin regeneración | | | | | | | |
Arranque en caliente con regeneración(1) | | | | | | | |
kr,u (mult./adit.) 1 | | | | | | | |
kr,d (mult./adit.) 1
Resultado ponderado del ensayo | | | | | | | |
Resultado final del ensayo con FD | | | | | | | |
Emisión másica de CO2: … g/kWh
Consumo de combustible: … g/kWh
Notas:
1.4.3.
Ensayo al ralentí
Cuadro 6
Ensayo al ralentí
Ensayo | Valor CO (% vol.) | Lambda1 | Régimen del motor (min-1) | Temperatura del aceite del motor (°C)
Ensayo en régimen de ralentí bajo | | No aplicable | |
Ensayo en régimen de ralentí alto | | | |
1.4.4.
Ensayo de demostración del PEMS
Cuadro 6a
Ensayo de demostración del PEMS
Tipo de vehículo (por ejemplo, M3, N3, y aplicación, por ejemplo, camión rígido o articulado, autobús urbano) |
Descripción del vehículo (por ejemplo, modelo de vehículo, prototipo) |
Resultados de aceptación o rechazo (2): | CO | THC | NMHC | CH4 | NOx | Número PM
Factor de conformidad en la ventana de trabajo (3) | | | | | |
Factor de conformidad en la ventana de masa de CO2 (3) | | | | | |
Información sobre el trayecto: | Vía urbana | Vía rural | Autopista
Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por un funcionamiento en vía urbana, vía rural y autopista, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5 del anexo 8 | | |
Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por una aceleración, desaceleración, velocidad de crucero y parada, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5.5 del anexo 8 | | |
| Mínimo | Máximo
Potencia media en la ventana de trabajo (%) | |
Duración de la ventana de masa de CO2 (s) | |
Ventana de trabajo: porcentaje de ventanas válidas |
Ventana de masa de CO2: porcentaje de ventanas válidas |
Tasa de coherencia del consumo de combustible |
1.5.
Medición de la potencia
1.5.1.
Potencia del motor medida en el banco de ensayo
Cuadro 7
Potencia del motor medida en el banco de ensayo
Número de ensayo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Régimen del motor medido (rpm) | | | | | | |
Caudal de combustible medido (g/h) | | | | | | |
Par medido (Nm) | | | | | | |
Potencia medida (kW) | | | | | | |
Presión barométrica (kPa) | | | | | | |
Presión del vapor de agua (kPa) | | | | | | |
Temperatura del aire de admisión (K) | | | | | | |
Factor de corrección de la potencia | | | | | | |
Potencia corregida (Kw) | | | | | | |
Potencia auxiliar (kW)1 | | | | | | |
Potencia neta (kW) | | | | | | |
Par neto (Nm) | | | | | | |
Consumo de combustible específico corregido (g/kWh) | | | | | | |
1.5.2.
Datos adicionales
1.6.
Disposiciones especiales
1.6.1.
Concesión de homologaciones para vehículos destinados a la exportación (véase el punto 13.4.1 del presente Reglamento)
1.6.1.1.
Homologaciones concedidas para vehículos destinados a la exportación de acuerdo con el punto 1.6.1: sí/no
2
1.6.1.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones concedidas en el punto 1.6.1.1, incluidas las series de enmiendas del presente Reglamento y el nivel de requisitos sobre emisiones al que se aplica esta homologación
1.6.2.
Motores de recambio para vehículos en circulación (véase el punto 13.4.2 del presente Reglamento)
1.6.2.1.
Homologaciones concedidas a motores de recambio para vehículos en circulación de acuerdo con el punto 1.6.2: sí/no
2
1.6.2.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones de motores de recambio para vehículos en circulación concedidas en el punto 1.6.2.1, incluidas las series de enmiendas del presente Reglamento y el nivel de requisitos sobre emisiones al que se aplica esta homologación
1.7.
Homologaciones alternativas (véase el punto 2.4 del anexo 9A)
1.7.1.
Homologaciones alternativas concedidas de acuerdo con el punto 1.7: sí/no
2
1.7.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones alternativas de acuerdo con el punto 1.7.1.
(1) Táchese lo que no proceda (en algunos casos no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
(*1) Motores de combustible dual.
(*2) En el caso de los motores incluidos en los puntos 4.6.3 y 4.6.6 del presente Reglamento, repítase la información con respecto a todos los combustibles ensayados, si procede.
(*3) En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, según se definen en el anexo 15 del presente Reglamento, repítase la información tanto en modo de combustible dual como en modo diésel.
(‡) En los casos establecidos en el cuadro 1 del anexo 15 del presente Reglamento con respecto a los motores de combustible dual, y con respecto a los motores de encendido por chispa.
(*4) En el caso de los motores incluidos en los puntos 4.6.3 y 4.6.6 del presente Reglamento, repítase la información con respecto a todos los combustibles ensayados, si procede.
(*5) En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, según se definen en el anexo 15 del presente Reglamento, repítase la información tanto en modo de combustible dual como en modo diésel.
(‡) En los casos establecidos en el cuadro 1 del anexo 15 del presente Reglamento con respecto a los motores de combustible dual, y con respecto a los motores de encendido por chispa.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Debe indicarse el valor de CFfinal, si procede.
ANEXO 2B
Comunicación relativa a la homologación de un tipo de vehículo con un motor homologado por lo que respecta a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
(Formato máximo: A4 [210 x 297 mm])
(1) | Expedida por: | nombre de la administración … … …
relativa a (2): | la concesión de la homologación la extensión de la homologación la denegación de la homologación la retirada de la homologación el cese definitivo de la producción
de un tipo de vehículo con un motor homologado con respecto a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
N.o de homologación … | N.o de extensión …
Motivo de la extensión …
SECCIÓN I
| 0.1. | Marca (nombre comercial del fabricante)
| 0.2. | Tipo
| 0.3. | Medio de identificación del tipo, si está marcado en el vehículo (3)
| 0.3.1. | Emplazamiento del marcado
| 0.4. | Categoría de vehículo (4)
| 0.5. | Nombre y dirección del fabricante
| 0.6. | Nombre y dirección de la planta o las plantas de montaje
| 0.7. | Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso)
SECCIÓN II
| 1. | Información adicional (si procede): véase la adenda
| 2. | Servicio técnico encargado de realizar los ensayos
| 3. | Fecha del acta de ensayo
| 4. | Número del acta de ensayo
| 5. | Observaciones (en su caso): véase la adenda
| 6. | Lugar
| 7. | Fecha
| 8. | Firma
Anexos: Expediente de homologación.
Acta de ensayo.
En el caso de la extensión de una homologación de tipo de un vehículo con una masa de referencia superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg, se incluirán los datos relativos a las emisiones de CO2 (g/km) y el consumo de combustible (1/100 km) con arreglo al apéndice 1 del anexo 12.
(1) Número distintivo del país que ha concedido/extendido/denegado/retirado la homologación (véanse las disposiciones sobre homologación del Reglamento).
(2) Táchese lo que no proceda (hay casos en los que no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción de los tipos de vehículo, de componente o de unidad técnica independiente objeto de la presente ficha de características, dichos caracteres se sustituirán en la documentación por el símbolo «?» (por ejemplo: ABC??123??).
(4) Clasificación realizada con arreglo a las definiciones que figuran en la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
Adenda de la comunicación de homologación de tipo n.o …
relativa a la homologación de tipo de un tipo de vehículo con un motor homologado por lo que respecta a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
1.
Información adicional
1.1.
Características que deben indicarse con respecto a la homologación de tipo de un vehículo con un motor homologado instalado
1.1.1.
Marca del motor (nombre de la empresa)
1.1.2.
Tipo y descripción comercial (menciónense las variantes, en su caso)
1.1.3.
Código del fabricante marcado en el motor
1.1.4.
Categoría de vehículo
1.1.5.
Categoría de motor: diésel/gasolina/GLP/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/combustible dual (1)
1.1.5.1.
Tipo de motor de combustible dual: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1) (df)
1.1.6.
Nombre y dirección del fabricante
1.1.7.
Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso)
1.2.
Vehículo
1.2.1.
Número de homologación de tipo del motor / de la familia de motores (1)
1.2.2.
Número de calibración del
software
de la unidad de control electrónico del motor (ECU)
1.3.
Características que deben indicarse con respecto a la homologación de tipo de un motor / una familia de motores (1) como unidad técnica independiente (condiciones que deben respetarse en la instalación del motor en un vehículo)
1.3.1.
Depresión de admisión máxima y/o mínima
1.3.2.
Contrapresión máxima admisible
1.3.3.
Volumen del sistema de escape
1.3.4.
Restricciones de uso (en su caso)
1.4.
Niveles de emisión del motor / motor de referencia (1)
Factor de deterioro (FD): calculado/fijo (1)
Especifíquense en el cuadro que figura a continuación los valores del FD y las emisiones en los ensayos WHSC (si procede) y WHTC.
En el caso de los motores sometidos a ensayo con diferentes combustibles de referencia, se reproducirán los cuadros para cada combustible de referencia sometido a ensayo.
En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B y 2B, se reproducirán los cuadros para cada modo sometido a ensayo (modo de combustible dual y modo diésel).
1.4.1.
Ensayo WHSC
Cuadro 4
Ensayo WHSC
| Ensayo WHSC (si procede) (*1), (*2)
FD Mult./adit. (1) | CO | THC | NMHC (†) | NOx | Masa PM | NH3 | Número PM
Emisiones | CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NMHC (†) (mg/kWh) | NOx (mg/kWh) | Masa PM (mg/kWh) | NH3 ppm | Número PM (#/kWh)
Resultado del ensayo | | | | | | |
Calculadas con FD | | | | | | |
Emisiones de CO2 (emisión másica, g/kWh) Consumo de combustible ((d)) (g/kWh)
1.4.2.
Ensayo WHTC
Cuadro 5
Ensayo WHTC
| Ensayo WHTC
FD Mult./adit.1 | CO | THC | NMHC (‡) | CH4 (‡) | NOx | Masa PM | NH3 | Número PM
Emisiones | CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NMHC (‡) (mg/kWh) | CH4 (‡) (mg/kWh) | NOx (mg/kWh) | Masa PM (mg/kWh) | NH3 ppm | Número PM
Arranque en frío | | | | | | | |
Arranque en caliente sin regeneración | | | | | | | |
Arranque en caliente con regeneración1 | | | | | | | |
kr,u (mult./adit.)1 kr,d (mult./adit.)1 | | | | | | | |
Resultado ponderado del ensayo | | | | | | | |
Resultado final del ensayo con FD | | | | | | | |
Emisiones de CO2 ((d)) (emisión másica, g/kWh) Consumo de combustible ((d)) (g/kWh)
1.4.3.
Ensayo al ralentí
Cuadro 6
Ensayo al ralentí
Ensayo | Valor CO (% vol.) | Lambda1 | Régimen del motor (min-1) | Temperatura del aceite del motor (°C)
Ensayo en régimen de ralentí bajo | | No aplicable | |
Ensayo en régimen de ralentí alto | | | |
1.4.4.
Ensayo de demostración del PEMS
Cuadro 6a
Ensayo de demostración del PEMS
Tipo de vehículo (por ejemplo, M3, N3, y aplicación, por ejemplo, camión rígido o articulado, autobús urbano) |
Descripción del vehículo (por ejemplo, modelo de vehículo, prototipo) |
Resultados de aceptación o rechazo (2): | CO | THC | NMHC | CH4 | NOx | Número PM
Factor de conformidad en la ventana de trabajo (3) | | | | | |
Factor de conformidad en la ventana de masa de CO2 (3) | | | | | |
Información sobre el trayecto: | Vía urbana | Vía rural | Autopista
Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por un funcionamiento en vía urbana, vía rural y autopista, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5 del anexo 8 | | |
Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por una aceleración, desaceleración, velocidad de crucero y parada, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5.5 del anexo 8 | | |
| Mínimo | Máximo
Potencia media en la ventana de trabajo (%) | |
Duración de la ventana de masa de CO2 (s) | |
Ventana de trabajo: porcentaje de ventanas válidas |
Ventana de masa de CO2: porcentaje de ventanas válidas |
Tasa de coherencia del consumo de combustible |
1.5.
Medición de la potencia
1.5.1.
Potencia del motor medida en el banco de ensayo
Cuadro 7
Potencia del motor medida en el banco de ensayo
Número de ensayo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Régimen del motor medido (rpm) | | | | | | |
Caudal de combustible medido (g/h) | | | | | | |
Par medido (Nm) | | | | | | |
Potencia medida (kW) | | | | | | |
Presión barométrica (kPa) | | | | | | |
Presión del vapor de agua (kPa) | | | | | | |
Temperatura del aire de admisión (K) | | | | | | |
Factor de corrección de la potencia | | | | | | |
Potencia corregida (Kw) | | | | | | |
Potencia auxiliar (kW)1 | | | | | | |
Potencia neta (kW) | | | | | | |
Par neto (Nm) | | | | | | |
Consumo de combustible específico corregido (g/kWh) | | | | | | |
1.5.2.
Datos adicionales
1.6.
Disposiciones especiales
1.6.1.
Concesión de homologaciones para vehículos destinados a la exportación (véase el punto 13.4.1 del presente Reglamento)
1.6.1.1.
Homologaciones concedidas para vehículos destinados a la exportación de acuerdo con el punto 1.6.1: Sí/No (
2
)
1.6.1.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones concedidas en el punto 1.6.1.1, incluidas las series de enmiendas del presente Reglamento y el nivel de requisitos sobre emisiones al que se aplica esta homologación
1.6.2.
Motores de recambio para vehículos en circulación (véase el punto 13.4.2 del presente Reglamento)
1.6.2.1.
Homologaciones concedidas a motores de recambio para vehículos en circulación de acuerdo con el punto 1.6.2: Sí/No (
2
)
1.6.2.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones de motores de recambio para vehículos en circulación concedidas en el punto 1.6.2.1, incluidas las series de enmiendas del presente Reglamento y el nivel de requisitos sobre emisiones al que se aplica esta homologación
1.7.
Homologaciones alternativas (véase el punto 2.4 del anexo 9A)
1.7.1.
Homologaciones alternativas concedidas de acuerdo con el punto 1.7: Sí/No(
2
)
1.7.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones alternativas de acuerdo con el punto 1.7.1.
(1) Táchese lo que no proceda (en algunos casos no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
(df) Motores de combustible dual
(*1) En el caso de los motores incluidos en los puntos 4.6.3 y 4.6.6 del presente Reglamento, repítase la información con respecto a todos los combustibles ensayados, si procede.
(*2) En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, según se definen en el anexo 15 del presente Reglamento, repítase la información tanto en modo de combustible dual como en modo diésel.
(†) En los casos establecidos en el cuadro 1 del anexo 15 del presente Reglamento con respecto a los motores de combustible dual, y con respecto a los motores de encendido por chispa.
((d)) Cuando así lo requiera el presente Reglamento.
(‡) En los casos establecidos en el cuadro 1 del anexo 15 del presente Reglamento con respecto a los motores de combustible dual, y con respecto a los motores de encendido por chispa.
((d)) Cuando así lo requiera el presente Reglamento.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Debe indicarse el valor de CFfinal, si procede.
ANEXO 2C
Comunicación relativa a la homologación de un tipo de vehículo por lo que respecta a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
(Formato máximo: A4 [210 x 297 mm])
(1) | Expedida por: | nombre de la administración … … …
relativa a (2): | la concesión de la homologación la extensión de la homologación la denegación de la homologación la retirada de la homologación el cese definitivo de la producción
de un tipo de vehículo con respecto a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
N.o de homologación … | N.o de extensión … Motivo de la extensión …
SECCIÓN I
| 0.1. | Marca (nombre comercial del fabricante)
| 0.2. | Tipo
| 0.2.1. | Denominación o denominaciones comerciales (si se dispone de ellas)
| 0.3. | Medio de identificación del tipo, si está marcado en el vehículo (3)
| 0.3.1. | Emplazamiento del marcado
| 0.4. | Categoría de vehículo (4)
| 0.5. | Nombre y dirección del fabricante
| 0.6. | Nombre y dirección de la planta o las plantas de montaje
| 0.7. | Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso)
SECCIÓN II
| 1. | Información adicional (si procede): véase la adenda
| 2. | Servicio técnico encargado de realizar los ensayos
| 3. | Fecha del acta de ensayo
| 4. | Número del acta de ensayo
| 5. | Observaciones (en su caso): véase la adenda
| 6. | Lugar
| 7. | Fecha
| 8. | Firma
Anexos: Expediente de homologación.
Acta de ensayo.
Adenda
En el caso de la extensión de una homologación de tipo de un vehículo con una masa de referencia superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg, se incluirán los datos relativos a las emisiones de CO2 (g/km) y el consumo de combustible (1/100 km) con arreglo al apéndice 1 del anexo 12.
(1) Número distintivo del país que ha concedido/extendido/denegado/retirado la homologación (véanse las disposiciones sobre homologación del Reglamento).
(2) Táchese lo que no proceda (hay casos en los que no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción de los tipos de vehículo, de componente o de unidad técnica independiente objeto de la presente ficha de características, dichos caracteres se sustituirán en la documentación por el símbolo «?» (por ejemplo: ABC??123??).
(4) Clasificación realizada con arreglo a las definiciones que figuran en la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
Adenda de la comunicación de homologación de tipo n.o …
relativa a la homologación de tipo de un tipo de vehículo por lo que respecta a la emisión de contaminantes de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
1.
Información adicional
1.1.
Características que deben indicarse con respecto a la homologación de tipo de un vehículo con un motor instalado
1.1.1.
Marca del motor (nombre de la empresa)
1.1.2.
Tipo y descripción comercial (menciónense las variantes, en su caso)
1.1.3.
Código del fabricante marcado en el motor
1.1.4.
Categoría de vehículo
1.1.5.
Categoría de motor: diésel/gasolina/GLP/GN-H/GN-L/GN-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/GNL/GNL
20
(1)
1.1.5.1.
Tipo de motor de combustible dual: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1) (*1)
1.1.6.
Nombre y dirección del fabricante
1.1.7.
Nombre y dirección del representante del fabricante (en su caso)
1.2.
Vehículo
1.2.1.
Número de homologación de tipo del motor / de la familia de motores (1)
1.2.2.
Número de calibración del
software
de la unidad de control electrónico del motor (ECU)
1.3.
Características que deben indicarse con respecto a la homologación de tipo de un motor / una familia de motores (1) (condiciones que deben respetarse en la instalación del motor en un vehículo)
1.3.1.
Depresión de admisión máxima y/o mínima
1.3.2.
Contrapresión máxima admisible
1.3.3.
Volumen del sistema de escape
1.3.4.
Restricciones de uso (en su caso)
1.4.
Niveles de emisión del motor / motor de referencia (1)
Factor de deterioro (FD): calculado/fijo (1)
Especifíquense en el cuadro que figura a continuación los valores del FD y las emisiones en los ensayos WHSC (si procede) y WHTC
1.4.1.
Ensayo WHSC
Cuadro 4
Ensayo WHSC
| Ensayo WHSC (si procede) (*2) , (*3)
FD Mult./adit.1 | CO | THC | NMHC (‡) | NOx | Masa PM | NH3 | Número PM
Emisiones | CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NMHC (‡) | NOx (mg/kWh) | Masa PM (mg/kWh) | NH3 ppm | Número PM (#/kWh)
Resultado del ensayo | | | (mg/kWh) | | | |
Calculadas con FD | | | | | | |
Emisión másica de CO2: … g/kWh Consumo de combustible: … g/kWh
Notas:
1.4.2.
Ensayo WHTC
Cuadro 5
Ensayo WHTC
Ensayo WHTC (*4) , (*5)
FD | CO | THC | NMHC (‡) | CH4 (‡) | NOx | Masa PM | NH3 | Número PM
Mult./adit.1 | | | | | | | |
Emisiones | CO (mg/kWh) | THC (mg/kWh) | NMHC (‡) (mg/kWh) | CH4 (‡) (mg/kWh) | NOx (mg/kWh) | Masa PM (mg/kWh) | NH3 ppm | Número PM (#/kWh)
Arranque en frío | | | | | | | |
Arranque en caliente sin regeneración | | | | | | | |
Arranque en caliente con regeneración(1) | | | | | | | |
kr,u (mult./adit.) 1 | | | | | | | |
kr,d (mult./adit.) 1
Resultado ponderado del ensayo | | | | | | | |
Resultado final del ensayo con FD | | | | | | | |
Emisión másica de CO2: … g/kWh
Consumo de combustible: … g/kWh
Notas:
1.4.3.
Ensayo al ralentí
Cuadro 6
Ensayo al ralentí
Ensayo | Valor CO (% vol.) | Lambda1 | Régimen del motor (min-1) | Temperatura del aceite del motor (°C)
Ensayo en régimen de ralentí bajo | | No aplicable | |
Ensayo en régimen de ralentí alto | | | |
1.4.4.
Ensayo de demostración del PEMS
Cuadro 6a
Ensayo de demostración del PEMS
Tipo de vehículo (por ejemplo, M3, N3, y aplicación, por ejemplo, camión rígido o articulado, autobús urbano) |
Descripción del vehículo (por ejemplo, modelo de vehículo, prototipo) |
Resultados de aceptación o rechazo (2): | CO | THC | NMHC | CH4 | NOx | Número PM
Factor de conformidad en la ventana de trabajo (3) | | | | | |
Factor de conformidad en la ventana de masa de CO2 (3) | | | | | |
Información sobre el trayecto: | Vía urbana | Vía rural | Autopista
Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por un funcionamiento en vía urbana, vía rural y autopista, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5 del Anexo 8 | | |
Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por una aceleración, desaceleración, velocidad de crucero y parada, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5.5 del anexo 8 | | |
| Mínimo | Máximo
Potencia media en la ventana de trabajo (%) | |
Duración de la ventana de masa de CO2 (s) | |
Ventana de trabajo: porcentaje de ventanas válidas |
Ventana de masa de CO2: porcentaje de ventanas válidas |
Tasa de coherencia del consumo de combustible |
1.5
Medición de la potencia
1.5.1.
Potencia del motor medida en el banco de ensayo
Cuadro 7
Potencia del motor medida en el banco de ensayo
Número de ensayo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Régimen del motor medido (rpm) | | | | | | |
Caudal de combustible medido (g/h) | | | | | | |
Par medido (Nm) | | | | | | |
Potencia medida (kW) | | | | | | |
Presión barométrica (kPa) | | | | | | |
Presión del vapor de agua (kPa) | | | | | | |
Temperatura del aire de admisión (K) | | | | | | |
Factor de corrección de la potencia | | | | | | |
Potencia corregida (Kw) | | | | | | |
Potencia auxiliar (kW)1 | | | | | | |
Potencia neta (kW) | | | | | | |
Par neto (Nm) | | | | | | |
Consumo de combustible específico corregido (g/kWh) | | | | | | |
1.5.2.
Datos adicionales
1.6.
Disposiciones especiales
1.6.1.
Concesión de homologaciones para vehículos destinados a la exportación (véase el punto 13.4.1 del presente Reglamento)
1.6.1.1.
Homologaciones concedidas para vehículos destinados a la exportación de acuerdo con el punto 1.6.1: sí/no
2
1.6.1.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones concedidas en el punto 1.6.1.1, incluidas las series de enmiendas del presente Reglamento y el nivel de requisitos sobre emisiones al que se aplica esta homologación
1.7.
Homologaciones alternativas (véase el punto 2.4 del anexo 9A)
1.7.1.
Homologaciones alternativas concedidas de acuerdo con el punto 1.7: sí/no
2
1.7.2.
Proporciónese una descripción de las homologaciones alternativas de acuerdo con el punto 1.7.1.
(1) Táchese lo que no proceda (en algunos casos no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
(*1) Motores de combustible dual.
(*2) En el caso de los motores incluidos en los puntos 4.6.3 y 4.6.6 del presente Reglamento, repítase la información con respecto a todos los combustibles ensayados, si procede.
(*3) En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, según se definen en el anexo 15 del presente Reglamento, repítase la información tanto en modo de combustible dual como en modo diésel.
(‡) En los casos establecidos en el cuadro 1 del anexo 15 del presente Reglamento con respecto a los motores de combustible dual, y con respecto a los motores de encendido por chispa.
(*4) En el caso de los motores incluidos en los puntos 4.6.3 y 4.6.6 del presente Reglamento, repítase la información con respecto a todos los combustibles ensayados, si procede.
(*5) En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, según se definen en el anexo 15 del presente Reglamento, repítase la información tanto en modo de combustible dual como en modo diésel.
(‡) En los casos establecidos en el cuadro 1 del anexo 15 del presente Reglamento con respecto a los motores de combustible dual, y con respecto a los motores de encendido por chispa.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Debe indicarse el valor de CFfinal, si procede.
ANEXO 2D
Documentación relativa a las AES
1.
La documentación relativa a las AES deberá incluir lo siguiente:
2.
Información sobre todas las AES:
a) | una declaración del fabricante de que el sistema del motor o la familia de motores con homologación de tipo como unidad técnica independiente, o el vehículo con un sistema de motor homologado por lo que respecta a las emisiones, o un vehículo con homologación de tipo por lo que respecta a las emisiones, no contienen estrategias de manipulación;
b) | una descripción del motor y de las estrategias y dispositivos de control de emisiones empleados, tanto software como hardware, así como las condiciones en las que las estrategias y dispositivos no funcionen del mismo modo que en los ensayos realizados para la homologación de tipo;
c) | una declaración de las versiones del software utilizado para controlar las AES/BES, incluidas las sumas de control apropiadas de dichas versiones del software, y las instrucciones para la autoridad sobre cómo leer esas sumas de control; la declaración se actualizará y se enviará a la autoridad de homologación que conserve esta documentación cada vez que haya una nueva versión del software que afecte a las AES/BES;
d) | una argumentación técnica detallada de todas las AES que contenga una evaluación del riesgo que estime el riesgo con las AES y sin ellas, y que incluya lo siguiente: i) | información sobre el elemento o elementos de hardware que deban ser protegidos mediante las AES, si procede; ii) | pruebas de los daños repentinos e irreparables que sufriría el motor en ausencia de las AES y que no puedan evitarse mediante el mantenimiento periódico, si procede; iii) | una explicación razonada de los motivos por los que es necesario utilizar una AES para arrancar o calentar el motor, si procede;
e) | una descripción de la lógica de control del sistema de combustible, las estrategias de regulación y los puntos de conmutación durante todos los modos de funcionamiento;
f) | una descripción de las relaciones jerárquicas entre las AES (es decir, cuando puede haber más de una AES activa de forma simultánea), una indicación de qué AES responde primero y el método mediante el cual interactúan las estrategias, incluidos los diagramas de flujo de datos y el procedimiento de decisión, así como el modo en que esta jerarquía garantiza que las emisiones de todas las AES estén limitadas al nivel más bajo posible;
g) | una lista de los parámetros medidos o calculados por las AES, junto con la finalidad de cada parámetro medido o calculado y la relación entre cada uno de esos parámetros y los daños del motor, incluido el método de cálculo y el grado de correlación entre estos parámetros calculados y el estado real del parámetro controlado, así como cualquier tolerancia o factor de seguridad resultante incorporado al análisis;
h) | una lista de los parámetros de control de las emisiones o del motor que se modulan en función de los parámetros medidos o calculados y el intervalo de modulación de cada parámetro de control de las emisiones o del motor, junto con la relación entre los parámetros de control de las emisiones o del motor y los parámetros medidos o calculados;
i) | una evaluación de la manera en que las AES controlarán las emisiones en condiciones reales de conducción al nivel más bajo posible, incluido un análisis detallado del aumento previsto del total de emisiones de CO2 y de contaminantes regulados al utilizar las AES, en comparación con las BES.
3.
La documentación relativa a las AES tendrá un máximo de 100 páginas y deberá incluir todos los elementos principales para que la autoridad de homologación de tipo pueda evaluar las AES (de conformidad con los requisitos del apéndice 2 del anexo 10), la eficacia del sistema de inducción y las medidas contra la manipulación indebida. Si es necesario, podrá completarse con anexos y otros documentos adjuntos que contengan elementos adicionales y complementarios. El fabricante deberá enviar a la autoridad de homologación una nueva versión de la documentación relativa a las AES cada vez que se introduzcan cambios en estas. La nueva versión se limitará a los cambios y sus efectos. La nueva versión de las AES se someterá a la evaluación y aprobación de la autoridad de homologación.
4.
La documentación relativa a las AES se estructurará como se indica en el cuadro 1.
Cuadro 1
Descripción de la documentación
Partes | Punto | Lema | Explicación
Documentos de introducción | | Carta de presentación dirigida a la autoridad de homologación de tipo | Referencia del documento y su versión, fecha de expedición del documento, firma de la persona responsable dentro de la organización del fabricante
| Índice de versiones | Contenido de las modificaciones de cada versión, indicando la parte que se modifica
| Descripción de los tipos (de emisiones) de que se trata |
| Índice de documentos adjuntos | Lista de todos los documentos adjuntos
| Referencias cruzadas | Enlace a las letras a) a i) del anexo 2D (dónde encontrar cada requisito del Reglamento)
| Ausencia de declaración sobre dispositivos de manipulación | + Firma
Documento principal | 0 | Acrónimos/Abreviaciones |
1. | DESCRIPCIÓN GENERAL |
1.1. | Presentación general del motor | Descripción de las características principales: cilindrada, postratamiento, etc.
1.2. | Arquitectura general del sistema | Diagrama de bloques del sistema: lista de sensores y actuadores, explicación de las funciones generales del motor
1.3. | Lectura del software y versión de calibración | Por ejemplo, explicación de la herramienta de exploración
2. | Estrategias básicas de emisiones |
2.x. | BES x | Descripción de la estrategia x
2.y. | BES y | Descripción de la estrategia y
3. | Estrategias auxiliares de emisiones |
3.0. | Presentación de las AES | Relaciones jerárquicas entre las AES: descripción y justificación (por ejemplo, seguridad, fiabilidad, etc.)
3.x. | AES x | 3.x.1 Justificación de las AES 3.x.2 Parámetros medidos o modelizados para caracterizar las AES 3.x.3 Modo de acción de las AES. Parámetros utilizados 3.x.4 Efecto de las AES en los contaminantes y el CO2
3.y. | AES y | 3.y.1 3.y.2 etc.
4. | Descripción completa del sistema de inducción, incluidas las estrategias de supervisión asociadas |
5. | Descripción de las medidas antimanipulación |
Aquí finaliza el límite de 100 páginas
Anexo | | Lista de los tipos cubiertos por estas BES y AES: referencia de la homologación de tipo, referencia del software, número de calibración, sumas de control de cada versión y cada unidad de control electrónico (motor o postratamiento, en su caso)
Documentos adjuntos | | Nota técnica para justificar las AES n.o xxx | Evaluación del riesgo o justificación mediante ensayos o ejemplos de daño repentino, en su caso
| Nota técnica para justificar las AES n.o yyy |
| Acta de ensayo sobre la cuantificación específica de los efectos de las AES | Actas de todos los ensayos específicos realizados para justificar las AES; condiciones detalladas de los ensayos; descripción del vehículo; fecha de los ensayos y efectos sobre las emisiones o el CO2 activando y sin activar las AES
ANEXO 3
Ejemplos de marcas de homologación
En la marca de homologación expedida y colocada en un sistema de motor o vehículo de conformidad con el punto 4 del presente Reglamento, el número de homologación de tipo irá acompañado de un carácter alfabético asignado con arreglo al cuadro 1 del presente anexo para reflejar la fase de requisitos a la que se limita la homologación. Además, la marca de homologación también debe contener uno o varios caracteres que indiquen el tipo de motor, asignados con arreglo al cuadro 2 del presente anexo.
Este anexo describe de forma resumida la apariencia de esta marca y proporciona ejemplos de cómo se representará.
El esquema gráfico que figura a continuación presenta en líneas generales la disposición, las proporciones y el contenido de la marca. Se identifica el significado de los números y las letras y se indican las fuentes para determinar las alternativas correspondientes a cada supuesto de homologación.
Ejemplo 1
Motor de encendido por compresión alimentado con diésel (B7)
La anterior marca de homologación colocada en un motor o vehículo de conformidad con el punto 4 del presente Reglamento indica que el tipo de motor o vehículo en cuestión ha sido homologado en Suecia (E5) con arreglo al Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas, con el número de homologación 2439. La letra que sigue al número de homologación indica la fase de requisitos especificada en el cuadro 1 (en este caso, la fase A). Además, mediante un sufijo independiente situado tras el símbolo nacional (y sobre el número de Reglamento) se indica el tipo de motor conforme al cuadro 2 (en este caso, «D» indica diésel).
Ejemplo 2
Motor de encendido por compresión alimentado con etanol (ED95)
La anterior marca de homologación colocada en un motor o vehículo de conformidad con el punto 4 del presente Reglamento indica que el tipo de motor o vehículo en cuestión ha sido homologado en Suecia (E5) con arreglo al Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas, con el número de homologación 2439. La letra que sigue al número de homologación indica la fase de requisitos especificada en el cuadro 1 (en este caso, la fase B). Además, mediante un sufijo independiente situado tras el símbolo nacional (y sobre el número de Reglamento) se indica el tipo de motor conforme al cuadro 2 (en este caso, «ED» indica etanol [ED95]).
Ejemplo 3
Motor de encendido por chispa alimentado con gas natural
La anterior marca de homologación colocada en un motor o vehículo de conformidad con el punto 4 del presente Reglamento indica que el tipo de motor o vehículo en cuestión ha sido homologado en Suecia (E5) con arreglo al Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas, con el número de homologación 2439. La letra que sigue al número de homologación indica la fase de requisitos especificada en el cuadro 1 (en este caso, la fase C). Además, mediante un sufijo independiente situado tras el símbolo nacional (y sobre el número de Reglamento) se indica la clase de combustibles determinada en el punto 4.12.3.3.6 del presente Reglamento (en este caso, HLt).
Ejemplo 4
Motor de encendido por chispa alimentado con GLP
La anterior marca de homologación colocada en un motor o vehículo de conformidad con el punto 4 del presente Reglamento indica que el tipo de motor o vehículo en cuestión ha sido homologado en Suecia (E5) con arreglo al Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas, con el número de homologación 2439. La letra que sigue al número de homologación indica la fase de requisitos especificada en el cuadro 1 (en este caso, la fase C). Además, mediante un sufijo independiente situado tras el símbolo nacional (y sobre el número de Reglamento) se indica el tipo de motor conforme al cuadro 2 (en este caso, «Q» indica GLP).
Ejemplo 5
La anterior marca de homologación colocada en un vehículo/motor de gas natural HL indica que el tipo de motor/vehículo en cuestión ha sido homologado en Suecia (E5) de conformidad con el Reglamento n.o 49 (en este caso, fase C) y el Reglamento n.o 85 (1). Los dos primeros dígitos de los números de homologación indican que, en las fechas de concesión de las respectivas homologaciones, el Reglamento n.o 49 incluía la serie 07 de enmiendas y el Reglamento n.o 85 se encontraba en su versión original.
Cuadro 1
Letras que hacen referencia a los requisitos aplicables a los sistemas OBD y SCR
Carácter | NOx OTL1 | PM OTL2 | CO OTL6 | IUPR 13 | Calidad del reactivo | Monitores adicionales del OBD 12 | Requisitos relativos al umbral de potencia 14 | Arranque en frío y número PM | Fechas de aplicación: nuevos tipos | Fecha en que las Partes contratantes podrán denegar la homologación de tipo
A 9 10 B 10 | Fila «fase de introducción progresiva» de los cuadros 1 y 2 del anexo 9A | Supervisión del funcionamiento3 | No aplicable | Introducción progresiva7 | Introducción progresiva4 | No aplicable | 20 % | No aplicable | 27 de enero de 2013 | 1 de septiembre de 20159 31 de diciembre de 201610
B 11 | Fila «fase de introducción progresiva» de los cuadros 1 y 2 del anexo 9A | No aplicable | Fila «fase de introducción progresiva» del cuadro 2 del anexo 9A | No aplicable | Introducción progresiva4 | No aplicable | 20 % | No aplicable | 1 de septiembre 2014 | 31 de diciembre 2016
C | Fila «requisitos generales» de los cuadros 1 y 2 del anexo 9A | Fila «requisitos generales» del cuadro 1 del anexo 9A | Fila «requisitos generales» del cuadro 2 del anexo 9A | Generalidades8 | Generalidades5 | Sí | 20 % | No aplicable | 31 de diciembre 2015 | 1 de septiembre 2019
D | Fila «requisitos generales» de los cuadros 1 y 2 del anexo 9A | Fila «requisitos generales» del cuadro 1 del anexo 9A | Fila «requisitos generales» del cuadro 2 del anexo 9A | Generalidades8 | Generalidades5 | Sí | 10 % | No aplicable | 1 de septiembre 2018 | 31 de diciembre 2021
E | Fila «requisitos generales» de los cuadros 1 y 2 del anexo 9A | Fila «requisitos generales» del cuadro 1 del anexo 9A | Fila «requisitos generales» del cuadro 2 del anexo 9A | Generalidades8 | Generalidades5 | Sí | 10 % | Sí | 7 de enero de 202215 |
Notas: 1 | Requisitos de supervisión de los «NOx OTL» que figuran en el cuadro 1 del anexo 9A para los motores y vehículos de encendido por compresión y de combustible dual, y en el cuadro 2 del anexo 9A para los motores y vehículos de encendido por chispa. 2 | Requisitos de supervisión de los «PM OTL» que figuran en el cuadro 1 del anexo 9A para los motores y vehículos de encendido por compresión y de combustible dual. 3 | Los requisitos de «supervisión del funcionamiento» que figuran en el punto 2.3.2.2 del anexo 9A. 4 | Requisitos de calidad del reactivo en la «fase de introducción progresiva» que figuran en el punto 7.1.1.1 del anexo 11. 5 | Requisitos «generales» de calidad del reactivo que figuran en el punto 7.1.1 del anexo 11. 6 | Requisitos de supervisión de los «CO OTL» que figuran en el cuadro 2 del anexo 9A para los motores y vehículos de encendido por chispa. 7 | Excluida la declaración exigida en el punto 6.4.1 del anexo 9A. 8 | Incluida la declaración exigida en el punto 6.4.1 del anexo 9A. 9 | Para los motores y vehículos de encendido por chispa. 10 | Para los motores y vehículos de encendido por compresión y de combustible dual. 11 | Solo aplicable a los motores y vehículos de encendido por chispa. 12 | Las «disposiciones adicionales sobre los requisitos de seguimiento» que figuran en el punto 2.3.1.2 del anexo 9A. 13 | Las especificaciones de la IUPR figuran en los anexos 9A y 9C del presente Reglamento. Los motores de encendido por chispa no están sujetos a la IUPR. 14 | Requisito relativo a la ISC expuesto en el apéndice 1 del anexo 8. 15 | Con sujeción a las medidas transitorias establecidas en el punto 13.2.2 del presente Reglamento.
Cuadro 2
Códigos de tipo de motor que se emplearán en las marcas de homologación
Tipo de motor | Código
Motor de encendido por compresión alimentado con diésel | D
Motor de encendido por compresión alimentado con etanol (ED95) | ED
Motor de encendido por chispa alimentado con etanol (E85) | E85
Motor de encendido por chispa alimentado con gasolina | P
Motor de encendido por chispa alimentado con GLP | Q
Motor de encendido por chispa alimentado con gas natural | Véase el punto 4.12.3.3.6 del presente Reglamento
Motores de combustible dual | Véase el punto 4.12.3.3.7 del presente Reglamento
(1) El Reglamento n.o 85 se ofrece únicamente a modo de ejemplo.
ANEXO 4
Procedimiento de ensayo
1.
Introducción
El presente anexo está basado en la certificación mundial armonizada de vehículos pesados (WHDC, Reglamento técnico mundial n.o 4).
2.
Reservado (1)
3.
Definiciones, símbolos y abreviaturas
3.1.
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
3.1.1.
«
potencia máxima declarada (P
max
)
»: la potencia máxima en kW CEPE (potencia neta) declarada por el fabricante en su solicitud de homologación;
3.1.2.
«
tiempo de retraso
»: el tiempo transcurrido desde el cambio del componente que debe medirse en el punto de referencia, la sonda de muestreo, hasta que la respuesta del sistema alcance el 10 % de la lectura final (t
10
); para los componentes gaseosos, es el tiempo de transporte del componente medido desde la sonda de muestreo hasta el detector;
3.1.3.
«
desviación
»: la diferencia entre las respuestas al cero o al punto final del instrumento de medición antes y después de un ensayo de emisiones;
3.1.4.
«
método de dilución de flujo total
»: el proceso de mezcla de todo el flujo de escape con diluyente antes de separar una parte del flujo de escape diluido para analizarlo;
3.1.5.
«
régimen alto (n
hi
)
»: el régimen máximo del motor con el que se alcanza el 70 % de la potencia máxima declarada;
3.1.6.
«
régimen bajo (n
lo
)
»: el régimen mínimo del motor con el que se alcanza el 55 % de la potencia máxima declarada;
3.1.7.
«
potencia máxima (P
max
)
»: la potencia máxima en kW declarada por el fabricante;
3.1.8.
«
régimen del par máximo
»: el régimen del motor al que se obtiene el par máximo del motor de acuerdo con lo especificado por el fabricante;
3.1.9.
«
par normalizado
»: el par motor en porcentaje normalizado con respecto al par máximo disponible a un régimen determinado del motor;
3.1.10.
«
demanda del operador
»: la intervención del operador destinada a controlar la potencia del motor; el operador puede ser una persona (intervención manual) o un controlador (intervención automática) que envía mecánica o electrónicamente una señal que exige al motor una determinada potencia; dicha señal puede proceder de una acción sobre el pedal del acelerador, la palanca de mando de los gases, la palanca de mando del combustible, la palanca de mando de la velocidad o de un punto de consigna del regulador, o de una señal de mando electrónica correspondiente que sustituya cada una de estas acciones;
3.1.11.
«
método de dilución de flujo parcial
»: el proceso por el que se separa una parte del flujo de escape total y, a continuación, se mezcla con una cantidad adecuada de diluyente antes del filtro de muestreo de partículas;
3.1.12.
«
ciclo de ensayo en condiciones estables con aumentos
»: un ciclo de ensayo consistente en una secuencia de modos de ensayo del motor en condiciones estables con criterios definidos de régimen y de par en cada modo y aumentos definidos entre esos modos (WHSC);
3.1.13.
«
régimen nominal
»: el régimen máximo del motor a plena carga que permita el regulador, tal como lo especifique el fabricante en los documentos de venta y de mantenimiento, o, en caso de que no haya regulador, el régimen al que se obtiene la potencia máxima del motor, tal como lo especifique el fabricante en los documentos de venta y de mantenimiento;
3.1.14.
«
tiempo de respuesta
»: el tiempo transcurrido entre el cambio del componente que debe medirse en el punto de referencia y una respuesta del sistema del 90 % de la lectura final (t
90
), definiéndose la sonda de muestreo como el punto de referencia, de modo que el cambio del componente medido corresponde como mínimo al 60 % del fondo de escala (FS) y se produce en menos de 0,1 segundos; el tiempo de respuesta del sistema equivale al tiempo de retraso del sistema y al tiempo de subida del sistema;
3.1.15.
«
tiempo de subida
»: el tiempo transcurrido entre la respuesta al 10 % y al 90 % de la lectura final (t
90
– t
10
);
3.1.16.
«
respuesta al punto final
»: la respuesta media a un gas patrón de la escala durante un intervalo de 30 segundos
3.1.17.
«
emisiones específicas
»: las emisiones másicas expresadas en g/kWh;
3.1.18.
«
ciclo de ensayo
»: una secuencia de puntos de ensayo, cada uno de ellos con un régimen y un par determinados, que debe seguir el motor en condiciones estables (WHSC) o transitorias (WHTC);
3.1.19.
«
tiempo de transformación
»: el tiempo transcurrido desde el cambio del componente que debe medirse en el punto de referencia (la sonda de muestreo) hasta una respuesta del sistema del 50 % del valor final leído (t
50
); el tiempo de transformación se utiliza para el alineamiento de señales de distintos instrumentos de medición;
3.1.20.
«
ciclo de ensayo transitorio
»: un ciclo de ensayo con una secuencia de valores de régimen y de par normalizados que varían con relativa rapidez en el tiempo (WHTC);
3.1.21.
«
respuesta al cero
»: la respuesta media a un gas de puesta a cero durante un intervalo de 30 segundos
Figura 1
Definiciones del sistema de respuesta
3.2.
Símbolos generales
Símbolo | Unidad | Término
a1 | - | Pendiente de la línea de regresión
a0 | - | Ordenada y en el origen de la línea de regresión
A/Fst | - | Relación estequiométrica aire-combustible
c | ppm/vol. % | Concentración
cd | ppm/vol. % | Concentración en base seca
cw | ppm/vol. % | Concentración en base húmeda
c b | ppm/vol. % | Concentración de fondo
Cd | - | Coeficiente de descarga del venturi subsónico (SSV)
cgas | ppm/vol. % | Concentración en los componentes gaseosos
| partículas por centímetro cúbico | concentración media de partículas en el gas de escape diluido corregida en función de las condiciones estándar (273,2 K y 101,33 kPa), en partículas por centímetro cúbico,
c s,i | partículas por centímetro cúbico | Una medición diferenciada de la concentración de partículas en el gas de escape diluido procedente del contador del número de partículas, corregida para tener en cuenta la coincidencia y las condiciones estándar (273,2 K y 101,33 kPa)
d | m | Diámetro
d i | | Diámetro de movilidad eléctrica de las partículas (30 nm, 50 nm o 100 nm)
dV | m | Diámetro del cuello del venturi
D0 | m3/s | Ordenada en el origen de la función de calibración de la PDP
D | - | Factor de dilución
Δt | s | Intervalo de tiempo
e | | El número de partículas emitidas por kWh
egas | g/kWh | Emisión específica de componentes gaseosos
ePM | g/kWh | Emisión específica de partículas
er | g/kWh | Emisión específica durante la regeneración
ew | g/kWh | Emisión específica ponderada
ECO2 | % | Factor de extinción por el CO2 del analizador de NOx
EE | % | Eficiencia del etano
EH2O | % | Factor de extinción por el agua del analizador de NOx
EM | % | Eficiencia del metano
ENOx | % | Eficiencia del convertidor de NOx
f | Hz | Frecuencia de muestreo
fa | - | Factor atmosférico del laboratorio
Fs | - | Factor estequiométrico
| - | Factor de reducción de la concentración media de partículas del eliminador de partículas volátiles específico para los parámetros de dilución utilizados en el ensayo
Ha | g/kg | Humedad absoluta del aire de admisión
Hd | g/kg | Humedad absoluta del diluyente
i | - | Subíndice que indica una medición instantánea (por ejemplo, 1 Hz)
k | - | Factor de calibración para corregir las mediciones del contador del número de partículas en función del nivel del instrumento de referencia si no se aplica de manera interna en el contador del número de partículas. Si el factor de calibración se aplica de manera interna en el contador del número de partículas, en la ecuación anterior se considerará que k equivale a 1
kc | - | Factor específico del carbono
kf,d | m3/kg de combustible | Volumen adicional de gas de escape seco resultante de la combustión
kf,w | m3/kg de combustible | Volumen adicional de gas de escape húmedo resultante de la combustión
kh,D | - | Factor de corrección de la humedad para NOx en motores de encendido por compresión
kh,G | - | Factor de corrección de la humedad para NOx en motores de encendido por chispa
k r | | El ajuste de la regeneración, de acuerdo con el punto 6.6.2, o, en el caso de motores sin postratamiento de regeneración periódica, k r = 1
kr,d | 1. | Factor de ajuste de la regeneración hacia abajo
kr,u | 2. | Factor de ajuste de la regeneración hacia arriba
kw,a | - | Factor de corrección de seco a húmedo para el aire de admisión
kw,d | - | Factor de corrección de seco a húmedo para el diluyente
kw,e | - | Factor de corrección de seco a húmedo para el gas de escape diluido
kw,r | - | Factor de corrección de seco a húmedo para el gas de escape bruto
KV | - | Función de calibración del venturi de caudal crítico (CFV)
λ | - | Coeficiente de exceso de aire
mb | mg | Masa de la muestra de partículas del diluyente recogida
md | kg | Masa de la muestra de diluyente pasada por los filtros de muestreo de partículas
med | kg | Masa total del gas de escape diluido a lo largo del ciclo
medf | kg | Masa del gas de escape diluido equivalente a lo largo del ciclo de ensayo
mew | kg | Masa total del gas de escape a lo largo del ciclo
m ex | kg | Masa total del gas de escape diluido extraído del túnel de dilución para el muestreo del número de partículas
mf | mg | Masa del filtro de muestreo de partículas
mgas | g | Masa de las emisiones gaseosas durante el ciclo de ensayo
m p | mg | Masa de la muestra de partículas recogida
mPM | g | Masa de las emisiones de partículas durante el ciclo de ensayo
m PM,corr | g/ensayo | Masa de partículas corregida en función de la extracción del flujo de muestreo del número de partículas
mse | kg | Masa de la muestra del gas de escape a lo largo del ciclo de ensayo
msed | kg | Masa del gas de escape diluido que pasa por el túnel de dilución
msep | kg | Masa del gas de escape diluido que pasa por los filtros de recogida de partículas
mssd | kg | Masa del diluyente secundario
M | Nm | Par
Ma | g/mol | Masa molar del aire de admisión
Md | g/mol | Masa molar del diluyente
Me | g/mol | Masa molar del gas de escape
Mf | Nm | Par absorbido por los accesorios/equipos que han de instalarse
Mgas | g/mol | Masa molar de los componentes gaseosos
Mr | Nm | Par absorbido por los accesorios/equipos que han de retirarse
N | - | Número de partículas emitidas a lo largo del ciclo de ensayo
n | - | Número de mediciones
nr | - | Número de mediciones con regeneración
n | min-1 | Régimen de rotación del motor
nhi | min-1 | Régimen alto del motor
nlo | min-1 | Régimen bajo del motor
npref | min-1 | Régimen preferido del motor
np | r/s | Régimen de la bomba de desplazamiento positivo (PDP)
N cold | - | El número total de partículas emitidas a lo largo del ciclo de ensayo WHTC con arranque en frío
N hot | - | El número total de partículas emitidas a lo largo del ciclo de ensayo WHTC con arranque en caliente
N in | | Concentración del número de partículas antes del componente
N out | | Concentración del número de partículas después del componente
pa | kPa | Presión de vapor de saturación del aire de admisión del motor
pb | kPa | Presión atmosférica total
pd | kPa | Presión de vapor de saturación del diluyente
pp | kPa | Presión absoluta
pr | kPa | Presión del vapor de agua después del baño refrigerante
ps | kPa | Presión atmosférica seca
P | kW | Potencia
Pf | kW | Potencia absorbida por los accesorios/equipos que han de instalarse
Pr | kW | Potencia absorbida por los accesorios/equipos que han de retirarse
q ex | kg/s | Caudal másico de muestreo del número de partículas
q m ad | kg/s | Caudal másico del aire de admisión en base seca
q m aw | kg/s | Caudal másico del aire de admisión en base húmeda
q m Ce | kg/s | Caudal másico de carbono en el gas de escape bruto
q m Cf | kg/s | Caudal másico de carbono que entra en el motor
q m Cp | kg/s | Caudal másico de carbono en el sistema de dilución de flujo parcial
q m dew | kg/s | Caudal másico del gas de escape diluido en base húmeda
q m dw | kg/s | Caudal másico del diluyente en base húmeda
q m edf | kg/s | Caudal másico equivalente del gas de escape diluido en base húmeda
q m ew | kg/s | Caudal másico del gas de escape en base húmeda
q m ex | kg/s | Caudal másico de muestreo extraído del túnel de dilución
q m f | kg/s | Caudal másico del combustible
q m p | kg/s | Caudal de la muestra de gas de escape que entra en el sistema de dilución de flujo parcial
q sw | kg/s | Caudal másico reintroducido en el túnel de dilución para compensar la extracción de la muestra del número de partículas
q v CVS | m3/s | Caudal volumétrico del muestreo de volumen constante (CVS)
q v s | dm3/min | Caudal del sistema analizador del gas de escape
q v t | cm3/min | Caudal del gas trazador
r 2 | - | Coeficiente de determinación
rd | - | Relación de dilución
rD | - | Relación de diámetro del venturi subsónico (SSV)
rh | - | Factor de respuesta a los hidrocarburos del FID
rm | - | Factor de respuesta al metanol del FID
rp | - | Relación de presión del venturi subsónico (SSV)
rs | - | Relación de muestreo media
s | | Desviación típica
| kg/m3 | Densidad
ρe | kg/m3 | Densidad del gas de escape
| - | Desviación típica
T | K | Temperatura absoluta
Ta | K | Temperatura absoluta del aire de admisión
t | s | Tiempo
t10 | s | Tiempo transcurrido entre la aplicación de la señal escalonada y la indicación del 10 % del valor final
t50 | s | Tiempo transcurrido entre la aplicación de la señal escalonada y la indicación del 50 % del valor final
t90 | s | Tiempo transcurrido entre la aplicación de la señal escalonada y la indicación del 90 % del valor final
u | - | Relación entre las densidades (o masas molares) de los componentes gaseosos y el gas de escape dividida por 1 000
V0 | m3/r | Volumen de gas bombeado por la PDP por revolución
Vs | dm3 | Volumen del sistema del banco de análisis del gas de escape
Wact | kWh | Trabajo efectivo del ciclo de ensayo
W act,cold | kWh | El trabajo efectivo a lo largo del ciclo de ensayo WHTC en frío de acuerdo con el punto 7.8.6
W act, hot | kWh | El trabajo efectivo a lo largo del ciclo de ensayo WHTC en caliente de acuerdo con el punto 7.8.6
Wref | kWh | Trabajo de referencia del ciclo de ensayo
X0 | m3/r | Función de calibración de la PDP
3.3.
Símbolos y abreviaturas de la composición del combustible
wALF | Contenido de hidrógeno del combustible, en % de la masa
wBET | Contenido de carbono del combustible, en % de la masa
wGAM | Contenido de azufre del combustible, en % de la masa
wDEL | Contenido de nitrógeno del combustible, en % de la masa
wEPS | Contenido de oxígeno del combustible, en % de la masa
α | Relación molar de hidrógeno (H/C)
γ | Relación molar de azufre (S/C)
δ | Relación molar de nitrógeno (N/C)
ε | Relación molar de oxígeno (O/C)
en referencia a un combustible CHαOεNδSγ
3.4.
Símbolos y abreviaturas de los componentes químicos
C1 | Hidrocarburo equivalente al carbono 1
CH4 | Metano
C2H6 | Etano
C3H8 | Propano
CO | Monóxido de carbono
CO2 | Dióxido de carbono
DOP | Ftalato de dioctilo
HC | Hidrocarburos
H2O | Agua
NMHC | Hidrocarburos no metánicos
NOx | Óxidos de nitrógeno
NO | Óxido nítrico
NO2 | Dióxido de nitrógeno
PM | Partículas
3.5.
Abreviaturas
CFV | Venturi de caudal crítico
CLD | Detector quimioluminiscente
CVS | Muestreo de volumen constante
deNOx | Sistema de postratamiento de los NOx
EGR | Recirculación de los gases de escape
ET | Tubo de evaporación
FID | Detector de ionización de llama
FTIR | Analizador de infrarrojo por transformadas de Fourier
GC | Cromatógrafo de gases
HCLD | Detector quimioluminiscente calentado
HFID | Detector de ionización de llama calentado
LDS | Espectrómetro de diodo láser
GLP | Gas licuado de petróleo
NDIR | Analizador de infrarrojo no dispersivo
GN | Gas natural
NMC | Separador de hidrocarburos no metánicos
OT | Tubo de salida
PDP | Bomba de desplazamiento positivo
% FS | Porcentaje del fondo de escala
PCF | Preclasificador de partículas
PFS | Sistema de flujo parcial
PNC | Contador del número de partículas
PND | Diluidor del número de partículas
PTS | Sistema de transferencia de partículas
PTT | Tubo de transferencia de partículas
SSV | Venturi subsónico
VGT | Turbina de geometría variable
VPR | Eliminador de partículas volátiles
WHSC | Ciclo armonizado a escala mundial en condiciones estables
WHTC | Ciclo armonizado a escala mundial en condiciones transitorias
4.
Requisitos generales
El sistema de motor estará diseñado, fabricado y ensamblado de manera que el motor, en condiciones normales de uso, pueda cumplir los requisitos del presente anexo durante su vida útil, tal como se define en el presente Reglamento, incluso cuando esté instalado en el vehículo.
5.
Requisitos de funcionamiento
5.1.
Emisiones de gases y partículas contaminantes
Las emisiones de gases y partículas contaminantes del motor se determinarán en los ciclos de ensayo WHTC y WHSC, tal como se describen en el punto 7. Los sistemas de medición cumplirán los requisitos de linealidad del punto 9.2 y las especificaciones del punto 9.3 (medición de las emisiones gaseosas), el punto 9.4 (medición de las partículas) y el apéndice 2 del presente anexo.
La autoridad de homologación de tipo podrá aceptar otros sistemas o analizadores si se comprueba que ofrecen resultados equivalentes con arreglo al punto 5.1.1.
5.1.1.
Equivalencia
La determinación de equivalencia del sistema se basará en un estudio correlacional de siete pares de muestras (o mayor) del sistema que está siendo examinado y uno de los sistemas del presente anexo.
Los «resultados» se refieren al valor ponderado de las emisiones de ese ciclo en particular. El ensayo correlacional tendrá lugar en el mismo laboratorio, la misma celda de ensayo, y con el mismo motor, y es preferible efectuarlo simultáneamente. La equivalencia de las medias de los pares de muestras se determinará mediante las estadísticas de los ensayos F y t, tal como se describen en el apéndice 3, punto A.3.3, obtenidas en dichas condiciones de laboratorio, de celda de ensayo y de motor. Los valores aberrantes se determinarán conforme a la norma ISO 5725 y se excluirán de la base de datos. Los sistemas que se utilicen para el ensayo correlacional estarán sujetos a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo.
5.2.
Familia de motores
5.2.1.
Generalidades
Una familia de motores se caracteriza por sus parámetros de diseño. Estos serán comunes a todos los motores de la familia. El fabricante del motor podrá decidir qué motores pertenecen a una familia de motores, siempre y cuando se cumplan los criterios de pertenencia indicados en el punto 5.2.3. La familia de motores será aprobada por la autoridad de homologación de tipo. El fabricante pondrá a disposición de la autoridad de homologación de tipo la información adecuada sobre los niveles de emisión de los miembros de la familia de motores.
5.2.2.
Casos particulares
En algunos casos puede producirse una interacción entre los parámetros. Esto se tendrá en cuenta para garantizar que en una familia solo se incluyan motores con características similares en cuanto a emisiones de escape. El fabricante deberá identificar estos casos y notificarlos a la autoridad de homologación de tipo. Se tendrán en cuenta como criterio para la creación de una nueva familia de motores.
En caso de dispositivos o características que no se contemplen en el punto 5.2.3 y que influyan significativamente en el nivel de emisiones, el fabricante identificará este equipo con arreglo a buenas prácticas técnicas y lo notificará a la autoridad de homologación de tipo. Se tendrán en cuenta como criterio para la creación de una nueva familia de motores.
Además de los parámetros enumerados en el punto 5.2.3, el fabricante podrá introducir criterios adicionales que permitan la definición de familias de tamaño más reducido. Estos parámetros no deben tener necesariamente una influencia en el nivel de emisiones.
5.2.3.
Parámetros que definen una familia de motores
5.2.3.1.
Ciclo de combustión
a) | 2 tiempos;
b) | 4 tiempos;
c) | motor rotativo;
d) | otros.
5.2.3.2.
Configuración de los cilindros
5.2.3.2.1.
Posición de los cilindros en el bloque
a) | V;
b) | en línea;
c) | radial;
d) | otras (F, W, etc.).
5.2.3.2.2.
Posición relativa de los cilindros
Los motores con el mismo bloque pueden pertenecer a la misma familia si tienen el mismo diámetro, de centro a centro.
5.2.3.3.
Principal medio refrigerante
a) | aire;
b) | agua;
c) | aceite.
5.2.3.4.
Desplazamiento de cada cilindro
5.2.3.4.1.
Motor con un desplazamiento por cilindro ≥ 0,75 dm
3
Para que los motores con un desplazamiento por cilindro ≥ 0,75 dm3 se consideren de la misma familia, el abanico de desplazamientos por cilindro no superará en un 15 % el mayor desplazamiento de un cilindro dentro de la familia.
5.2.3.4.2.
Motor con un desplazamiento por cilindro < 0,75 dm
3
Para que los motores con un desplazamiento por cilindro < 0,75 dm3 se consideren de la misma familia, el abanico de desplazamientos por cilindro no superará en un 30 % el mayor desplazamiento de un cilindro dentro de la familia.
5.2.3.4.3.
Motor con otros límites de desplazamiento por cilindro
Podrá considerarse que los motores con un desplazamiento por cilindro que superen los límites definidos en los puntos 5.2.3.4.1 y 5.2.3.4.2 pertenecen a la misma familia si así lo admite la autoridad de homologación de tipo. La homologación se basará en elementos técnicos (cálculos, simulaciones, resultados experimentales, etc.) que demuestren que el incumplimiento de los límites no influye de manera significativa en las emisiones de escape.
5.2.3.5.
Método de aspiración del aire
a) | atmosférica;
b) | sobrealimentación;
c) | sobrealimentación con sistema de refrigeración del aire de admisión.
5.2.3.6.
Tipo de combustible
a) | diésel;
b) | gas natural (GN);
c) | gas licuado de petróleo (GLP);
d) | etanol.
5.2.3.7.
Tipo de cámara de combustión
a) | cámara abierta;
b) | cámara dividida;
c) | otros tipos.
5.2.3.8.
Tipo de encendido
a) | encendido por chispa;
b) | encendido por compresión.
5.2.3.9.
Válvulas y orificios
a) | configuración;
b) | número de válvulas por cilindro.
5.2.3.10.
Tipo de alimentación de combustible
a) | alimentación de combustible líquido i) | bomba, inyector y línea (de alta presión); ii) | bomba en línea o de distribución; iii) | bomba unitaria o inyector unitario; iv) | conducto común; v) | carburador(es); vi) | otros;
b) | alimentación de combustible gaseoso i) | gaseoso; ii) | líquido; iii) | mezcladores; iv) | otros;
c) | otros tipos.
5.2.3.11.
Dispositivos diversos
a) | recirculación de los gases de escape (EGR);
b) | inyección de agua;
c) | inyección de aire;
d) | otros.
5.2.3.12.
Estrategia de control electrónico
La presencia o ausencia de una unidad de control electrónico (ECU) en el motor se considera un parámetro básico de la familia.
En el caso de motores controlados electrónicamente, el fabricante presentará los elementos técnicos que justifican el agrupamiento de los motores en una familia, a saber, los motivos por los que se puede considerar que esos motores cumplen los mismos requisitos sobre emisiones.
Estos elementos pueden ser cálculos, simulaciones, estimaciones, descripciones de parámetros de inyección, resultados experimentales, etc.
Entre los ejemplos de características controladas figuran:
a) | la regulación;
b) | la presión de inyección;
c) | las inyecciones múltiples;
d) | la presión de sobrealimentación;
e) | la turbina de geometría variable (VGT);
f) | EGR.
5.2.3.13.
Sistemas de postratamiento del gas de escape
La función y la combinación de los dispositivos siguientes se consideran un criterio de pertenencia a una familia de motores:
a) | catalizador de oxidación;
b) | catalizador de tres vías;
c) | sistema de reducción de NOx con reducción selectiva de NOx (adición de agente reductor);
d) | otros sistemas de reducción de NOx;
e) | trampa de partículas con regeneración pasiva;
f) | trampa de partículas con regeneración activa;
g) | otras trampas de partículas;
h) | otros dispositivos.
Cuando un motor haya sido certificado sin un sistema de postratamiento, bien como motor de referencia o como miembro de una familia, si está equipado con un catalizador de oxidación podrá incluirse en la misma familia de motores siempre que no requiera un combistible de características diferentes.
Si requiere un combustible de características específicas (por ejemplo, trampas de partículas que necesiten aditivos especiales en el combustible para garantizar el proceso de regeneración), la decisión de incluirlo en la misma familia se basará en elementos técnicos indicados por el fabricante. Esos elementos indicarán que el nivel de emisión previsto del motor equipado con el catalizador respeta el mismo límite que el motor sin catalizador.
Cuando un motor haya sido certificado con un sistema de postratamiento, bien como motor de referencia o como miembro de una familia cuyo motor de referencia está equipado con el mismo sistema de postratamiento, no podrá incluirse en la misma familia de motores si no está equipado con el sistema de postratamiento.
5.2.4.
Elección del motor de referencia
5.2.4.1.
Motores de encendido por compresión
Una vez que la autoridad de homologación de tipo haya aprobado la familia de motores, el principal criterio de selección del motor de referencia de la familia será el de tener el mayor suministro de combustible por carrera del pistón al régimen de par máximo declarado. En caso de que dos o más motores cumplan ese criterio principal, se seleccionará como motor de referencia aquel que cumpla el criterio secundario, a saber, tener el mayor suministro de combustible por carrera del pistón al régimen nominal.
5.2.4.2.
Motores de encendido por chispa
Una vez que la autoridad de homologación de tipo haya aprobado la familia de motores, el principal criterio de selección del motor de referencia de la familia será el de tener el mayor desplazamiento. En caso de que dos o más motores compartan este criterio principal, se seleccionará el motor de referencia utilizando uno de los siguientes criterios secundarios, en este orden de prioridad:
a) | el mayor suministro de combustible por carrera del pistón al régimen de la potencia nominal declarada;
b) | el mayor avance al encendido;
c) | la tasa más baja de EGR.
5.2.4.3.
Observaciones acerca de la selección del motor de referencia
La autoridad de homologación de tipo podrá concluir que la mejor manera de caracterizar el caso más desfavorable de la familia en cuanto a emisiones es someter a ensayo otros motores. En ese caso, el fabricante del motor presentará la información adecuada para determinar qué motores de la familia tienen probablemente el nivel más alto de emisiones.
Si otros motores de la familia poseen otras características que pudieran afectar a las emisiones de escape, dichas características también deberán identificarse y tenerse en consideración para seleccionar el motor de referencia.
Si otros motores de la familia cumplen los mismos valores de emisión a lo largo de distintos períodos de vida útil, esto se tendrá en cuenta en la selección del motor de referencia.
6.
Condiciones de ensayo
6.1.
Condiciones de ensayo en laboratorio
Se medirá la temperatura absoluta (Ta) del aire de admisión del motor, expresada en kelvin, y la presión atmosférica seca (p s), expresada en kPa, y se determinará el parámetro f a de acuerdo con las disposiciones siguientes. En el caso de motores de varios cilindros que posean grupos de colectores distintos, por ejemplo en los motores en «V», se tomará la temperatura media de los distintos grupos. El parámetro f a se notificará con los resultados de ensayo. Para una mejor repetibilidad y reproducibilidad de los resultados de los ensayos, se recomienda que el parámetro f a cumpla la condición: 0,93 ≤ f a ≤ 1,07.
a) | Motores de encendido por compresión Motores atmosféricos y motores sobrealimentados mecánicamente: (1) Motores con turbocompresor con o sin refrigeración del aire de admisión: (2)
b) | Motores de encendido por chispa (3)
6.2.
Motores con refrigeración del aire de admisión
Se registrará la temperatura del aire de admisión, que deberá encontrarse, al régimen nominal y a plena carga, dentro de un margen de ± 5 K respecto de la temperatura máxima del aire de admisión especificada por el fabricante. La temperatura mínima del agente refrigerante será de 293 K (20 °C).
Si se utiliza un sistema de laboratorio de ensayo o un soplante externo, el caudal del refrigerante deberá regularse de forma que la temperatura del aire de admisión se sitúe dentro de un margen de ± 5 K respecto de la temperatura máxima especificada por el fabricante al régimen nominal y a plena carga. La temperatura y el caudal del refrigerante del sistema de refrigeración del aire de admisión en el punto de consigna anterior no deberán variar durante el ciclo de ensayo, salvo que ello suponga una sobrerrefrigeración no representativa del aire de admisión. El volumen del sistema de refrigeración del aire de admisión estará basado en buenas prácticas técnicas y será representativo de la instalación del motor en circulación. El sistema de laboratorio estará diseñado para minimizar la acumulación de condensado. Se drenarán los condensados acumulados y todos los drenajes estarán completamente cerrados antes de la realización de los ensayos de emisiones.
Si el fabricante del motor especifica límites de pérdida de presión del aire que atraviesa el sistema de refrigeración del aire de admisión, se asegurará que dicha pérdida se encuentra dentro de los límites especificados por el fabricante en las condiciones del motor especificadas por el fabricante. La pérdida de presión se medirá en los lugares señalados por el fabricante.
6.3.
Potencia del motor
La base de la medición de las emisiones específicas la forman la potencia del motor y el trabajo del ciclo determinados con arreglo a los puntos 6.3.1 a 6.3.5.
6.3.1.
Generalidades relativas a la instalación del motor
El motor se someterá a ensayo con los accesorios/equipos enumerados en el apéndice 6.
Si no se instalan los accesorios/equipos requeridos, su potencia se tendrá en cuenta conforme a los puntos 6.3.2 a 6.3.5.
6.3.2.
Accesorios/equipos que deben instalarse para el ensayo de emisiones
Si resulta inapropiado instalar en el banco de ensayo los accesorios/equipos requeridos con arreglo al apéndice 6 del presente anexo, se determinará la potencia absorbida por ellos y esta se restará de la potencia del motor medida (de referencia y efectiva) en la totalidad del intervalo de regímenes del motor del WHTC y en los regímenes de ensayo del WHSC.
6.3.3.
Accesorios/equipos que deben retirarse para el ensayo
Cuando no puedan retirarse los accesorios/equipos no exigidos con arreglo al apéndice 6 del presente anexo, la potencia absorbida por los mismos podrá determinarse y sumarse a la potencia del motor medida (de referencia y efectiva) en la totalidad del intervalo de regímenes del motor del WHTC y en los regímenes de ensayo del WHSC. Si dicho valor es superior al 3 % de la potencia máxima al régimen de ensayo, ello deberá demostrarse a la autoridad de homologación de tipo.
6.3.4.
Determinación de la potencia de los accesorios
Solo será preciso determinar la potencia absorbida por los accesorios/equipos si:
a) | no están instalados en el motor los accesorios/equipos requeridos con rraeglo al apéndice 6 del presente anexo; y/o
b) | están instalados en el motor accesorios/equipos no requeridos con arreglo al apéndice 6 del presente anexo.
Los valores de la potencia de los accesorios y el método de cálculo/medición de dicha potencia serán facilitados por el fabricante del motor para toda la franja de funcionamiento de los ciclos de ensayo y serán aprobados por la autoridad de homologación de tipo.
6.3.5.
Trabajo del ciclo del motor
El cálculo del trabajo del ciclo de referencia y del trabajo del ciclo efectivo (véanse los puntos 7.4.8 y 7.8.6) se basará en la potencia del motor conforme al punto 6.3.1. En tal caso, Pf y Pr de la ecuación 4 son iguales a cero y P es igual a P m.
Si hay accesorios/equipos instalados con arreglo a los puntos 6.3.2 y/o 6.3.3, la potencia que absorban se utilizará para corregir cada valor instantáneo Pm,i de la potencia del ciclo según se indica a continuación:
(4)
donde:
Pm,i | es la potencia del motor medida, en kW
Pf,i | es la potencia absorbida por los accesorios/equipos que han de instalarse, en kW
Pr,i | es la potencia absorbida por los accesorios/equipos que han de retirarse, en kW.
6.4.
Sistema de admisión de aire del motor
Se utilizará un sistema de admisión de aire del motor que presente una restricción de la admisión de aire situada en un intervalo de ± 300 Pa respecto del valor máximo especificado por el fabricante para un filtro de aire limpio al régimen nominal y a plena carga. La presión estática diferencial de la restricción se medirá en el lugar señalado por el fabricante.
6.5.
Sistema de escape del motor
Se utilizará un sistema de escape del motor o un sistema del laboratorio de ensayo que presente una contrapresión de escape situada entre un 80 y un 100 % del valor máximo especificado por el fabricante al régimen nominal y a plena carga. Si la restricción máxima es igual o inferior a 5 kPa, el punto de consigna se situará como mínimo a 1,0 kPa del máximo. El sistema de escape deberá cumplir los requisitos de muestreo del gas de escape establecidos en los puntos 9.3.10 y 9.3.11.
6.6.
Motor con sistema de postratamiento del gas de escape
Si el motor incluye un sistema de postratamiento del gas de escape, el tubo de escape tendrá el mismo diámetro que un tubo de serie, o el que especifique el fabricante, a lo largo de una distancia equivalente al menos a cuatro veces el diámetro del tubo antes de la sección de expansión que contenga el dispositivo de postratamiento del gas de escape. La distancia entre la brida del colector de escape o la salida del turbocompresor y el sistema de postratamiento del gas de escape será la de la configuración del vehículo o será conforme a la distancia especificada por el fabricante. La contrapresión o limitación del escape se regirá por estos mismos criterios y podrá regularse con una válvula. En el caso de los dispositivos de postratamiento de restricción variable, la restricción máxima del gas de escape se determinará en la condición de postratamiento (nivel de rodaje/envejecimiento y de regeneración/suciedad) especificada por el fabricante. Si la restricción máxima es igual o inferior a 5 kPa, el punto de consigna se situará como mínimo a 1,0 kPa del máximo. El contenedor de postratamiento podrá retirarse durante los ensayos simulados y el establecimiento de la cartografía del motor y sustituirse por un contenedor equivalente que incluya un soporte de catalizador inactivo.
Las emisiones medidas en los ciclos de ensayo deberán ser representativas de las emisiones en condiciones de uso reales. En el caso de un motor equipado con un sistema de postratamiento que requiera el consumo de un reactivo, el fabricante determinará el reactivo que se utilizará para todos los ensayos.
Los motores equipados con sistemas de postratamiento del gas de escape con regeneración continua no requerirán un procedimiento especial de ensayo, pero será necesario demostrar el proceso de regeneración con arreglo al punto 6.6.1.
Para los motores equipados con sistemas de postratamiento del gas de escape que se regeneren periódicamente, tal como se describe en el punto 6.6.2, los resultados de las emisiones se ajustarán para tomar en consideración las regeneraciones. En ese caso, la emisión media dependerá de la frecuencia de las regeneraciones en términos de fracción de los ensayos durante los cuales se produce la regeneración.
6.6.1.
Regeneración continua
Las emisiones se medirán en un sistema de postratamiento que haya sido estabilizado de manera que se obtenga un comportamiento repetible en cuanto a emisiones. El proceso de regeneración se producirá una vez, como mínimo, durante el ensayo WHTC de arranque en caliente y el fabricante declarará las condiciones normales en las que se produce dicha regeneración (carga de hollín, temperatura, contrapresión de escape, etc.).
Para demostrar que el proceso de generación es continuo, se efectuará un mínimo de tres ensayos WHTC de arranque en caliente. Para dicha demostración, el motor se calentará conforme a lo dispuesto en el punto 7.4.1, se homogeneizará su calor con arreglo al punto 7.6.3 y se efectuará un primer ensayo WHTC de arranque en caliente. Los siguientes ensayos de arranque en caliente se iniciarán una vez homogeneizada la temperatura con arreglo al punto 7.6.3. Durante los ensayos, se registrarán las presiones y temperaturas de escape (temperatura antes y después del sistema de postratamiento, contrapresión de escape, etc.).
Si las condiciones declaradas por el fabricante se producen durante los ensayos y los resultados de los tres (o más) ensayos WHTC de arranque en caliente no varían en más de un ± 25 % o 0,005 g/kWh (se tomará el mayor de estos dos valores), se considerará que el sistema de postratamiento es de regeneración continua y se aplicarán las disposiciones generales sobre los ensayos establecidas en los puntos 7.6 (WHTC) y 7.7 (WHSC).
Si el postratamiento del gas de escape dispone de un modo de seguridad que pasa a un modo de regeneración periódico, este se verificará con arreglo a lo dispuesto en el punto 6.6.2. En ese caso específico, podrán superarse los límites de emisiones y no se ponderarían.
6.6.2.
Regeneración periódica
Para un postratamiento del gas de escape basado en un proceso de regeneración periódica, las emisiones se medirán en un mínimo de tres ensayos WHTC de arranque en caliente, uno con un proceso de regeneración en un sistema de postratamiento estabilizado y dos sin este proceso, y se ponderarán los resultados conforme a la ecuación 5.
El proceso de regeneración se producirá como mínimo una vez durante el ensayo WHTC de arranque en caliente. El motor podrá estar equipado con un interruptor que pueda impedir o permitir el proceso de regeneración, siempre que esta operación no repercuta en la calibración original del motor.
El fabricante declarará en qué condiciones normales de parámetros se produce el proceso de regeneración (carga de hollín, temperatura, contrapresión de escape, etc.) y su duración. El fabricante también indicará la frecuencia de las regeneraciones en términos del número de ensayos durante los que se producen las regeneraciones con respecto al número de ensayos sin ellas. El procedimiento exacto para determinar dicha frecuencia se basará en datos relativos a los motores en circulación conforme a criterios técnicos adecuados y serán aprobados por la autoridad de homologación de tipo o la autoridad de certificación.
El fabricante proporcionará un sistema de postratamiento que haya sido cargado con el fin de que se produzca la regeneración durante un ensayo WHTC. A efectos de este ensayo, el motor se calentará conforme a lo dispuesto en el punto 7.4.1, se homogeneizará su calor con arreglo al punto 7.6.3 y se iniciará el ensayo WHTC de arranque en caliente. La regeneración no se producirá durante el calentamiento del motor.
La media de las emisiones específicas entre las fases de regeneración se determinará a partir de la media aritmética de los resultados (g/kWh) de varios ensayos WHTC de arranque en caliente aproximadamente equidistantes. Se recomienda realizar al menos un ensayo WHTC de arranque en caliente inmediatamente antes de un ensayo de regeneración y un ensayo WHTC de arranque en caliente inmediatamente después de un ensayo de regeneración. Alternativamente, el fabricante podrá optar por proporcionar datos que demuestren que las emisiones permanecen constantes (± 25 % o 0,005 g/kWh, el valor que sea mayor) entre las fases de regeneración. En ese caso, podrán utilizarse las emisiones de un solo ensayo WHTC de arranque en caliente.
Durante el ensayo de regeneración se registrarán todos los datos necesarios para detectar la regeneración (emisiones de CO y NOx, temperatura antes y después del sistema de postratamiento, contrapresión de escape, etc.).
Durante el ensayo de regeneración podrán superarse los límites de emisiones aplicables.
La figura 2 muestra un esquema del procedimiento de ensayo.
Figura 2
Esquema de regeneración periódica
Las emisiones del ensayo WHTC de arranque en caliente se ponderarán de la manera siguiente:
(5)
donde:
n | n es el número de ensayos WHTC de arranque en caliente sin regeneración
nr | es el número de ensayos WHTC de arranque en caliente con regeneración (mínimo un ensayo)
| es la emisión específica media sin regeneración, en g/kWh
| es la emisión específica media con regeneración, en g/kWh
Para determinar
, se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) | si la regeneración dura más de un WHTC de arranque en caliente, se realizarán ensayos WHTC de arranque en caliente completos consecutivos, seguirán midiéndose las emisiones sin homogeneizar la temperatura y sin apagar el motor hasta que termine la regeneración y se calculará la media de los ensayos WHTC de arranque en caliente;
b) | si la regeneración finaliza durante un ensayo WHTC de arranque en caliente, el ensayo continuará hasta el final.
Previo acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, podrán aplicarse factores de ajuste de la regeneración de tipo multiplicativo (c) o aditivo (d) basados en análisis técnicos solventes;
c) | los factores de ajuste multiplicativos se calcularán de la manera siguiente: (hacia arriba) (6) (hacia abajo) (6a)
d) | los factores de ajuste aditivos se calcularán de la manera siguiente: kr,u = e w - e (hacia arriba) (7) kr,d = ew - er (hacia abajo) (8)
Con respecto a los cálculos de las emisiones específicas del punto 8.6.3, se aplicarán los factores de ajuste de la regeneración como se indica a continuación:
e) | en el caso de un ensayo sin regeneración, k r,u se multiplicará por el valor e de la emisión específica de las ecuaciones 69 o 70 o se sumará a dicho valor, respectivamente;
f) | en el caso de un ensayo con regeneración, k r,d se multiplicará por el valor e de la emisión específica de las ecuaciones 69 o 70 o se sumará a dicho valor, respectivamente.
A petición del fabricante, los factores de ajuste de la regeneración:
g) | podrán extenderse a otros miembros de la misma familia de motores;
h) | podrán extenderse a otras familias de motores que utilicen el mismo sistema de postratamiento, previa autorización de la autoridad de homologación de tipo o de la autoridad de certificación basada en pruebas técnicas que aporte el fabricante para demostrar que las emisiones son similares.
6.7.
Sistema de refrigeración
Se utilizará un sistema de refrigeración con suficiente capacidad para mantener el motor a las temperaturas normales de funcionamiento prescritas por el fabricante.
6.8.
Aceite lubricante
El aceite lubricante lo especificará el fabricante y será representativo del aceite lubricante disponible en el mercado; las especificaciones del aceite lubricante utilizado para el ensayo se registrarán y se presentarán con los resultados del ensayo.
6.9.
Especificación del combustible de referencia
Los combustibles de referencia se especifican en el anexo 5.
La temperatura del combustible se ajustará a las recomendaciones del fabricante.
6.10.
Emisiones del cárter
Las emisiones del cárter no se emitirán directamente a la atmósfera ambiente, con las excepciones siguientes: los motores equipados con turbocompresores, bombas, soplantes o compresores de sobrealimentación para la admisión de aire podrán liberar emisiones del cárter a la atmósfera ambiente si las emisiones se añaden a las de escape (física o matemáticamente) durante todos los ensayos de emisiones. Los fabricantes que se acojan a esta excepción instalarán los motores de forma que todas las emisiones del cárter puedan ser conducidas al sistema de muestreo de las emisiones.
A efectos del presente punto, se considerará que no se han emitido directamente a la atmósfera ambiente las emisiones del cárter que son conducidas al dispositivo de escape antes del sistema de postratamiento del gas de escape durante todas las fases de funcionamiento.
Las emisiones del cárter serán conducidas al sistema de escape para la medición de las emisiones tal como se indica a continuación:
a) | los materiales de los tubos serán lisos y conductores de la electricidad y no deberán reaccionar con las emisiones del cárter. Los tubos serán lo más cortos posible;
b) | los tubos utilizados en el laboratorio para recoger las emisiones del cárter tendrán el menor número de codos posible y aquellos codos que sean inevitables tendrán el mayor radio de curvatura posible;
c) | los tubos del cárter utilizados en el laboratorio se calentarán, se construirán con paredes finas o se aislarán y se ajustarán a las especificaciones del fabricante relativas a la contrapresión del cárter;
d) | los tubos utilizados para el gas de escape del cárter irán conectados al dispositivo de evacuación del gas de escape bruto de cualquier sistema de postratamiento, después de cualquier limitación del gas de escape que se haya instalado y suficientemente antes de cualquier sonda de muestreo para garantizar la mezcla completa con el gas de escape del motor antes del muestreo. El tubo de conducción del gas de escape del cárter entrará en la corriente libre del gas de escape para evitar efectos de capa límite y para facilitar la mezcla. El orificio del tubo del gas de escape del cárter podrá orientarse en cualquier dirección con respecto del flujo del gas de escape bruto.
6.11.1.
La presión en el cárter se medirá a lo largo de los ciclos de ensayo de emisiones en un lugar adecuado. Se medirá a través del orificio de la varilla del aceite, mediante un manómetro de tubo inclinado.
6.11.1.1.
La presión en el colector de admisión se medirá con una precisión de ± 1 kPa.
6.11.1.2.
La presión en el cárter se medirá con una precisión de ± 0,01 kPa.
7.
Procedimientos de ensayo
7.1.
Principios de medición de las emisiones
Para medir las emisiones específicas, el motor efectuará los ciclos de ensayo definidos en los puntos 7.2.1 y 7.2.2. La medición de las emisiones específicas requiere la determinación de la masa de los componentes presentes en el gas de escape y el trabajo del ciclo del motor correspondiente. Los componentes se determinan mediante los métodos de muestreo descritos en los puntos 7.1.1 y 7.1.2.
7.1.1.
Muestreo continuo
En el muestreo continuo, la concentración del componente se mide continuamente a partir del gas de escape bruto o diluido. Dicha concentración se multiplica por el caudal continuo del gas de escape (bruto o diluido) en el lugar de muestreo de la emisión a fin de determinar el caudal másico del componente. La emisión del componente se suma continuamente a lo largo del ciclo de ensayo. Dicha suma es la masa total del componente emitido.
7.1.2.
Muestreo por lotes
En el muestreo por lotes, se extrae continuamente una muestra de gas de escape bruto o diluido que se guarda para efectuar la medición más tarde. La muestra extraída será proporcional al caudal del gas de escape bruto o diluido. La recogida en una bolsa de los componentes gaseosos diluidos y la recogida de partículas en un filtro constituyen ejemplos de muestreo por lotes. Las concentraciones muestreadas por lotes se multiplican por la masa total o el caudal másico del gas de escape (bruto o diluido) del que se extrajeron durante el ciclo de ensayo. Dicho producto constituye la masa total o el flujo másico del componente emitido. Para calcular la concentración de partículas, las partículas depositadas en un filtro a partir de gas de escape extraído proporcionalmente se dividirán por la cantidad de gas de escape filtrado.
7.1.3.
Procedimientos de medición
En el presente anexo se aplican dos procedimientos de medición que son funcionalmente equivalentes. Ambos pueden utilizarse tanto para el ciclo de ensayo WHTC como para el WHSC:
a) | los componentes gaseosos se muestrean continuamente en el gas de escape bruto y las partículas se determinan mediante un sistema de dilución de flujo parcial;
b) | los componentes gaseosos y las partículas se determinan mediante un sistema de dilución de flujo total (sistema CVS).
Se permite cualquier combinación de ambos principios (por ejemplo, medición de las emisiones gaseosas brutas y medición de las partículas de flujo total).
7.2.
Ciclos de ensayo
7.2.1.
Ciclo de ensayo transitorio WHTC
El ciclo de ensayo transitorio WHTC figura en el apéndice 1 como secuencia segundo a segundo de valores de régimen y par normalizados. A efectos de la realización del ensayo en una celda de ensayo del motor, los valores normalizados se convertirán a los valores reales para el motor que se esté ensayando en función de la curva gráfica del motor. Esta conversión se denomina «desnormalización» y el ciclo de ensayo desarrollado, «ciclo de referencia del motor objeto del ensayo». Con esos valores de régimen y par de referencia, se llevará a cabo el ciclo en la celda de ensayo y se registrarán los valores de régimen y par efectivos. Para validar la ronda de ensayo, se efectuará un análisis regresivo entre los valores de referencia y reales de régimen, par y potencia una vez concluido el ensayo.
Para calcular las emisiones específicas del freno, se calculará el trabajo del ciclo efectivo mediante la integración de la potencia efectiva del motor durante el ciclo. Para la validación del ciclo, el trabajo del ciclo efectivo se encontrará dentro de los límites prescritos del trabajo del ciclo de referencia.
Para los gases contaminantes, podrá utilizarse el muestreo continuo (gas de escape bruto o diluido) o el muestreo por lotes (gas de escape diluido). La muestra de partículas deberá diluirse con un diluyente acondicionado (como el aire ambiente) y recogerse en un único filtro adecuado. La figura 3 muestra un esquema del ensayo WHTC.
Figura 3
Ciclo de ensayo WHTC
7.2.2.
Ciclo de ensayo en condiciones estables con aumentos WHSC
El ciclo de ensayo en condiciones estables con aumentos WHSC consiste en un número determinado de modos normalizados de régimen y carga que se convertirán a los valores de referencia del motor correspondiente que se someta a ensayo en función de la curva gráfica del motor. El motor deberá funcionar durante el tiempo prescrito para cada modo, al cabo del cual el régimen y la carga deberán cambiarse linealmente en el plazo de 20 ± 1 segundos. Para validar la ronda de ensayo, se efectuará un análisis regresivo entre los valores de referencia y reales de régimen, par y potencia una vez concluido el ensayo.
La concentración de cada contaminante gaseoso, el caudal de escape y la potencia desarrollada se determinarán a lo largo del ciclo de ensayo. Los gases contaminantes podrán registrarse de manera continua o muestrearse en una bolsa de muestreo. La muestra de partículas deberá diluirse con un diluyente acondicionado (como el aire ambiente). A lo largo de todo el procedimiento de ensayo se tomará una muestra que se recogerá en un único filtro adecuado.
Para calcular las emisiones específicas del freno, se calculará el trabajo del ciclo efectivo mediante la integración de la potencia efectiva del motor durante el ciclo.
El cuadro 1 muestra el ciclo de ensayo WHSC. Excepto en el modo 1, cada modo comienza al inicio del aumento a partir del modo anterior.
Cuadro 1
Ciclo de ensayo WHSC
Modo | Régimen normalizado (%) | Par normalizado (%) | Duración del modo (s) incl. aumento de 20 s
1 | 0 | 0 | 210
2 | 55 | 100 | 50
3 | 55 | 25 | 250
4 | 55 | 70 | 75
5 | 35 | 100 | 50
6 | 25 | 25 | 200
7 | 45 | 70 | 75
8 | 45 | 25 | 150
9 | 55 | 50 | 125
10 | 75 | 100 | 50
11 | 35 | 50 | 200
12 | 35 | 25 | 250
13 | 0 | 0 | 210
Total | | | 1 895
7.3.
Secuencia de ensayo general
El diagrama que figura a continuación muestra el camino que debería seguirse durante el ensayo. Los detalles de cada paso se describen en los puntos correspondientes. Se permiten variaciones respecto a este camino cuando resulte conveniente, pero los requisitos específicos de los puntos correspondientes son de obligado cumplimiento.
Para el WHTC, el procedimiento de ensayo consiste en un ensayo de arranque en frío tras el enfriamiento natural o forzado del motor, una parada para homogeneizar el calor y un arranque en caliente.
Para el WHSC, el procedimiento de ensayo consiste en un ensayo con arranque en caliente tras un preacondicionamiento del motor en el modo 9 del WHSC.
7.4.
Cartografía del motor y ciclo de referencia
Las mediciones del motor, verificaciones del funcionamiento del motor y calibraciones del sistema previas al ensayo se llevarán a cabo antes del establecimiento de la cartografía del motor, de acuerdo con la secuencia general de ensayo expuesta en el punto 7.3.
Como base para establecer el ciclo de referencia WHTC y WHSC, se cartografiará el motor haciéndolo funcionar a plena carga para determinar las curvas del régimen en función del par máximo y del régimen en función de la potencia máxima. La curva gráfica se empleará para desnormalizar el régimen (punto 7.4.6) y el par del motor (punto 7.4.7).
7.4.1.
Calentamiento del motor
El motor se calentará haciéndolo funcionar a una potencia comprendida entre el 75 y el 100 % de su potencia máxima o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las buenas prácticas técnicas. Hacia el final del calentamiento se hará funcionar el motor de modo que se estabilicen las temperaturas del refrigerante del motor y del aceite lubricante a ± 2 % de sus valores medios durante un mínimo de 2 minutos o hasta que el termostato del motor regule la temperatura del motor.
7.4.2.
Determinación de la gama de regímenes de la cartografía
Los regímenes máximo y mínimo de la cartografía se definen de la manera siguiente:
Régimen mínimo de la cartografía | = | régimen de ralentí
Régimen máximo de la cartografía | = | nhi x 1,02 o el régimen al que el par a plena carga se reduce a cero, el valor que sea menor.
7.4.3.
Curva gráfica del motor
Una vez estabilizado el motor conforme al punto 7.4.1, se establecerá la cartografía del motor aplicando el procedimiento siguiente.
a) | Se pone en funcionamiento el motor sin carga y al régimen de ralentí.
b) | Se hace funcionar el motor al régimen mínimo de la cartografía con una demanda máxima por parte del operador.
c) | Se aumenta el régimen del motor a un ritmo medio de 8 ± 1 min–1/s desde el régimen mínimo hasta el régimen máximo de la cartografía, o a un ritmo constante que requiera de 4 a 6 minutos para pasar del régimen mínimo al máximo de la cartografía. Se registrarán los puntos de régimen y de par con una frecuencia de muestreo de al menos un punto por segundo.
Cuando se seleccione la opción b) del punto 7.4.7 para determinar los valores negativos del par de referencia, la curva gráfica podrá continuar directamente desde el régimen máximo al mínimo de la cartografía con una demanda mínima por parte del operador.
7.4.4.
Cartografía alternativa
Si un fabricante considera que las técnicas de cartografía anteriores no son seguras o no son representativas para un motor concreto, podrán utilizarse técnicas alternativas. Estas técnicas alternativas deberán satisfacer el mismo objetivo que los procedimientos cartográficos destinados a determinar el par máximo disponible a todos los regímenes alcanzados durante los ciclos de ensayo. Las desviaciones respecto de las técnicas de cartografía especificadas en el presente punto por motivos de seguridad o de representatividad deberán estar autorizadas por la autoridad de homologación de tipo junto con los motivos que justifiquen su uso. No obstante, en ningún caso se determinará la curva de par mediante barridos continuos descendentes del régimen del motor en el caso de motores con regulador o turbocompresor.
7.4.5.
Repetición de los ensayos
No es preciso cartografiar un motor antes de todos y cada uno de los ciclos de ensayo. No obstante, deberá volverse a cartografiar antes de un ciclo de ensayo si:
a) | según criterios técnicos, ha transcurrido excesivo tiempo desde el establecimiento de la última cartografía; o bien o
b) | se han efectuado cambios físicos o recalibraciones del motor que podrían influir en sus prestaciones.
7.4.6.
Desnormalización del régimen del motor
Para generar los ciclos de referencia, los regímenes del apéndice 1 (WHTC) y del cuadro 1 (WHSC) se desnormalizarán mediante la ecuación siguiente:
nref = n norm x (0,45 x n lo + 0,45 x n pref + 0,1 x n hi – n idle) x 2,0327 + n idle (9)
Para determinar npref, la integral del par máximo se calculará desde n idle a n 95h a partir de la curva gráfica del motor, determinada de acuerdo con el punto 7.4.3.
Los regímenes de las figuras 4 y 5 se definen de la manera siguiente:
nnorm | es el régimen normalizado del apéndice 1 y el cuadro 1 dividido por 100
nlo | es el régimen más bajo en el que la potencia alcanza un 55 % de la potencia máxima
npref | es el régimen en el que la integral del par máximo cartografiado alcanza un 51 % de la integral completa entre n idle y n 95h
nhi | es el régimen más alto en el que la potencia alcanza un 70 % de la potencia máxima
nidle | es el régimen de ralentí
n95h | es el régimen más alto en el que la potencia alcanza un 95 % de la potencia máxima
En el caso de motores (principalmente de encendido por chispa) con una curva de regulación abrupta, donde el corte del combustible no permite hacer funcionar el motor hasta n hi o n 95h, se aplicarán las disposiciones siguientes:
nhi | en la ecuación 9 se sustituye por n Pmax x 1,02
n95h | se sustituye por n Pmax x 1,02
Figura 4:
Definición de los regímenes de ensayo
Figura 5
Definición de
n
pref
7.4.7.
Desnormalización del par motor
Los valores del par del programa del dinamómetro del motor que figuran en el apéndice 1 del presente anexo (WHTC) y el cuadro 1 (WHSC) están normalizados al par máximo del régimen respectivo. Para generar los ciclos de referencia, los valores del par de cada valor del régimen de referencia determinados en el punto 7.4.6 se desnormalizarán, mediante la curva gráfica determinada de acuerdo con lo dispuesto en el punto 7.4.3, de la manera siguiente:
(10)
donde:
Mnorm,i | es el par normalizado, expresado en %
Mmax,i | es el par máximo según la curva gráfica, expresado en Nm
Mf,i | es el par absorbido por los accesorios/equipos que han de instalarse, expresado en Nm
Mf,i | es el par absorbido por los accesorios/equipos que han de retirarse, expresado en Nm
Si se instalan accesorios/equipos conforme al punto 6.3.1 y al apéndice 6 del presente anexo, M f y M r son iguales a 0.
Los valores de par negativos de los puntos motores («m» en el apéndice 1 del presente anexo) integrarán, a efectos de la generación del ciclo de referencia, valores de referencia determinados de una de las maneras siguientes:
a) | 40 % negativo del par positivo disponible en el punto de régimen correspondiente;
b) | cartografía del par negativo necesario para que el motor pase del régimen máximo al régimen mínimo de la cartografía;
c) | determinación del par negativo necesario para mantener el motor al ralentí y a n hi e interpolación lineal entre esos dos puntos.
7.4.8.
Cálculo del trabajo del ciclo de referencia
El trabajo del ciclo de referencia se determinará a lo largo del ciclo de ensayo calculando sincrónicamente valores instantáneos de la potencia del motor a partir del régimen de referencia y del par de referencia, determinados con arreglo a los puntos 7.4.6 y 7.4.7. Los valores instantáneos de la potencia del motor se integrarán a lo largo del ciclo de ensayo para calcular el trabajo del ciclo de referencia Wref (kWh). Si no se han instalado accesorios con arreglo al punto 6.3.1, los valores instantáneos de la potencia se corregirán mediante la ecuación 4 del punto 6.3.5.
Se utilizará la misma metodología para integrar tanto la potencia de referencia como la potencia efectiva del motor. Si es preciso determinar valores situados entre los valores adyacentes de referencia o los valores adyacentes medidos, se empleará la interpolación lineal. Al integrar el trabajo del ciclo efectivo, se igualarán a cero y se incluirán todos los valores de par negativos. Si la integración se efectúa a una frecuencia inferior a 5 Hz y si, durante un segmento de tiempo determinado, el valor del par cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo, se calculará la porción negativa y se igualará a cero. La porción positiva se incluirá en el valor integrado.
7.5.
Procedimientos previos al ensayo
7.5.1.
Instalación del equipo de medición
Las sondas de muestreo y los instrumentos se instalarán según las prescripciones. El tubo de escape se conectará al sistema de dilución de flujo total, si este se utiliza.
7.5.2.
Preparación del equipo de medición para el muestreo
Antes de que comience el muestreo de las emisiones se efectuarán las operaciones siguientes:
a) | se realizarán comprobaciones de la estanqueidad en las 8 horas previas al muestreo de las emisiones con arreglo al punto 9.3.4;
b) | en el caso de muestreo por lotes, se conectarán medios de almacenamiento limpios, como bolsas en las que se ha hecho el vacío;
c) | todos los instrumentos de medición se pondrán en marcha de acuerdo con las instrucciones de sus respectivos fabricantes y las buenas prácticas técnicas;
d) | se pondrán en marcha los sistemas de dilución, las bombas de muestreo, los ventiladores de refrigeración y el sistema de recogida de datos;
e) | los caudales de muestreo se ajustarán a los niveles deseados, pudiéndose utilizar un flujo derivado si se desea;
f) | los intercambiadores de calor del sistema de muestreo se calentarán o enfriarán previamente hasta que sus temperaturas respectivas se sitúen dentro del intervalo de temperaturas de funcionamiento previsto para el ensayo;
g) | se permitirá que los componentes calentados o refrigerados, como los conductos de muestreo, los filtros, los refrigeradores y las bombas, se estabilicen a sus temperaturas de funcionamiento;
h) | el flujo del sistema de dilución del gas de escape se encenderá al menos 10 minutos antes de una secuencia de ensayo;
i) | los dispositivos electrónicos de integración se podrán a cero o volverán a ponerse a cero antes del inicio de un intervalo de ensayo.
7.5.3.
Verificación de los analizadores de gas
Se seleccionarán los intervalos de medida de los analizadores de gas. Se permiten los analizadores de emisiones con una función de selección automática o manual del intervalo de medida. Durante el ciclo de ensayo no se cambiará el intervalo de medida de los analizadores de emisiones. Asimismo, los valores de ganancia del amplificador o los amplificadores operacionales analógicos tampoco podrán modificarse durante el ciclo de ensayo.
Se determinará la respuesta al cero y al punto final en el caso de todos los analizadores que utilicen gases conformes con normas internacionales que cumplan las especificaciones del punto 9.3.3. Los analizadores FID se calibrarán sobre una base de carbono 1 (C1).
7.5.4.
Preparación del filtro de muestreo de partículas
Al menos una hora antes del ensayo se introducirá el filtro en una cápsula de Petri que esté protegida de la contaminación por polvo y que permita el intercambio de aire y se colocará en una cámara de pesaje para su estabilización. Una vez finalizado el período de estabilización, se pesará el filtro y se registrará la tara. A continuación se guardará el filtro en una cápsula de Petri cerrada o en un portafiltros sellado hasta que se precise para el ensayo. El filtro se utilizará en el plazo de 8 horas después de su extracción de la cámara de pesaje.
7.5.5.
Ajuste del sistema de dilución
El caudal total del gas de escape diluido de un sistema de dilución de flujo total o el caudal del gas de escape diluido de un sistema de dilución de flujo parcial se fijarán de manera que se elimine la condensación de agua en el sistema y se obtenga una temperatura en la superficie frontal del filtro de entre 315 K (42 °C) y 325 K (52 °C).
7.5.6.
Puesta en marcha del sistema de muestreo de partículas
El sistema de muestreo de partículas se pondrá en marcha y se hará funcionar en derivación. El nivel de fondo de partículas del diluyente puede determinarse mediante un muestreo del diluyente antes de la entrada del gas de escape en el túnel de dilución. La medición puede efectuarse antes o después del ensayo. Si la medición se efectúa al principio y al final del ciclo, podrán promediarse los valores obtenidos. Si se utiliza un sistema de muestreo diferente para la medición de fondo, la medición se efectuará paralelamente a la ronda de ensayo.
7.6.
Realización del WHTC
7.6.1.
Enfriamiento del motor
Puede aplicarse un procedimiento de enfriamiento natural o forzado. Para el enfriamiento forzado, se aplicarán buenas prácticas técnicas para el establecimiento de sistemas para enviar aire refrigerante al motor, enviar aceite frío al sistema de lubricación del motor, extraer el calor del refrigerante mediante el sistema refrigerante del motor y extraer el calor de un sistema de postratamiento del gas de escape. En el caso de un enfriamiento forzado del sistema de postratamiento, no se aplicará aire refrigerante hasta que la temperatura del sistema de postratamiento haya descendido por debajo del nivel de activación catalítica. No se permitirá ningún procedimiento de enfriamiento que dé lugar a emisiones no representativas.
7.6.2.
Ensayo de arranque en frío
El ensayo con arranque en frío se iniciará cuando el lubricante del motor, el refrigerante y los sistemas de postratamiento alcancen todos una temperatura de entre 293 y 303 K (20 y 30 °C). El motor se arrancará mediante uno de los métodos siguientes:
a) | el motor se arrancará de acuerdo con lo recomendado en el manual de instrucciones mediante un motor de arranque de serie y una batería adecuadamente cargada o una fuente de corriente adecuada; o o
b) | el motor se arrancará con el dinamómetro. Se impulsa hasta ± 25 % de su régimen de arranque típico en circulación. El motor de arranque se parará en el segundo posterior al arranque del motor. Si el motor no arranca al cabo de 15 segundos de la puesta en marcha del motor de arranque, se parará este último y se determinará el motivo por el que no ha arrancado, salvo que el manual de instrucciones o de mantenimiento indique que es normal la utilización del motor de arranque durante más tiempo.
7.6.3.
Período de homogeneización del calor
Inmediatamente después de que concluya el ensayo de arranque en frío, se acondicionará el motor para el ensayo de arranque en caliente mediante un período de homogeneización del calor de 10 ± 1 minutos.
7.6.4.
Ensayo de arranque en caliente
El motor se arrancará al final del período de homogeneización del calor tal como se define en el punto 7.6.3 siguiendo los métodos de arranque que contempla el punto 7.6.2.
7.6.5.
Secuencia de ensayo
La secuencia del ensayo de arranque tanto en frío como en caliente empieza al arrancar el motor. El control del ciclo se iniciará una vez arrancado el motor, de forma que el funcionamiento del motor se corresponda con el primer punto de consigna del ciclo.
El WHTC se realizará con arreglo al ciclo de referencia según lo establecido en el punto 7.4. Los puntos de consigna del régimen del motor y del par motor se emitirán con una frecuencia de 5 Hz (se recomienda 10 Hz) o superior. Los puntos de consigna se calcularán mediante interpolación lineal entre los puntos de consigna de 1 Hz del ciclo de referencia. Los valores efectivos del régimen y del par se registrarán al menos una vez por segundo durante el ciclo de ensayo (1 Hz) y las señales podrán filtrarse electrónicamente.
7.6.6.
Recogida de los datos pertinentes sobre emisiones
Al inicio de la secuencia de ensayo, se pondrá en marcha el equipo de medición y, simultáneamente:
a) | se empezará a recoger o analizar el diluyente, si se utiliza un sistema de dilución de flujo total;
b) | se empezará a recoger o analizar el gas de escape bruto o diluido, en función del método utilizado;
c) | se empezarán a medir la cantidad de gas de escape diluido y las temperaturas y presiones requeridas;
d) | se empezará a registrar el caudal másico del gas de escape, si se opta por el análisis del gas de escape bruto;
e) | se empezarán a registrar los datos de retorno del régimen y del par del dinamómetro.
Si se opta por la medición del gas de escape bruto, se medirán continuamente las concentraciones de las emisiones [(NM)HC, CO y NOx] y el caudal másico del gas de escape y se almacenarán en un sistema informático con una frecuencia mínima de 2 Hz. Todos los demás datos podrán registrarse con una frecuencia de muestreo de al menos 1 Hz. En el caso de analizadores analógicos, se registrará la respuesta, y los datos de calibración podrán aplicarse en línea o fuera de línea durante la evaluación de los datos.
Si se utiliza un sistema de dilución de flujo total, los HC y NOx se medirán de forma continua en el túnel de dilución con una frecuencia mínima de 2 Hz. Las concentraciones medias se determinarán integrando las señales del analizador a lo largo del ciclo de ensayo. El tiempo de respuesta del sistema no deberá superar 20 segundos y, si es preciso, estará coordinado con las fluctuaciones de caudal del muestreo de volumen constante y con las desviaciones del tiempo de muestreo/ciclo de ensayo. Los niveles de CO, CO2 y NMHC podrán determinarse mediante integración de las señales de medición continua o mediante análisis de las concentraciones obtenidas en la bolsa de muestreo durante el ciclo. Las concentraciones de gases contaminantes en el diluyente se determinarán antes del punto en el que el gas de escape penetra en el túnel de dilución mediante integración o recogida en la bolsa de fondo. El resto de parámetros que deban medirse se registrarán con una frecuencia mínima de una medición por segundo (1 Hz).
7.6.7.
Muestreo de partículas
Al iniciar la secuencia de ensayo, el sistema de muestreo de partículas deberá cambiarse de la posición de derivación a la de recogida de partículas.
Si se utiliza un sistema de dilución de flujo parcial, la bomba o las bombas de muestreo se controlarán de manera que el caudal de la sonda de muestreo de partículas o del tubo de transferencia sea proporcional al caudal másico de escape, determinado con arreglo al punto 9.4.6.1.
Si se utiliza un sistema de dilución de flujo total, la bomba o las bombas de muestreo se controlarán de manera que el caudal de la sonda de muestreo de partículas o del tubo de transferencia se mantenga dentro de un margen de ± 2,5 % del caudal establecido. Si se utiliza compensación de caudal (es decir, un control proporcional del caudal de muestreo), deberá demostrarse que la relación entre el caudal del túnel principal y el caudal de muestreo de partículas no varía en más de ± 2,5 % de su valor establecido (excepto durante los primeros 10 segundos de muestreo). Se registrarán la temperatura y la presión medias en la entrada de los instrumentos del caudal o los caudalímetros de gas. Si el caudal establecido no puede mantenerse durante todo el ciclo dentro de un margen de ± 2,5 % debido a la elevada carga de partículas del filtro, el ensayo deberá invalidarse. Se repetirá el ensayo con un caudal de muestreo menor.
7.6.8.
Parada del motor y mal funcionamiento del equipo
Si el motor se para en algún momento del ensayo de arranque en frío, se invalidará el ensayo. El motor se preacondicionará y se arrancará de nuevo de acuerdo con lo dispuesto en el punto 7.6.2 y se repetirá el ensayo.
Si el motor se para en algún momento del ensayo de arranque en caliente, se invalidará el ensayo. Se homogeneizará el calor del motor de acuerdo con lo dispuesto en el punto 7.6.3. y se repetirá el ensayo de arranque en caliente. En este caso, no será necesario repetir el ensayo de arranque en frío.
Si durante el ciclo de ensayo se produce un mal funcionamiento en alguno de los elementos del equipo de ensayo exigido, se invalidará el ensayo y se repetirá con arreglo a las disposiciones anteriores.
7.7.
Realización del WHSC
7.7.1.
Preacondicionamiento del sistema de dilución y del motor
El sistema de dilución y el motor se pondrán en marcha y se calentarán conforme a lo dispuesto en el punto 7.4.1. Después del calentamiento, el motor y el sistema de muestreo se preacondicionarán haciendo funcionar el motor al modo 9 (véase el punto 7.2.2, cuadro 1) durante al menos 10 minutos y haciendo funcionar el sistema de dilución simultáneamente. Pueden hacerse simulaciones de muestreo de partículas. Esos filtros de muestreo no deben estabilizarse ni pesarse y pueden desecharse. Los caudales se aproximarán a los caudales seleccionados para el ensayo. Después del preacondicionamiento se parará el motor.
7.7.2.
Puesta en marcha del motor
5 ± 1 minutos después de la conclusión del preacondicionamiento en el modo 9 según lo descrito en el punto 7.7.1, el motor se pondrá en marcha de acuerdo con el procedimiento de arranque que recomiende el fabricante en el manual de instrucciones, utilizando bien un motor de arranque de serie o el dinamómetro con arreglo al punto 7.6.2.
7.7.3.
Secuencia de ensayo
La secuencia de ensayo se iniciará una vez arrancado el motor y en el minuto siguiente a la comprobación de que el funcionamiento del motor se corresponde con el primer modo del ciclo (ralentí).
El WHSC se realizará de conformidad con el orden de los modos de ensayo enumerados en el cuadro 1 del punto 7.2.2.
7.7.4.
Recogida de los datos pertinentes sobre emisiones
Al inicio de la secuencia de ensayo, se pondrá en marcha el equipo de medición y, simultáneamente:
a) | se empezará a recoger o analizar el diluyente, si se utiliza un sistema de dilución de flujo total;
b) | se empezará a recoger o analizar el gas de escape bruto o diluido, en función del método utilizado;
c) | se empezarán a medir la cantidad de gas de escape diluido y las temperaturas y presiones requeridas;
d) | se empezará a registrar el caudal másico del gas de escape, si se opta por el análisis del gas de escape bruto;
e) | se empezarán a registrar los datos de retorno del régimen y del par del dinamómetro.
Si se opta por la medición del gas de escape bruto, se medirán continuamente las concentraciones de las emisiones [(NM)HC, CO y NOx] y el caudal másico del gas de escape y se almacenarán en un sistema informático con una frecuencia mínima de 2 Hz. Todos los demás datos podrán registrarse con una frecuencia de muestreo de al menos 1 Hz. En el caso de analizadores analógicos, se registrará la respuesta, y los datos de calibración podrán aplicarse en línea o fuera de línea durante la evaluación de los datos.
Si se utiliza un sistema de dilución de flujo total, los HC y NOx se medirán de forma continua en el túnel de dilución con una frecuencia mínima de 2 Hz. Las concentraciones medias se determinarán integrando las señales del analizador a lo largo del ciclo de ensayo. El tiempo de respuesta del sistema no deberá superar 20 segundos y, si es preciso, estará coordinado con las fluctuaciones de caudal del muestreo de volumen constante y con las desviaciones del tiempo de muestreo/ciclo de ensayo. Los niveles de CO, CO2 y NMHC podrán determinarse mediante integración de las señales de medición continua o mediante análisis de las concentraciones obtenidas en la bolsa de muestreo durante el ciclo. Las concentraciones de gases contaminantes en el diluyente se determinarán antes del punto en el que el gas de escape penetra en el túnel de dilución mediante integración o recogida en la bolsa de fondo. El resto de parámetros que deban medirse se registrarán con una frecuencia mínima de una medición por segundo (1 Hz).
7.7.5.
Muestreo de partículas
Al iniciar la secuencia de ensayo, el sistema de muestreo de partículas deberá cambiarse de la posición de derivación a la de recogida de partículas. Si se utiliza un sistema de dilución de flujo parcial, la bomba o las bombas de muestreo se controlarán de manera que el caudal de la sonda de muestreo de partículas o del tubo de transferencia sea proporcional al caudal másico de escape, determinado con arreglo al punto 9.4.6.1.
Si se utiliza un sistema de dilución de flujo total, la bomba o las bombas de muestreo se controlarán de manera que el caudal de la sonda de muestreo de partículas o del tubo de transferencia se mantenga dentro de un margen de ± 2,5 % del caudal establecido. Si se utiliza compensación de caudal (es decir, un control proporcional del caudal de muestreo), deberá demostrarse que la relación entre el caudal del túnel principal y el caudal de muestreo de partículas no varía en más de ± 2,5 % de su valor establecido (excepto durante los primeros 10 segundos de muestreo). Se registrarán la temperatura y la presión medias en la entrada de los instrumentos del caudal o los caudalímetros de gas. Si el caudal establecido no puede mantenerse durante todo el ciclo dentro de un margen de ± 2,5 % debido a la elevada carga de partículas del filtro, el ensayo deberá invalidarse. Se repetirá el ensayo con un caudal de muestreo menor.
7.7.6.
Parada del motor y mal funcionamiento del equipo
Si el motor se para en algún momento del ciclo, se invalidará el ensayo. El motor se preacondicionará conforme al punto 7.7.1 y se arrancará de nuevo de acuerdo con el punto 7.7.2, y se repetirá el ensayo.
Si durante el ciclo de ensayo se produce un mal funcionamiento en alguno de los elementos del equipo de ensayo exigido, se invalidará el ensayo y se repetirá con arreglo a las disposiciones anteriores.
7.8.
Procedimientos posteriores al ensayo
7.8.1.
Operaciones después del ensayo
Una vez finalizado el ensayo, se detendrá la medición del caudal másico del gas de escape, del volumen del gas de escape diluido y del caudal de gas que entra en las bolsas de muestreo y se parará la bomba de muestreo de partículas. En el caso de un sistema de análisis integrador, el muestreo deberá continuar hasta que hayan transcurrido los tiempos de respuesta del sistema.
7.8.2.
Verificación del muestreo proporcional
En el caso de las muestras por lote proporcional, como las muestras de bolsas o las muestras de partículas, se comprobará que se mantuvo el muestreo proporcional conforme a los puntos 7.6.7 y 7.7.5. Se invalidarán las muestras que no cumplan los requisitos.
7.8.3.
Acondicionamiento y pesaje de las partículas
El filtro de partículas se pondrá en contenedores cubiertos o sellados o los portafiltros estarán cerrados a fin de proteger los filtros de la contaminación ambiental. El filtro así protegido se introducirá de nuevo en la cámara de pesaje. El filtro se acondicionará durante al menos una hora y, a continuación, se pesará conforme a lo dispuesto en el punto 9.4.5. Se registrará el peso bruto de los filtros.
7.8.4.
Verificación de la desviación
Las respuestas al cero y al punto final de los intervalos del analizador de emisiones gaseosas utilizados se determinarán lo antes posible, a más tardar a los 30 minutos de haber finalizado el ciclo de ensayo o durante el período de homogeneización del calor [solo en el caso de b)]. A efectos del presente punto, el ciclo de ensayo se define de la siguiente manera:
a) | en el caso del WHTC: la secuencia completa de arranque en frío – homogeneización del calor – arranque en caliente;
b) | en el caso del ensayo WHTC de arranque en caliente (punto 6.6): la secuencia de homogeneización del calor – arranque en caliente;
c) | en el caso del ensayo WHTC de arranque en caliente con regeneración múltiple (punto 6.6): el número total de ensayos de arranque en caliente;
d) | en el caso del WHSC: el ciclo de ensayo.
En el caso de la desviación del analizador, serán de aplicación las disposiciones siguientes:
a) | las respuestas al cero y al punto final anteriores y posteriores al ensayo podrán insertarse directamente en la ecuación 66 del punto 8.6.1 sin determinar la desviación;
b) | si la desviación entre los resultados previos y posteriores al ensayo es inferior al 1 % del fondo de escala, las concentraciones medidas podrán utilizarse sin corrección o con corrección de la desviación con arreglo a lo dispuesto en el punto 8.6.1;
si la diferencia por desviación entre los resultados previos y posteriores al ensayo es igual o superior al 1 % del fondo de escala, se invalidará el ensayo o se corregirá la desviación de las concentraciones medidas con arreglo a lo dispuesto en el punto 8.6.1.
7.8.5.
Análisis del muestreo en bolsa de las emisiones gaseosas
Se efectuará lo siguiente lo antes que sea posible:
a) | se analizarán las muestras en bolsa de las emisiones gaseosas a más tardar a los 30 minutos de haber finalizado el ensayo de arranque en caliente o durante el período de homogeneización del calor, en el caso del ensayo de arranque en frío;
b) | las muestras de fondo se analizarán a más tardar a los 60 minutos de haber finalizado el ensayo de arranque en caliente.
7.8.6.
Validación del trabajo del ciclo
Antes de calcular el trabajo del ciclo efectivo, se omitirá todo punto registrado durante el arranque del motor. El trabajo del ciclo efectivo se determinará a lo largo del ciclo de ensayo utilizando sincrónicamente los valores del régimen y del par efectivos para calcular los valores instantáneos de la potencia del motor. Los valores instantáneos de la potencia del motor se integrarán a lo largo del ciclo de ensayo para calcular el trabajo del ciclo efectivo Wact (kWh). Si no se han instalado accesorios/equipos con arreglo al punto 6.3.1, los valores instantáneos de la potencia se corregirán mediante la ecuación 4 del punto 6.3.5.
Se utilizará la misma metodología descrita en el punto 7.4.8 para integrar la potencia efectiva del motor.
El trabajo del ciclo efectivo Wact se utilizará para realizar una comparación con el trabajo del ciclo de referencia Wref y para calcular las emisiones específicas del freno (véase el punto 8.6.3).
Wact se situará entre el 85 y el 105 % de Wref.
7.8.7.
Estadísticas de validación del ciclo de ensayo
Se efectuarán regresiones lineales de los valores efectivos (n act, M act, P act) sobre los valores de referencia (n ref, M ref, P ref) tanto en el caso del WHTC como del WHSC.
Para minimizar el efecto distorsionante del desfase temporal entre los valores del ciclo efectivo y del ciclo de referencia, la secuencia completa de la señal efectiva del par y del régimen del motor podrá adelantarse o retrasarse con respecto a la secuencia de referencia del régimen y del par. Si se desplazan las señales reales, el régimen y el par deberán desplazarse en igual medida en el mismo sentido.
Se utilizará el método de los mínimos cuadrados y la ecuación más adecuada tendrá la forma siguiente:
y = a 1 x + a 0 (11)
donde:
y | es el valor efectivo del régimen (min-1), del par (Nm) o de la potencia (kW)
a1 | es la pendiente de la línea de regresión
x | es el valor de referencia del régimen (min-1), del par (Nm) o de la potencia (kW)
a0 | es la ordenada y en el origen de la línea de regresión
Para cada línea de regresión se calculará el error típico de estimación (SEE) de y sobre x y el coeficiente de determinación (r2).
Se recomienda efectuar este análisis a una frecuencia de 1 Hz. Para que un ensayo pueda considerarse válido, deberán cumplirse los criterios del cuadro 2 (WHTC) o del cuadro 3 (WHSC).
Cuadro 2
Tolerancias de la línea de regresión para el WHTC
| Régimen | Par | Potencia
Error típico de estimación (SEE) de y sobre x | máximo 5 % del régimen máximo de ensayo | máximo 10 % del par máximo del motor | máximo 10 % de la potencia máxima del motor
Pendiente de la línea de regresión, a 1 | 0,95 a 1,03 | 0,83 - 1,03 | 0,89 - 1,03
Coeficiente de determinación, r 2 | mínimo 0,970 | mínimo 0,850 | mínimo 0,910
Ordenada y en el origen de la línea de regresión, a 0 | máximo 10 % del régimen de ralentí | ± 20 Nm o ± 2 % del par máximo, lo que sea superior | ± 4 kW o ± 2 % de la potencia máxima, lo que sea superior
Cuadro 3
Tolerancias de la línea de regresión para el WHSC
| Régimen | Par | Potencia
Error típico de estimación (SEE) de y sobre x | máximo 1 % del régimen máximo de ensayo | máximo 2 % del par máximo del motor | máximo 2 % de la potencia máxima del motor
Pendiente de la línea de regresión, a 1 | 0,99 a 1,01 | 0,98 - 1,02 | 0,98 - 1,02
Coeficiente de determinación, r 2 | mínimo 0,990 | mínimo 0,950 | mínimo 0,950
Ordenada y en el origen de la línea de regresión, a 0 | máximo 1 % del régimen máximo de ensayo | ± 20 Nm o ± 2 % del par máximo, lo que sea superior | ± 4 kW o ± 2 % de la potencia máxima, lo que sea superior
Únicamente a efectos de regresión, podrán omitirse los puntos que figuran en el cuadro 4 antes de efectuar el cálculo de regresión. Sin embargo, esos puntos no se omitirán para el cálculo del trabajo del ciclo y de las emisiones. La omisión de puntos podrá aplicarse a todo el ciclo o a cualquier parte de él.
Cuadro 4
Puntos que pueden omitirse en el análisis de regresión
Caso | Condiciones | Puntos que pueden omitirse
Demanda mínima del operador (punto de ralentí) | nref = 0 % y Mref = 0 % y Mact > (M ref - 0,02 M max. mapped torque) y Mact < (M ref + 0,02 M max. mapped torque) | régimen y potencia
Demanda mínima del operador (punto motor) | Mref < 0 % | potencia y par
Demanda mínima del operador | nact ≤ 1,02 n ref y M act > M ref o nact > n ref y M act ≤ M ref' o nact > 1,02 n ref y M ref < M act ≤ (M ref + 0,02 M max. mapped torque) | potencia y par o régimen
Demanda máxima del operador | nact < n ref y M act ≥ M ref o nact ≥ 0,98 n ref y M act < M ref o nact < 0,98 n ref y M ref > M act ≥ (M ref - 0,02 M max. mapped torque) | potencia y par o régimen
8.
Cálculo de las emisiones
El resultado final del ensayo se redondeará una sola vez a la posición situada a la derecha de la coma indicada en la norma sobre emisiones aplicable, más una cifra significativa, de acuerdo con la norma ASTM E 29-06B. No está permitido el redondeo de los valores intermedios utilizados para calcular el resultado final de las emisiones específicas del freno.
El cálculo de los hidrocarburos y/o los hidrocarburos no metánicos se basa en las siguientes relaciones molares de carbono/hidrógeno/oxígeno (C/H/O) del combustible:
| CH1,86O 0,006 para el diésel (B7),
| CH2,92O 0,46 para el etanol destinado a motores de encendido por compresión (ED95),
| CH1,93O 0,032 para la gasolina (E10),
| CH2,74O 0,385 para el etanol (E85),
| CH 2,525 para el GLP (gas licuado de petróleo),
| CH4 para el GN (gas natural) y el biometano.
En el apéndice 5 del presente anexo se ofrecen ejemplos de los procedimientos de cálculo.
Previa autorización de la autoridad de homologación de tipo, se permite el cálculo de las emisiones sobre una base molar, con arreglo al anexo 7 del Reglamento técnico mundial n.o 11, relativo al protocolo de ensayo de emisiones de escape de las máquinas móviles no de carretera.
8.1.
Corrección base seca / base húmeda
Si las emisiones se miden en base seca, la medición se convertirá a la concentración en base húmeda mediante la fórmula indicada a continuación.
cw =
k
w
× c d (12)
donde:
cd | es la concentración seca, en ppm o % vol.
k w | es el factor de corrección base seca / base húmeda (k w,a, k w,e, o k w,d según la ecuación que se utilice)
8.1.1.
Gas de escape bruto
(13)
o
(14)
o
(15)
con
(16)
y
(17)
donde:
Ha | es la humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
wALF | es el contenido de hidrógeno del combustible, en % de la masa
qmf,i | es el caudal másico instantáneo del combustible, en kg/s
qmad,I | es el caudal másico instantáneo del aire de admisión seco, en kg/s
pr | es la presión del vapor de agua después del baño refrigerante, en kPa
pb | es la presión atmosférica total, en kPa
wDEL | es el contenido de nitrógeno del combustible, en % de la masa
wEPS | es el contenido de oxígeno del combustible, en % de la masa
α | es la relación molar del hidrógeno del combustible
cCO2 | es la concentración seca de CO2, en %
cCO | es la concentración seca de CO, en %
Las ecuaciones 13 y 14 son básicamente idénticas, siendo el factor 1,008 de las ecuaciones 13 y 15 una aproximación del denominador más exacto de la ecuación 14.
8.1.2.
Gas de escape diluido
(18)
o
(19)
con
(20)
donde:
α | es la relación molar del hidrógeno del combustible
cCO2w | es la concentración húmeda de CO2, en %
cCO2d | es la concentración seca de CO2, en %
Hd | es la humedad del diluyente, en gramos de agua por kg de aire seco
Ha | es la humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
D | es el factor de dilución (véase el punto 8.5.2.3.2)
8.1.3.
Diluyente
(21)
Con
(22)
donde:
Hd | es la humedad del diluyente, en gramos de agua por kg de aire seco
8.2.
Corrección de NO
x
en función de la humedad
Como la emisión de NOx depende de las condiciones del aire ambiente, la concentración de NOx se corregirá en función de la humedad mediante los factores indicados en los puntos 8.2.1 u 8.2.2. La humedad del aire de admisión, Ha, podrá derivarse de la medición de la humedad relativa, el punto de condensación, la presión de vapor o el termómetro seco/húmedo mediante ecuaciones comúnmente aceptadas.
8.2.1.
Motores de encendido por compresión
(23)
donde:
Ha | es la humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
8.2.2.
Motores de encendido por chispa
(24)
donde:
Ha | es la humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
8.3.
Corrección de la flotabilidad del filtro de partículas
Se corregirá la flotabilidad en el aire de la masa del filtro de muestreo. La corrección de la flotabilidad depende de la densidad del filtro de muestreo, la densidad del aire y la densidad del peso de calibración de la balanza, y no tiene en cuenta la flotabilidad de las propias partículas. Se aplicará la corrección de la flotabilidad a la masa en vacío y a la masa bruta del filtro.
Si se desconoce la densidad del material filtrante, se utilizarán las densidades siguientes:
a) | filtro de teflón revestido de fibra de vidrio: 2 300 kg/m3;
b) | filtro de membrana de teflón: 2 144 kg/m3;
c) | filtro de membrana de teflón con anillo de apoyo de polimetilpenteno: 920 kg/m3.
Para los pesos de calibración de acero inoxidable, se utilizará una densidad de 8 000 kg/m3. Si el peso de calibración del material es diferente, deberá conocerse su densidad.
Se utilizará la ecuación siguiente:
(25)
con
(26)
donde:
muncor | es la masa no corregida del filtro de partículas, en mg
ρa | es la densidad del aire, en kg/m3
ρw | es la densidad del peso de calibración de la balanza, en kg/m3
ρf | es la densidad del filtro de muestreo de partículas, en kg/m3
pb | es la presión atmosférica total, en kPa
Ta | es la temperatura del aire en el entorno de la balanza, en K
28,836 | es la masa molar del aire a la humedad de referencia (282,5 K), en g/mol
8.3144 | es la constante molar de los gases
La masa de la muestra de partículas m p utilizada en los puntos 8.4.3 y 8.5.3 se calculará de la manera siguiente:
(27)
donde:
mf,G | es la masa bruta del filtro de partículas con corrección de la flotabilidad, en mg
mf,T | es la masa en vacío del filtro de partículas con corrección de la flotabilidad, en mg
8.4.
Dilución de flujo parcial (PFS) y medición de las emisiones de componentes gaseosos brutos
Las señales de la concentración instantánea de los componentes gaseosos se utilizan para el cálculo de las emisiones másicas multiplicándolas por el caudal másico de escape instantáneo. El caudal másico de escape podrá medirse directamente o calcularse utilizando los métodos de medición del caudal de aire de admisión y de combustible, el método del gas trazador o la medición del aire de admisión y la relación aire/combustible. Se prestará especial atención a los tiempos de respuesta de los diferentes instrumentos. Estas diferencias se tendrán en cuenta alineando el tiempo de las señales. En el caso de las partículas, las señales del caudal másico de escape se utilizarán para controlar el sistema de dilución de flujo parcial y tomar una muestra proporcional al caudal másico del gas de escape. La calidad de la proporcionalidad se verificará mediante un análisis de regresión entre la muestra y el caudal del gas de escape de acuerdo con el punto 9.4.6.1. La figura 6 muestra un esquema completo del dispositivo de ensayo.
Figura 6:
Esquema del sistema de medición de flujo bruto/parcial
8.4.1.
Determinación del caudal másico del gas de escape
8.4.1.1.
Introducción
Para calcular las emisiones en el gas de escape bruto y controlar el sistema de dilución de flujo parcial es necesario conocer el caudal másico del gas de escape. Para determinar el caudal másico de escape podrá utilizarse uno de los métodos descritos en los puntos 8.4.1.3 a 8.4.1.7.
8.4.1.2.
Tiempo de respuesta
Para calcular las emisiones, el tiempo de respuesta de cualquiera de los métodos descritos en los puntos 8.4.1.3 a 8.4.1.7 será igual o inferior al tiempo de respuesta del analizador (≤ 10 s), tal como se establece en el punto 9.3.5.
Para controlar el sistema de dilución de flujo parcial es necesaria una respuesta más rápida. En los sistemas de dilución de flujo parcial con control en línea, el tiempo de respuesta será ≤ 0,3 segundos En los sistemas de dilución de flujo parcial con control previo basado en una ronda de ensayo pregrabada, el tiempo de respuesta del sistema de medición del caudal de escape será ≤ 5 segundos con un tiempo de subida ≤ 1 segundo El fabricante del instrumento especificará el tiempo de respuesta del sistema. Los requisitos de tiempo de respuesta combinado para el caudal del gas de escape y el sistema de dilución de flujo parcial se indican en el punto 9.4.6.1.
8.4.1.3.
Método de medición directa
La medición directa del caudal instantáneo del gas de escape podrá efectuarse con un sistema como el descrito a continuación:
a) | dispositivos de diferencial de presión, como las toberas medidoras de caudal (véanse los detalles en la norma ISO 5167);
b) | un caudalímetro ultrasónico;
c) | un caudalímetro vortex.
Deberán tomarse precauciones para evitar errores de medición que influyan en los errores de los valores de emisión. Entre ellas se incluye la minuciosa instalación del dispositivo en el sistema de escape del motor, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del instrumento y con las buenas prácticas técnicas. En particular, ni las prestaciones del motor ni las emisiones deberán verse afectadas por la instalación del dispositivo.
Los caudalímetros cumplirán los requisitos de linealidad del punto 9.2.
8.4.1.4.
Método de medición del aire y del combustible
Consiste en la medición del caudal de aire y del caudal de combustible con caudalímetros adecuados. El cálculo del caudal instantáneo del gas de escape se realiza de la manera siguiente:
q
m
ew,i =
q
m
aw,i +
q
m
f,i (28)
donde:
q m ew,i | es el caudal másico de escape instantáneo, en kg/s
q m aw,i | es el caudal másico instantáneo del aire de admisión, en kg/s
q m f,i | es el caudal másico instantáneo del combustible, en kg/s
Los caudalímetros cumplirán los requisitos de linealidad del punto 9.2, pero también tendrán la exactitud suficiente para cumplir los requisitos de linealidad aplicables al caudal del gas de escape.
8.4.1.5.
Método de medición con gas trazador
Este método consiste en medir la concentración de gas trazador en el gas de escape.
Se inyectará, en el caudal del gas de escape, una cantidad conocida de un gas inerte (por ejemplo, helio puro) que servirá de gas trazador. El gas de escape mezclará y diluirá el gas trazador, pero este no producirá una reacción en el tubo de escape. Se medirá entonces la concentración de este gas en la muestra de gas de escape.
Para garantizar una mezcla total del gas trazador, la sonda de muestreo del gas de escape se colocará como mínimo un metro después del punto de inyección del gas trazador o a una distancia de dicho punto equivalente a treinta veces el diámetro del tubo de escape si esta es superior a un metro. La sonda de muestreo podrá estar situada más cerca del punto de inyección si se comprueba que la mezcla es total comparando la concentración del gas trazador con la concentración de referencia cuando el gas trazador se inyecta antes del motor.
El caudal del gas trazador se fijará de manera que, con el motor al ralentí, la concentración de este gas después de mezclarse sea inferior al fondo de escala del analizador del gas trazador.
El cálculo del caudal de gas de escape se realiza de la manera siguiente:
(29)
donde:
q m ew,i | es el caudal másico de escape instantáneo, en kg/s
q v t | es el caudal del gas trazador, en cm3/min
cmix,i | es la concentración instantánea del gas trazador después de la mezcla, en ppm
ρe | es la densidad del gas de escape, en kg/m3 (véase el cuadro 5)
cb | es la concentración de fondo del gas trazador en el aire de admisión, en ppm
La concentración de fondo del gas trazador (c b) podrá determinarse promediando la concentración de fondo medida inmediatamente antes y después del ensayo.
La concentración de fondo podrá ignorarse si es inferior al 1 % de la concentración del gas trazador después de la mezcla (c mix.i) a un caudal de escape máximo.
La totalidad del sistema cumplirá los requisitos de linealidad para el caudal del gas de escape del punto 9.2.
8.4.1.6.
Método de medición del caudal de aire y de la relación aire-combustible
Consiste en el cálculo de la masa del gas de escape a partir del caudal de aire y de la relación aire-combustible. El cálculo del caudal másico instantáneo del gas de escape se realiza de la manera siguiente:
(30)
con
(31)
(32)
donde:
q m aw,i | es el caudal másico instantáneo del aire de admisión, en kg/s
A/Fst | es la relación estequiométrica aire-combustible, en kg/kg
λi | es la relación de exceso de aire instantáneo
cCO2d | es la concentración seca de CO2, en %
cCOd | es la concentración seca de CO, en ppm
cHCw | es la concentración húmeda de HC, en ppm
Los caudalímetros y los analizadores cumplirán los requisitos de linealidad establecidos en el punto 9.2, y la totalidad del sistema cumplirá los requisitos de linealidad para el caudal del gas de escape del punto 9.2.
Si se utiliza un equipo de medición de la relación aire-combustible —por ejemplo, un sensor de tipo circonia— para medir la relación de exceso de aire, este deberá cumplir las especificaciones del punto 9.3.2.7.
8.4.1.7.
Método de equilibrio de carbono
Consiste en calcular la masa del gas de escape a partir del caudal de combustible y de los componentes de las emisiones gaseosas de escape que incluyan carbono. El cálculo del caudal másico instantáneo del gas de escape se realiza de la manera siguiente:
(33)
con
kc= (c CO2d – c CO2d,a) x 0,5441 + c COd/18,522 + c HCw/17,355 (34)
y
kfd = - 0,055586 x w ALF + 0,0080021 x w DEL + 0,0070046 x w EPS (35)
donde:
qmf,i | es el caudal másico instantáneo del combustible, en kg/s
Ha | es la humedad del aire de admisión, en g de agua por kg de aire seco
wBET | es el contenido de carbono del combustible, en % de la masa
wALF | es el contenido de hidrógeno del combustible, en % de la masa
wDEL | es el contenido de nitrógeno del combustible, en % de la masa
wEPS | es el contenido de oxígeno del combustible, en % de la masa
cCO2d | es la concentración seca de CO2, en %
cCO2d,a | es la concentración seca de CO2 del aire de admisión, en %
cCOd | es la concentración seca de CO, en ppm
cHCw | es la concentración húmeda de HC, en ppm
8.4.2.
Determinación de los componentes gaseosos
8.4.2.1.
Introducción
Los componentes gaseosos en el gas de escape bruto del motor sometido a ensayo se medirán con los sistemas de medición y muestreo descritos en el punto 9.3 y el apéndice 2 del presente anexo. La evaluación de los datos se describe en el punto 8.4.2.2.
En los puntos 8.4.2.3 y 8.4.2.4 se describen dos procedimientos de cálculo que son equivalentes para el combustible de referencia del anexo 5. El procedimiento descrito en el punto 8.4.2.3 es más directo, puesto que utiliza valores u tabulados para la relación entre la densidad del componente y la del gas de escape. El procedimiento descrito en el punto 8.4.2.4 es más preciso para las calidades de combustible que se desvían de las especificaciones del anexo 5, pero requiere un análisis elemental de la composición del combustible.
8.4.2.2.
Evaluación de los datos
Los datos pertinentes sobre las emisiones se registrarán y se almacenarán con arreglo al punto 7.6.6.
Para el cálculo de la emisión másica de los componentes gaseosos, el tiempo de las curvas de las concentraciones registradas y de la curva del caudal másico del gas de escape se alineará con el tiempo de transformación, tal como se define en el punto 3.1. En consecuencia, el tiempo de respuesta del sistema del caudal másico del gas de escape y de cada analizador de emisiones gaseosas se determinará de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 8.4.1.2 y 9.3.5, respectivamente, y se registrará.
8.4.2.3.
Cálculo de la emisión másica basada en los valores tabulados
Se determinará la masa de los contaminantes (g/ensayo) calculando las emisiones másicas instantáneas a partir de las concentraciones brutas de los contaminantes y del caudal másico del gas de escape, alineado con el tiempo de transformación determinado de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.4.2.2, integrando los valores instantáneos a lo largo del ciclo y multiplicando los valores integrados con los valores u del cuadro 5. Si se mide en base seca, antes de realizar cualquier otro cálculo se aplicará la corrección base seca / base húmeda a los valores de concentración instantánea, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1.
Para el cálculo de los NOx, la emisión másica se multiplicará, cuando proceda, por el factor de corrección de la humedad k h,D, o k h,G, determinado con arreglo al punto 8.2.
Se aplicará la ecuación siguiente:
mgas =
(en g/ensayo) (36)
donde:
ugas | es el valor respectivo del componente de escape indicado en el cuadro 5
cgas,i | es la concentración instantánea del componente en el gas de escape, en ppm
q m ew,i | es el caudal másico instantáneo del gas de escape, en kg/s
f | es la frecuencia de muestreo, en Hz
n | es el número de mediciones
Cuadro 5
Valores
u
del gas de escape bruto y densidades de los componentes
Combustible | ρe | Gas
NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4
ρgas [kg/m3]
2,053 | 1,250 | (1) | 1,9636 | 1,4277 | 0,716
ugas (2)
Diésel (B7) | 1,2943 | 0,001586 | 0,000966 | 0,000482 | 0,001517 | 0,001103 | 0,000553
Etanol (ED95) | 1,2768 | 0,001609 | 0,000980 | 0,000780 | 0,001539 | 0,001119 | 0,000561
GNC (3) | 1,2661 | 0,001621 | 0,000987 | 0,000528 (4) | 0,001551 | 0,001128 | 0,000565
Propano | 1,2805 | 0,001603 | 0,000976 | 0,000512 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559
Butano | 1,2832 | 0,001600 | 0,000974 | 0,000505 | 0,001530 | 0,001113 | 0,000558
GLP (5) | 1,2811 | 0,001602 | 0,000976 | 0,000510 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559
Gasolina (E10) | 1,2931 | 0,001587 | 0,000966 | 0,000499 | 0,001518 | 0,001104 | 0,000553
Etanol (E85) | 1,2797 | 0,001604 | 0,000977 | 0,000730 | 0,001534 | 0,001116 | 0,000559
8.4.2.4.
Cálculo de la emisión másica basada en ecuaciones exactas
Se determinará la masa de los contaminantes (g/ensayo) calculando las emisiones másicas instantáneas a partir de las concentraciones brutas de los contaminantes, los valores u y el caudal másico del gas de escape, alineado con el tiempo de transformación determinado de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.4.2.2 e integrando los valores instantáneos a lo largo del ciclo. Si se mide en base seca, antes de realizar cualquier otro cálculo se aplicará la corrección base seca / base húmeda a los valores de concentración instantánea, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1.
Para el cálculo de los NOx, la emisión másica se multiplicará por el factor de corrección de la humedad k h,D, o k h,G, determinado con arreglo al punto 8.2.
Se aplicará la ecuación siguiente:
mgas =
(en g/ensayo) (37)
donde:
ugas | se calcula a partir de la ecuación 38 o 39
cgas,i | es la concentración instantánea del componente en el gas de escape, en ppm
q m ew,i | es el caudal másico instantáneo del gas de escape, en kg/s
f | es la frecuencia de muestreo, en Hz
n | es el número de mediciones
Los valores u instantáneos se calcularán de la manera siguiente:
ugas,i = M gas / (Me,i x 1 000) (38)
o
ugas,i =ρgas / (ρe,i x 1 000) (39)
con
ρgas = M gas / 22,414 (40)
donde:
Mgas | es la masa molar del componente de gas, en g/mol (véase el apéndice 5 del presente anexo)
Me,i | es la masa molar instantánea del gas de escape, en g/mol
ρgas | es la densidad del componente de gas, en kg/m3
ρe,i | es la densidad instantánea del gas de escape, en kg/m3
La masa molar de los gases de escape, M e, se derivará de una composición general del combustible CHαOεNδSγ partiendo de la suposición de una combustión completa de la manera siguiente:
(41)
donde:
q m aw,i | es el caudal másico instantáneo del aire de admisión en base húmeda, en kg/s
q m f,i | es el caudal másico instantáneo del combustible, en kg/s
Ha | es la humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
Ma | es la masa molar del aire de admisión seco = 28,965 g/mol
La densidad del gas de escape ρe se derivará de la manera siguiente:
(42)
donde:
q m ad,i | es el caudal másico instantáneo del aire de admisión en base seca, en kg/s
q m f,i | es el caudal másico instantáneo del combustible, en kg/s
Ha | es la humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
kfw | es el factor específico del combustible del gas de escape húmedo (ecuación 16) del punto 8.1.1
8.4.3.
Determinación de las partículas
8.4.3.1.
Evaluación de los datos
La masa de partículas se calculará con arreglo a la ecuación 27 del punto 8.3. Para evaluar la concentración de partículas, se registrará la masa total de la muestra (m sep) que pasa por el filtro a lo largo del ciclo de ensayo.
Previa autorización de la autoridad de homologación de tipo, podrá corregirse la masa de partículas teniendo en cuenta el nivel de partículas del diluyente, tal como se determina en el punto 7.5.6, de acuerdo con las buenas prácticas técnicas y las características de diseño particulares del sistema de medición de partículas utilizado.
8.4.3.2.
Cálculo de la emisión másica
En función del diseño del sistema, se calculará la masa de partículas (g/ensayo) mediante uno de los métodos indicados en los puntos 8.4.3.2.1 u 8.4.3.2.2 tras una corrección de la flotabilidad del filtro de muestreo de partículas de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.3.
8.4.3.2.1.
Cálculo basado en la relación de muestreo
m PM = m p / (r s x 1 000) (43)
donde:
mp | es la masa de partículas del muestreo efectuado durante el ciclo, en mg
rs | es la relación media de la muestra a lo largo del ciclo
con
rs =
(44)
donde:
mse | es la masa de la muestra a lo largo del ciclo, en kg
mew | es el caudal másico de escape total a lo largo del ciclo, en kg
msep | es la masa del gas de escape diluido que pasa por los filtros de recogida de partículas, en kg
msed | es la masa del gas de escape diluido que pasa por el túnel de dilución, en kg
En un sistema de muestreo total, m sep y m sed son idénticos.
8.4.3.2.2.
Cálculo basado en la relación de dilución
mPM =
(45)
donde:
mp | es la masa de partículas del muestreo efectuado durante el ciclo, en mg
msep | es la masa del gas de escape diluido que pasa por los filtros de recogida de partículas, en kg
medf | es la masa del gas de escape diluido equivalente a lo largo del ciclo, en kg
La masa total del gas de escape diluido equivalente a lo largo del ciclo se determinará de la siguiente manera:
medf =
(46)
q
m
edf,i =
q
m
ew,i x r d,i(47)
rd,i =
(48)
donde:
q m edf,i | es el caudal másico instantáneo equivalente del gas de escape diluido, en kg/s
q m ew,i | es el caudal másico de escape instantáneo, en kg/s
rd,i | es la relación de dilución instantánea
q m dew,i | es el caudal másico instantáneo del gas de escape diluido, en kg/s
q m dw,i | es el caudal másico instantáneo del diluyente, en kg/s
f | es la frecuencia de muestreo, en Hz
n | es el número de mediciones
8.5.
Medición de dilución de flujo total (CVS)
Las señales de la concentración, bien por integración a lo largo del ciclo o por bolsa de muestreo, de los componentes gaseosos se utilizarán para calcular las emisiones másicas multiplicándolas por el caudal másico de escape. El caudal másico de escape se medirá con un sistema de muestreo de volumen constante (CVS), para el que puede utilizarse un bomba de desplazamiento positivo (PDP), un venturi de flujo crítico (CFV) o un venturi subsónico (SSV), con o sin compensación de caudal.
Para el muestreo con bolsa y el muestreo de partículas, se tomará una muestra proporcional del gas de escape diluido del sistema CVS. Para un sistema sin compensación de caudal, la proporción del caudal de muestreo respecto del caudal de muestreo de volumen constante no deberá variar en más de ± 2,5 % respecto al punto de consigna del ensayo. Para un sistema con compensación de flujo, cada relación de caudal individual deberá mantenerse constante dentro de un margen de ± 2,5 % de su respectivo caudal objetivo.
La figura 7 muestra un esquema completo del dispositivo de ensayo.
Figura 7
Esquema del sistema de medición de flujo total
8.5.1.
Determinación del caudal de gas de escape diluido
8.5.1.1.
Introducción
Para calcular las emisiones del gas de escape diluido, es preciso conocer el caudal másico del gas de escape diluido. El caudal total del gas de escape diluido durante el ciclo (kg/ensayo) se calculará a partir de los valores medidos durante el ciclo y de los correspondientes datos de calibración del caudalímetro (V 0 para el PDP, K V para el CFV, C d para el SSV), mediante uno de los métodos indicados en los puntos 8.5.1.2 a 8.5.1.4. Si el caudal total de muestreo de partículas (m sep) es superior al 0,5 % del caudal total del CVS (m ed), el caudal del CVS se corregirá en función del m sep o el caudal de muestreo de partículas se dirigirá de nuevo al CVS antes de pasar por el caudalímetro.
8.5.1.2.
Sistema PDP-CVS
Si la temperatura del gas de escape diluido se mantiene a ± 6 K a lo largo del ciclo utilizando un intercambiador de calor, el caudal másico a lo largo del ciclo se calculará de la manera siguiente:
(49)
donde:
V0 | es el volumen del gas bombeado por revolución en condiciones de ensayo, en m3/rev.
nP | es el número total de revoluciones de la bomba por ensayo
pp | es la presión absoluta en la entrada de la bomba, en kPa
T | es la temperatura media del gas de escape diluido en la entrada de la bomba, en K
Si se utiliza un sistema con compensación de caudal (es decir, sin intercambiador de calor), las emisiones másicas instantáneas se calcularán y se integrarán a lo largo del ciclo. En ese caso, la masa instantánea del gas de escape diluido se calculará de la manera siguiente:
med,i = 1,293 x V 0 x n P,i x p p x 273 / (101,3 x T) (50)
donde:
nP,i | es el número total de revoluciones de la bomba por intervalo de tiempo
8.5.1.3.
Sistema CFV-CVS
Si la temperatura del gas de escape diluido se mantiene a ± 11 K a lo largo del ciclo utilizando un intercambiador de calor, el caudal másico a lo largo del ciclo se calculará de la manera siguiente:
med = 1,293 x t x K v x p p / T 0,5 (51)
donde:
t | es la duración del ciclo, en s
KV | es el coeficiente de calibración del venturi de caudal crítico en condiciones estándar
pp | es la presión absoluta en la entrada del venturi, en kPa
T | es la temperatura absoluta en la entrada del venturi, en K
Si se utiliza un sistema con compensación de caudal (es decir, sin intercambiador de calor), las emisiones másicas instantáneas se calcularán y se integrarán a lo largo del ciclo. En ese caso, la masa instantánea del gas de escape diluido se calculará de la manera siguiente:
med,i = 1,293 x Δti x K V x p p / T 0,5 (52)
donde:
Δti | es el intervalo de tiempo, en s
8.5.1.4.
Sistema SSV-CVS
Si la temperatura del gas de escape diluido se mantiene en ± 11 K a lo largo del ciclo utilizando un intercambiador de calor, el cálculo del caudal másico a lo largo del ciclo se realizará de la manera siguiente:
med = 1,293 x Q SSV (53)
con
(54)
donde:
A0 | es 0,005692 en las unidades SI de
dV | es el diámetro del cuello del SSV, en mm
Cd | es el coeficiente de descarga del SSV
pp | es la presión absoluta en la entrada del venturi, en kPa
T | es la temperatura en la entrada del venturi, en K
rp | es la relación del cuello del SSV con la presión estática absoluta de entrada,
rD | es la relación del diámetro del cuello del SSV, d, con el diámetro interior del tubo de entrada D
Si se utiliza un sistema con compensación de caudal (es decir, sin intercambiador de calor), las emisiones másicas instantáneas se calcularán y se integrarán a lo largo del ciclo. En ese caso, la masa instantánea del gas de escape diluido se calculará de la manera siguiente:
med = 1,293 x Q SSV x Δt i (55)
donde:
Δt i | es el intervalo de tiempo, en s
El cálculo en tiempo real se inicializará con un valor razonable de C d, por ejemplo 0,98, o con un valor razonable de Q ssv. Si el cálculo se inicializa con Q ssv, se utilizará el valor inicial de Q ssv para evaluar el número de Reynolds.
Durante todos los ensayos de emisiones, el número de Reynolds en el cuello del SSV deberá situarse dentro del intervalo de números de Reynolds utilizado para derivar la curva de calibración especificada en el punto 9.5.4.
8.5.2.
Determinación de los componentes gaseosos
8.5.2.1.
Introducción
Los componentes gaseosos del gas de escape diluido del motor sometido a ensayo deberán medirse con los métodos descritos en el apéndice 2 del presente anexo. La dilución del gas de escape se efectuará con aire ambiente filtrado, aire sintético o nitrógeno. El caudal del sistema de flujo total deberá ser suficiente para eliminar por completo la condensación de agua en los sistemas de dilución y de muestreo. Los procedimientos de evaluación y cálculo de los datos se describen en los puntos 8.5.2.2 y 8.5.2.3.
8.5.2.2.
Evaluación de los datos
Los datos pertinentes sobre las emisiones se registrarán y se almacenarán con arreglo al punto 7.6.6.
8.5.2.3.
Cálculo de la emisión másica
8.5.2.3.1.
Sistemas con caudal másico constante
Para los sistemas con intercambiador de calor, la masa de los contaminantes se determinará mediante la ecuación siguiente:
mgas = u gas x c gas x m ed (en g/ensayo) (56)
donde:
ugas | es el valor respectivo del componente de escape indicado en el cuadro 6
cgas | es la concentración de fondo media corregida del componente, en ppm
med | es la masa total del gas de escape diluido a lo largo del ciclo, en kg
Si se mide en base seca, se aplicará la corrección base seca / base húmeda de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1.
Para el cálculo de los NOx, la emisión másica se multiplicará, cuando proceda, por el factor de corrección de la humedad k h,D, o k h,G, determinado con arreglo al punto 8.2.
En el cuadro 6 figuran los valores de u. Para calcular los valores u gas, se supone que la densidad del gas de escape es igual a la densidad del aire. Por lo tanto, los valores u gas son idénticos para los componentes individuales del gas, pero diferentes para los HC.
Cuadro 6
Valores u del gas de escape diluido y densidades de los componentes
Combustible | ρde | | | Gas | | |
NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4
| | ρ gas [kg/m 3 ] | | |
2,053 | 1,250 | (6) | 1,9636 | 1,4277 | 0,716
| | ugas (7) | | |
Diésel (B7) | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000483 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553
Etanol (ED95) | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000770 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553
GNC (8) | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000517 (9) | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553
Propano | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000507 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553
Butano | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000501 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553
GLP (10) | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000505 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553
Gasolina (E10) | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000499 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000554
Etanol (E85) | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000722 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000554
Los valores de u también podrán calcularse mediante el método de cálculo exacto, descrito en términos generales en el punto 8.4.2.4, de la siguiente manera:
(57)
donde:
Mgas | es la masa molar del componente de gas, en g/mol (véase el apéndice 5 del presente anexo)
Me | es la masa molar del gas de escape, en g/mol
Md | es la masa molar del diluyente = 28,965 g/mol
D | es el factor de dilución (véase el punto 8.5.2.3.2)
8.5.2.3.2.
Determinación de las concentraciones con corrección de fondo
La concentración de fondo media de los gases contaminantes en el diluyente se restará de las concentraciones medidas para obtener las concentraciones netas de los contaminantes. Los valores medios de las concentraciones de fondo pueden determinarse mediante el método de las bolsas de muestreo o mediante medición continua con integración. Se utilizará la ecuación siguiente:
cgas = c gas,e - c d x (1 - (1/D)) (58)
donde:
cgas,e | es la concentración del componente medido en el gas de escape diluido, en ppm
cd | es la concentración del componente medido en el diluyente, en ppm
D | es el factor de dilución
El factor de dilución se calculará de la manera siguiente:
a) | para motores alimentados con diésel y motores de gas alimentados con GLP D = (59)
b) | para motores de gas alimentados con gas natural D = (60) donde: cCO2,e | es la concentración húmeda de CO2 en el gas de escape diluido, en % vol. cHC,e | es la concentración húmeda de HC en el gas de escape diluido, en ppm C1 cNMHC,e | es la concentración húmeda de NMHC en el gas de escape diluido, en ppm C1 cCO,e | es la concentración húmeda de CO en el gas de escape diluido, en ppm FS | es el factor estequiométrico El factor estequiométrico se calculará de la manera siguiente: FS = (61) donde: α | es la relación molar del hidrógeno del combustible (H/C) Si se desconoce la composición del combustible, podrán utilizarse los siguientes factores estequiométricos: FS (diésel) | = | 13,4 FS (GLP) | = | 11,6 FS (GN) | = | 9,5 FS (E10) | = | 13,3 FS (E85) | = | 11.5
8.5.2.3.3.
Sistemas con compensación del caudal
Para los sistemas sin intercambiador de calor, la masa de los contaminantes (g/ensayo) se determinará calculando las emisiones másicas instantáneas e integrando los valores instantáneos a lo largo del ciclo. Asimismo, la corrección de fondo se aplicará directamente al valor de la concentración instantánea. Se aplicará la ecuación siguiente:
mgas =
(62)
donde:
cgas,e | es la concentración del componente medido en el gas de escape diluido, en ppm
cd | es la concentración del componente medido en el diluyente, en ppm
med,i | es la masa instantánea del gas de escape diluido, en kg
med | es la masa total del gas de escape diluido a lo largo del ciclo, en kg
ugas | es el valor tabulado del cuadro 6
D | es el factor de dilución
8.5.3.
Determinación de las partículas
8.5.3.1.
Cálculo de la emisión másica
La masa de partículas (g/ensayo) se calculará de la manera siguiente tras la corrección de la flotabilidad del filtro de muestreo de partículas, con arreglo a lo dispuesto en el punto 8.3, como a continuación se indica:
mPM =
(63)
donde:
mp | es la masa de partículas del muestreo efectuado durante el ciclo, en mg
msep | es la masa del gas de escape diluido que pasa por los filtros de recogida de partículas, en kg
med | es la masa del gas de escape diluido a lo largo del ciclo, en kg
con
msep = m set - m ssd (64)
donde:
mset | es la masa del gas de escape doblemente diluido que ha pasado por el filtro de partículas, en kg
mssd | es la masa del diluyente secundario, en kg
Si el nivel de fondo de partículas del diluyente se determina de conformidad con el punto 7.5.6, se podrá aplicar la corrección de fondo a la masa de partículas. En ese caso, la masa de partículas (g/ensayo) se calculará de la manera siguiente:
mPM =
(65)
donde:
msep | es la masa del gas de escape diluido que pasa por los filtros de recogida de partículas, en kg
med | es la masa del gas de escape diluido a lo largo del ciclo, en kg
msd | es la masa del diluyente recogido por el muestreador de partículas de fondo, en kg
mb | es la masa de las partículas de fondo recogidas en el diluyente, en mg
D | es el factor de dilución, tal como se determina en el punto 8.5.2.3.2.
8.6.
Cálculos generales
8.6.1.
Corrección de la desviación
Con respecto a la verificación de la desviación contemplada en el punto 7.8.4, el valor corregido de la concentración se calculará como sigue:
(66)
donde:
cref,z | es la concentración de referencia del gas cero (normalmente cero), en ppm
cref,s | es la concentración de referencia del gas patrón, en ppm
cpre,z | es la concentración del gas cero medida por el analizador antes del ensayo, en ppm
cpre,s | es la concentración del gas patrón medida por el analizador antes del ensayo, en ppm
cpost,z | es la concentración del gas cero medida por el analizador después del ensayo, en ppm
cpost,s | es la concentración del gas patrón medida por el analizador después del ensayo, en ppm
c gas | es la concentración del gas de muestreo, en ppm.
Se calcularán dos series de resultados de emisiones específicas por cada componente, conforme al punto 8.6.3, una vez aplicada cualquier otra corrección. Se calculará una serie utilizando concentraciones sin corregir y otra serie con concentraciones con corrección de la desviación conforme a la ecuación 66.
Dependiendo del sistema de medición y del método de cálculo empleados, los resultados de las emisiones sin corrección se calcularán con las ecuaciones 36, 37, 56, 58 o 62, respectivamente. Para el cálculo de las emisiones corregidas, c gas en las ecuaciones 36, 37, 56, 58 o 62, respectivamente, se sustituirá por c cor de la ecuación 66. Si en la ecuación correspondiente se utilizan los valores instantáneos de la concentración c gas,i, el valor corregido también se aplicará como valor instantáneo c cor,i. En las ecuaciones 58 y 62, la corrección se aplicará tanto a la concentración medida como a la de fondo.
La comparación se efectuará en forma de porcentaje de los resultados sin corrección. La diferencia entre los valores de las emisiones específicas del freno con y sin corrección se situará dentro de un ± 4 % de los valores de las emisiones específicas del freno sin corregir o dentro de un ± 4 % del valor límite respectivo, lo que sea superior. Si la desviación es superior al 4 %, se invalidará el ensayo.
Si se aplica la corrección de la desviación, solo se utilizarán los resultados de las emisiones con corrección de la desviación al declarar las emisiones.
8.6.2.
Cálculo de los NMHC y del CH
4
El cálculo de los NMHC y del CH4 depende del método de calibración que se utilice. El FID para la medición sin NMC (recorrido inferior de la figura 11 del apéndice 2 del presente anexo) se calibrará con propano. Para la calibración del FID en serie con NMC (recorrido superior de la figura 11 del apéndice 2 del presente anexo) se autorizan los métodos siguientes:
a) | gas de calibración: propano; el propano se deriva, sin pasar por el NMC;
b) | gas de calibración: metano; el metano pasa por el NMC.
En el caso a) la concentración de los NMHC y de CH4 se calculará de la manera siguiente:
=
(67)
=
(68)
En el caso b) la concentración de los NMHC y de CH4 se calculará de la manera siguiente:
=
(67a)
=
(68a)
donde:
cHC(w/NMC) | es la concentración de HC con el gas de muestreo pasando a través del NMC, en ppm
cHC(w/oNMC) | es la concentración de HC con el gas de muestreo derivándose, sin pasar por el NMC, en ppm
rh | es el factor de respuesta al metano, determinada de acuerdo con el punto 9.3.7.2.
EM | es la eficiencia del metano, determinada de acuerdo con el punto 9.3.8.1
EE | es la eficiencia del etano, determinada de acuerdo con el punto 9.3.8.2
Si r h < 1,05, podrá omitirse en las ecuaciones 67, 67a y 68a.
8.6.3.
Cálculo de las emisiones específicas
Se calcularán las emisiones específicas e gas o e PM (g/kWh) de cada uno de los componentes de una de las maneras siguientes, en función del tipo de ciclo de ensayo.
Para los ciclos WHSC, WHTC caliente o WHTC frío se aplicará la ecuación siguiente:
(69)
donde:
m | es la emisión másica del componente, en g/ensayo
Wact | es el trabajo del ciclo efectivo determinado de conformidad con el punto 7.8.6, en kWh
Para el WHTC, se calculará la media ponderada del resultado final del ensayo a partir del ensayo de arranque en frío y el ensayo de arranque en caliente mediante la ecuación siguiente:
(70)
donde:
mcold | es la emisión másica del componente en el ensayo de arranque en frío, en g/ensayo
mhot | es la emisión másica del componente en el ensayo de arranque en caliente, en g/ensayo
Wact,cold | es el trabajo del ciclo efectivo en el ensayo de arranque en frío, en kWh
Wact,hot | es el trabajo del ciclo efectivo en el ensayo de arranque en caliente, en kWh
Si se aplica la regeneración periódica con arreglo al punto 6.6.2, los factores de ajuste de la regeneración k r,u o k r,d serán, respectivamente, multiplicados por el resultado de las emisiones específicas e o añadidos al mismo como se indica en las ecuaciones 69 y 70.
9.
Verificación y especificaciones de los equipos
El presente anexo no contiene detalles sobre el equipo o los sistemas de medición del caudal, la presión y la temperatura. Solo se especifican, en el punto 9.2, los requisitos de linealidad de los citados equipos o sistemas necesarios para efectuar el ensayo de emisiones.
9.1.
Especificaciones del dinamómetro
Se utilizará un dinamómetro para motores con características adecuadas para la realización del ciclo de ensayo descrito en los puntos 7.2.1 y 7.2.2.
Los instrumentos de medición del par y el régimen deberán permitir la exactitud de medición de la potencia en el eje necesaria para cumplir los criterios de validación del ciclo. Puede ser necesario efectuar cálculos adicionales. El equipo de medición deberá tener una exactitud que cumpla los requisitos de linealidad establecidos en el cuadro 7 del punto 9.2.
9.2.
Requisitos de linealidad
La calibración de todos los instrumentos y sistemas de medición deberá ser conforme a las normas nacionales (internacionales). Los instrumentos y sistemas de medición deberán cumplir los requisitos de linealidad del cuadro 7. La verificación de la linealidad con arreglo al punto 9.2.1 se llevará a cabo para los analizadores de gas al menos cada tres meses o siempre que se realice una reparación o modificación del sistema que pueda influir en la calibración. Para los demás instrumentos y sistemas, la verificación de la linealidad se efectuará como indiquen los procedimientos de control internos, el fabricante del instrumento o los requisitos ISO 9000.
Cuadro 7
Requisitos de linealidad de los instrumentos y los sistemas de medición
Sistema de medición | |χmin × (a 1 - 1)+ a 0 | | Pendiente a1 | Error típico SEE | Coeficiente de determinación r2
Régimen del motor | ≤ 0,05 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Par motor | ≤ 1 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Caudal de combustible | ≤ 1 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Caudal de aire | ≤ 1 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Caudal del gas de escape | ≤ 1 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Caudal del diluyente | ≤ 1 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Caudal del gas de escape diluido | ≤ 1 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Caudal de muestreo | ≤ 1 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Analizadores de gas | ≤ 0,5 % máx. | 0,99 - 1,01 | ≤ 1 % máx. | ≥ 0,998
Separadores de gas | ≤ 0,5 % máx. | 0,98 - 1,02 | ≤ 2 % máx. | ≥ 0,990
Temperaturas | ≤ 1 % máx. | 0,99 - 1,01 | ≤ 1 % máx. | ≥ 0,998
Presiones | ≤ 1 % máx. | 0,99 - 1,01 | ≤ 1 % máx. | ≥ 0,998
Equilibrio PM | ≤ 1 % máx. | 0,99 - 1,01 | ≤ 1 % máx. | ≥ 0,998
9.2.1.
Verificación de la linealidad
9.2.1.1.
Introducción
Se llevará a cabo una verificación de la linealidad para cada sistema de medición del cuadro 7. Se introducirán al menos diez valores de referencia, u otros valores que se especifiquen, en el sistema de medición. Para las verificaciones de la linealidad de la presión y la temperatura independientes, se seleccionarán tres valores de referencia como mínimo. Los valores de medición se compararán con los valores de referencia mediante una regresión lineal de mínimos cuadrados con arreglo a la ecuación 11 del punto 7.8.7. Los límites máximos del cuadro 7 se refieren a los valores máximos esperados durante el ensayo.
9.2.1.2.
Requisitos generales
Los sistemas de medición se calentarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del instrumento. Los sistemas de medición se harán funcionar a sus temperaturas, presiones y caudales específicos.
9.2.1.3.
Procedimiento
La verificación de la linealidad se efectuará para cada gama de funcionamiento siguiendo los pasos siguientes:
a) | el instrumento se pondrá a cero introduciendo un gas cero. Para los analizadores de gas, se introducirá aire sintético purificado (o nitrógeno) directamente en el puerto del analizador;
b) | el instrumento se calibrará introduciendo un gas patrón. Para los analizadores de gas, se introducirá un gas patrón adecuado directamente en el puerto del analizador;
c) | se repetirá el procedimiento de puesta a cero descrito en la letra a);
d) | la verificación se establecerá introduciendo al menos diez valores de referencia (incluido el cero) que formen parte del intervalo que va del cero a los valores más altos esperados durante el ensayo de emisiones. Para los analizadores de gas, las concentraciones de gas conocidas con arreglo al punto 9.3.3.2 se introducirán directamente en el puerto del analizador;
e) | los valores de referencia se medirán con una frecuencia de registro mínima de 1 Hz y los valores medidos se registrarán durante 30 segundos;
f) | se utilizarán los valores medios aritméticos durante un período de 30 segundos para calcular los parámetros de la regresión lineal de mínimos cuadrados de acuerdo con la ecuación 11 del punto 7.8.7;
g) | los parámetros de la regresión lineal deberán cumplir los requisitos establecidos en el cuadro 7 del punto 9.2;
h) | se verificará de nuevo el valor cero y, si es preciso, se repetirá el procedimiento de verificación.
9.3.
Medición de las emisiones gaseosas y sistema de muestreo
9.3.1.
Especificaciones del analizador
9.3.1.1.
Generalidades
Los analizadores deberán tener una gama de medición y un tiempo de respuesta adecuados para la exactitud requerida al medir las concentraciones de los componentes del gas de escape en condiciones transitorias y estables.
El nivel de compatibilidad electromagnética (EMC) del equipo deberá poder minimizar los errores adicionales.
9.3.1.2.
Exactitud
La exactitud, definida como la desviación de la lectura del analizador respecto del valor de referencia, se ajustará al límite de ± 2 % de la lectura o de ± 0,3 % del fondo de escala (el valor que sea mayor).
9.3.1.3.
Precisión
La precisión, definida como 2,5 veces la desviación típica de diez respuestas repetitivas a un determinado gas de calibración o gas patrón, no deberá ser superior al 1 % de la concentración del fondo de escala para cada intervalo utilizado superior a 155 ppm (o ppm C) o al 2 % de cada intervalo utilizado inferior a 155 ppm (o ppm C).
9.3.1.4.
Ruido
La respuesta de pico a pico del analizador al gas cero y al gas de calibración o gas patrón durante cualquier período de diez segundos no excederá del 2 % del fondo de escala en cada uno de los intervalos utilizados.
9.3.1.5.
Desviación del cero
El fabricante del instrumento especificará la desviación de la respuesta al cero.
9.3.1.6.
Desviación del punto final
El fabricante del instrumento especificará la desviación de la respuesta al punto final.
9.3.1.7.
Tiempo de subida
El tiempo de subida del analizador instalado en el sistema de medición no será superior a 2,5 segundos.
9.3.1.8.
Secado del gas
El gas de escape podrá medirse en base húmeda o seca. Si se utiliza, el dispositivo de secado del gas deberá tener un efecto mínimo en la composición de los gases medidos. Los secadores químicos no son un método aceptable de eliminación del agua de la muestra.
9.3.2.
Analizadores de gas
9.3.2.1.
Introducción
En los puntos 9.3.2.2 a 9.3.2.7 se describen los principios de medición que deberán utilizarse. En el apéndice 2 del presente anexo se ofrece una descripción detallada de los sistemas de medición. Los gases que vayan a medirse deberán analizarse con los instrumentos indicados a continuación. En el caso de analizadores no lineales se permitirá el uso de circuitos de linealización.
9.3.2.2.
Análisis del monóxido de carbono (CO)
El analizador de monóxido de carbono será del tipo absorción de infrarrojo no dispersivo (NDIR).
9.3.2.3.
Análisis del dióxido de carbono (CO
2
)
El analizador de dióxido de carbono será del tipo absorción de infrarrojo no dispersivo (NDIR).
9.3.2.4.
Análisis de hidrocarburos (HC)
El analizador de hidrocarburos será del tipo detector de ionización de llama calentado (HFID), con el detector, las válvulas, los conductos, etc. calentados de tal manera que el gas se mantenga a una temperatura de 463 K ± 10 K (190 ± 10 °C). Como alternativa, para los motores alimentados con gas natural y los motores de encendido por chispa, el analizador de hidrocarburos podrá ser de tipo detector de ionización de llama (FID) sin calentar, en función del método utilizado (véase el apéndice 2 del presente anexo, punto A.2.1.3).
9.3.2.5.
Análisis del metano (CH
4
) y de los hidrocarburos no metánicos (NMHC)
Para la medición de la fracción de metano y de los hidrocarburos no metánicos se utilizará un separador de hidrocarburos no metánicos (NMC) calentado y dos FID, tal como se indica en el apéndice 2 del presente anexo, puntos A.2.1.4 y A.2.1.5. La concentración de los componentes se determinará conforme al punto 8.6.2.
9.3.2.6.
Análisis de los óxidos de nitrógeno (NO
x
)
Para la medición de los NOx se especifican dos instrumentos de medida, y puede utilizarse cualquiera de ellos a condición de que cumpla los criterios establecidos en los puntos 9.3.2.6.1 o 9.3.2.6.2, respectivamente. Para la determinación de la equivalencia de otro procedimiento de medición conforme al punto 5.1.1, solo se permitirá el CLD.
9.3.2.6.1.
Detector quimioluminiscente (CLD)
Si la medición se efectúa en base seca, el analizador de óxidos de nitrógeno será del tipo detector quimioluminiscente (CLD) o detector quimioluminiscente calentado (HCLD), con un convertidor NO2/NO. Si la medición se efectúa en base húmeda, se utilizará un HCLD con convertidor mantenido a una temperatura superior a 328°K (55 °C), siempre que se compruebe el factor de extinción por el agua (véase el punto 9.3.9.2.2). Tanto con el CLD como con el HCLD, el circuito de muestreo se mantendrá a una temperatura de pared de 328 K a 473 K (55 °C a 200 °C) hasta el convertidor en el caso de la medición en base seca, y hasta el analizador en el caso de la medición en base húmeda.
9.3.2.6.2.
Detector de ultravioleta no dispersivo (NDUV)
Para medir la concentración de NOx se utilizará un analizador de ultravioleta no dispersivo (NDUV). Si el analizador NDUV solo mide el NO, antes de él se colocará un convertidor NO2/NO. Se mantendrá la temperatura del NDUV para evitar la condensación acuosa, excepto cuando se instale un secador de muestras antes del convertidor NO2/NO, en caso de utilizarse, o antes del analizador.
9.3.2.7.
Medición de la relación aire/combustible
El equipo de medición de la relación aire/combustible utilizado para determinar el caudal de gas de escape según se especifica en el punto 8.4.1.6 será un sensor de la relación aire/combustible de gama amplia o un sensor lambda de tipo circonia. El sensor se instalará directamente en el tubo de escape, en un punto en el que la temperatura del gas de escape sea suficientemente elevada para eliminar la condensación de agua.
La exactitud del sensor con dispositivos electrónicos incorporados será de:
±3 % de la lectura | para | λ < 2
±5 % de la lectura | para | 2 ≤ λ < 5
±10 % de la lectura | para | 5 ≤ λ
Para alcanzar la exactitud indicada, el sensor se calibrará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento.
9.3.3.
Gases
Se respetará la vida útil de todos los gases.
9.3.3.1.
Gases puros
La pureza que deben tener los gases la determinan los límites de contaminación indicados a continuación. Deberá disponerse de los gases enumerados a continuación.
a) | Para el gas de escape bruto Nitrógeno purificado (Contaminación ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) Oxígeno purificado (Pureza > 99,5 % vol. O2) Mezcla hidrógeno-helio (combustible del quemador del FID) (40 ± 1 % de hidrógeno, y el resto de helio) (Contaminación ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2) Aire sintético purificado (Contaminación ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) (Contenido de oxígeno entre 18 y 21 % vol.)
b) | Para el gas de escape diluido (opcionalmente para el gas de escape bruto) Nitrógeno purificado (Contaminación ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0,02 ppm NO) Oxígeno purificado (Pureza > 99,5 % vol. O2) Mezcla hidrógeno-helio (combustible del quemador del FID) (40 ± 1 % de hidrógeno, y el resto de helio) (Contaminación ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 10 ppm CO2) Aire sintético purificado (Contaminación ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0,02 ppm NO) (Contenido de oxígeno entre 20,5 y 21,5 % vol.) Si no se dispone de gas en botellas podrá utilizarse un purificador de gas a condición de demostrar que los niveles de contaminación son satisfactorios.
9.3.3.2.
Gas de calibración y gas patrón
Se dispondrá de mezclas de gases que posean las siguientes composiciones químicas, en su caso. Se permiten otras combinaciones de gases siempre que dichos gases no reaccionen entre sí. Deberá registrarse la fecha de caducidad de estos gases que indique el fabricante.
C3H8 y aire sintético purificado (véase el punto 9.3.3.1);
CO y nitrógeno purificado;
NO y nitrógeno purificado;
NO2 y aire sintético purificado;
CO2 y nitrógeno purificado;
CH4 y aire sintético purificado;
C2H6 y aire sintético purificado.
La concentración real de un gas de calibración y de un gas patrón deberá encontrarse dentro de un margen de ± 1 % respecto al valor nominal y ser conforme a las normas nacionales o internacionales. Todas las concentraciones de gas de calibración se indicarán en función del volumen (porcentaje en volumen o ppm en volumen).
9.3.3.3.
Separadores de gas
Los gases utilizados como gases de calibración y gases patrón pueden obtenerse también mediante separadores de gas (mezcladores de precisión), diluyendo con N2 o con aire sintético purificado. La exactitud del separador de gas será tal que permita determinar la concentración de los gases de calibración mezclados con una exactitud de ± 2 %. Esta exactitud implica que los gases primarios utilizados para la mezcla deben conocerse con una exactitud de al menos ± 1 %, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales sobre los gases. La verificación se realizará a un valor de entre el 15 y el 50 % del fondo de escala para cada calibración que incorpore un separador de gas. Se podrá efectuar una verificación adicional utilizando otro gas de calibración si no ha dado resultado la primera verificación.
Otra posibilidad es verificar el mezclador con un instrumento que sea lineal por naturaleza, por ejemplo, utilizando gas NO con un detector quimioluminiscente. El fondo de escala del instrumento se ajustará con el gas patrón directamente conectado al instrumento. El separador de gas se verificará en las posiciones de reglaje que se hayan utilizado y el valor nominal se comparará con la concentración medida del instrumento. La diferencia en cada punto deberá encontrarse en un margen de ± 1 % respecto al valor nominal.
Para efectuar la verificación de linealidad con arreglo al punto 9.2.1, el separador de gas tendrá una exactitud de ± 1 %.
9.3.3.4.
Gases de verificación de la interferencia del oxígeno
Los gases de verificación de la interferencia del oxígeno son una mezcla de propano, oxígeno y nitrógeno. Incluirán propano con 350 ppm C 75 ppm C de hidrocarburos. El valor de concentración se determinará con arreglo a las tolerancias del gas de calibración mediante análisis cromatográfico del total de hidrocarburos más las impurezas o mediante mezcla dinámica. Las concentraciones de oxígeno requeridas para los ensayos de los motores de encendido por chispa y de encendido por compresión figuran en el cuadro 8 y el resto consistirá en nitrógeno purificado.
Cuadro 8
Gases de verificación de la interferencia del oxígeno
Tipo de motor | Concentración de O2 ( %)
Encendido por compresión | 21 (20 a 22 )
Encendido por compresión y por chispa | 10 (9 a 11 )
Encendido por compresión y por chispa | 5 (4 a 6 )
Encendido por chispa | 0 (0 a 1 )
9.3.4.
Ensayo de fuga
Se efectuará un ensayo de fuga del sistema. Se desconectará la sonda del sistema de escape y se obturará su extremidad. A continuación, se pondrá en marcha la bomba del analizador. Después de un período de estabilización inicial, en ausencia de fugas, todos los caudalímetros indicarán cero. En caso contrario, se verificarán los conductos de muestreo y se corregirá el defecto.
El índice de fuga máximo admisible en el lado del vacío será de un 0,5 % del índice del caudal utilizado en la porción del sistema que se está verificando. Los caudales del analizador y los caudales de derivación podrán utilizarse para estimar los caudales utilizados.
Otra posibilidad consiste en vaciar el sistema hasta una presión mínima de 20 kPa de vacío (80 kPa absoluta). Tras un período de estabilización inicial, el incremento de presión Δp (kPa/min) en el sistema no deberá superar el resultado siguiente:
Δp = p / Vs × 0,005 × qvs (71)
donde:
Vs | es el volumen del sistema, en l
q v s | es el caudal del sistema, en l/min
Otro método consiste en introducir una variación escalonada en la concentración al principio de la línea de muestreo, pasando de gas cero a gas patrón. Si, con un analizador correctamente calibrado, al cabo de un período de tiempo adecuado el valor leído es ≤ 99 % de la concentración introducida, es probable que haya un problema de fuga que debe corregirse.
9.3.5.
Verificación del tiempo de respuesta del sistema analítico
Los reglajes del sistema para la evaluación del tiempo de respuesta serán exactamente los mismos que durante la medición en la ronda de ensayo (es decir, presión, caudales, reglajes de los filtros en los analizadores y todos los demás elementos que influyen en el tiempo de respuesta). El tiempo de respuesta se determinará cambiando el gas directamente en la entrada de la sonda de muestreo. El cambio de gas se realizará en menos de 0,1 segundos. Los gases utilizados en el ensayo darán lugar a un cambio de la concentración de un 60 % del fondo de escala, como mínimo.
Se registrará la curva de la concentración de cada uno de los componentes del gas. El tiempo de respuesta se define como el intervalo de tiempo que transcurre entre el cambio de gas y el cambio correspondiente de la concentración registrada. El tiempo de respuesta del sistema (t 90) equivale al tiempo de retraso del detector de medición y el tiempo de subida del detector. Por tiempo de retraso se entiende el intervalo de tiempo que transcurre desde el cambio (t 0) hasta que la respuesta alcance el 10 % de la lectura final (t 10). Por tiempo de subida se entiende el que transcurre entre la respuesta al 10 y al 90 % de la lectura final (t 90 – t 10).
Para la alineación temporal de las señales del analizador y del caudal del gas de escape, se entenderá por tiempo de transformación el que transcurre desde el cambio (t 0) hasta que la respuesta alcanza el 50 % de la lectura final (t 50).
El tiempo de respuesta del sistema será ≤ 10 segundos, con un tiempo de subida ≤ 2,5 segundos, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 9.3.1.7, para todos los componentes limitados (CO, NOx, HC o NMHC) y todos los intervalos utilizados. Si se utiliza un separador de hidrocarburos no metánicos para medir los hidrocarburos no metánicos, el tiempo de respuesta del sistema podrá ser superior a 10 segundos.
9.3.6.
Ensayo de eficiencia del convertidor de NO
x
La eficiencia del convertidor utilizado para la conversión de NO2 en NO deberá ensayarse como se indica en los puntos 9.3.6.1 a 9.3.6.8 (véase la figura 8).
Figura 8
Esquema del dispositivo de control de la eficiencia del convertidor de NO
2
9.3.6.1.
Organización del ensayo
La eficiencia del convertidor podrá ensayarse con un ozonizador, aplicando la configuración ilustrada esquemáticamente en la figura 8 y el procedimiento descrito a continuación.
9.3.6.2.
Calibración
El CLD y el HCLD deberán calibrarse en el intervalo de funcionamiento más común, según las especificaciones del fabricante, utilizando gas cero y gas patrón (cuyo contenido de NO deberá equivaler aproximadamente a un 80 % del intervalo de funcionamiento y la concentración de NO2 de la mezcla de gases será inferior al 5 % de la concentración de NO). El analizador de NOx deberá encontrarse en el modo NO, de manera que el gas patrón no pase por el convertidor. Se registrará la concentración indicada.
9.3.6.3.
Cálculo
El porcentaje de eficiencia del convertidor se calculará de la manera siguiente:
(72)
donde:
a | es la concentración de NOx de acuerdo con el punto 9.3.6.6
b | es la concentración de NOx de acuerdo con el punto 9.3.6.7
c | es la concentración de NO de acuerdo con el punto 9.3.6.4
d | es la concentración de NO de acuerdo con el punto 9.3.6.5
9.3.6.4.
Adición de oxígeno
Mediante un conector en T, se añadirá oxígeno o aire cero de manera continua al flujo de gas hasta que la concentración indicada sea aproximadamente un 20 % inferior a la concentración de calibración indicada en el punto 9.3.6.2 (el analizador se encuentra en el modo NO).
Se registrará la concentración indicada (c). El ozonizador se mantendrá desactivado durante todo el proceso.
9.3.6.5.
Activación del ozonizador
Se activa el ozonizador con el fin de generar suficiente ozono para reducir la concentración de NO a aproximadamente un 20 % (mínimo 10 %) de la concentración de calibración indicada en el punto 9.3.6.2. Se registra la concentración (d) indicada (el analizador se encuentra en el modo NO).
9.3.6.6.
Modo NO
x
El analizador de NO se cambia entonces al modo NOx, de manera que la mezcla de gases (constituida por NO, NO2, O2 y N2) pase por el convertidor. Se registra la concentración (a) indicada (el analizador se encuentra en el modo NOx).
9.3.6.7.
Desactivación del ozonizador
Se desactiva el ozonizador. La mezcla de gases descrita en el punto 9.3.6.6 pasa al detector a través del convertidor. Se registra la concentración (b) indicada (el analizador se encuentra en el modo NOx).
9.3.6.8.
Modo NO
Tras el cambio al modo NO con el ozonizador desactivado, se interrumpe también el flujo de oxígeno o de aire sintético. La medida de NOx indicada por el analizador no debe diferir en más de ± 5 % del valor medido con arreglo al punto 9.3.6.2 (el analizador se encuentra en el modo NO).
9.3.6.9.
Intervalo de ensayo
Se verificará la eficiencia del convertidor al menos una vez al mes.
9.3.6.10.
Requisito de eficiencia
La eficiencia del convertidor E NOx no deberá ser inferior al 95 %.
Si, estando el analizador en el intervalo más común, el ozonizador no logra una reducción del 80 al 20 % según lo indicado en el punto 9.3.6.5, se utilizará el intervalo más alto que permita esa reducción.
9.3.7.
Ajuste del FID
9.3.7.1.
Optimización de la respuesta del detector
El FID deberá ajustarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante del instrumento. Se utilizará un gas patrón de propano en aire para optimizar la respuesta en el intervalo de funcionamiento más común.
Tras seleccionar el caudal de combustible y de aire que recomiende el fabricante, se introducirá en el analizador un gas patrón de 350 ± 75 ppm C. La respuesta a un determinado caudal de combustible se determinará a partir de la diferencia entre la respuesta del gas patrón y la respuesta del gas cero El caudal de combustible deberá ajustarse de modo incremental por encima y por debajo del valor especificado por el fabricante. Se registrarán las respuestas del gas patrón y del gas cero con esos caudales de combustible. Se representará gráficamente la diferencia entre la respuesta del gas patrón y la respuesta del gas cero y el caudal de combustible se ajustará al lado rico de la curva. Este es el ajuste inicial del caudal, que quizás deba ser optimizado posteriormente en función de los resultados de los factores de respuesta a los hidrocarburos y de la verificación de la interferencia del oxígeno con arreglo a los puntos 9.3.7.2 y 9.3.7.3. Si la interferencia del oxígeno o los factores de respuesta a los hidrocarburos no se ajustan a las prescripciones siguientes, el caudal de aire se ajustará de modo incremental por encima y por debajo del valor especificado por el fabricante, y se repetirán los puntos 9.3.7.2 y 9.3.7.3 para cada caudal.
La optimización también podrá llevarse a cabo siguiendo los procedimientos descritos en el documento SAE n.o 770141.
9.3.7.2.
Factores de respuesta a los hidrocarburos
Se efectuará una verificación de la linealidad del analizador utilizando propano en aire y aire sintético purificado, tal como se indica en el punto 9.2.1.3.
Los factores de respuesta se determinarán cuando se ponga en servicio un analizador y después de largos períodos de servicio. El factor de respuesta (r h) para un tipo de hidrocarburo particular es la relación entre el valor leído de C1 del FID y la concentración de gas en el cilindro, expresada en ppm C1.
Se utilizará la concentración del gas de ensayo que proporcione una respuesta de aproximadamente un 80 % del fondo de escala. La concentración deberá conocerse con una exactitud de ± 2 % en relación con un patrón gravimétrico expresado en volumen. Asimismo, el cilindro de gas se acondicionará previamente durante 24 horas a una temperatura de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Los gases de ensayo que deberán utilizarse y los correspondientes intervalos del factor de respuesta son los siguientes:
a) | metano y aire sintético purificado 1,00 ≤ r h ≤ 1,15;
b) | propileno y aire sintético purificado 0,90 ≤ r h ≤ 1,1;
c) | tolueno y aire sintético purificado 0,90 ≤ r h ≤ 1,1.
Estos valores corresponden a un r h de 1 para el propano y el aire sintético purificado.
9.3.7.3.
Comprobación de la interferencia del oxígeno
Solo para los analizadores de gas de escape bruto, el control de la interferencia del oxígeno se efectuará cuando se ponga en servicio un analizador, y tras largos períodos de servicio.
Se escogerá un intervalo de medida en el que los gases de comprobación de la interferencia del oxígeno caigan en el 50 % superior. La prueba se realizará con el horno a la temperatura necesaria. Las especificaciones del gas de control de la interferencia del oxígeno figuran en el punto 9.3.3.4.
a) | Se pondrá a cero el analizador.
b) | Se calibrará el analizador con la mezcla de 0 % de oxígeno para motores de encendido por chispa. Los instrumentos del motor de encendido por chispa se calibrarán con una mezcla de 21 % de oxígeno.
c) | Se volverá a comprobar la respuesta cero. Si ha cambiado en más de un 0,5 % del fondo de escala, se repetirán los pasos a) y b) del presente punto.
d) | Se introducirán los gases de comprobación del 5 y el 10 % de interferencia del oxígeno.
e) | Se volverá a comprobar la respuesta cero. Si ha cambiado en más de 1 % del fondo de escala, se repetirá el ensayo.
f) | Se calculará la interferencia del oxígeno E O2 para cada mezcla de la letra d) de la manera siguiente: EO2 = (cref,d - c) × 100 / cref,d (73) y la respuesta del analizador es c = (74) donde: cref,b | es la concentración de referencia de los HC en el paso b), en ppm C cref,d | es la concentración de referencia de los HC en el paso d), en ppm C cFS,b | es la concentración del fondo de escala de los HC en el paso b), en ppm C cFS,d | es la concentración del fondo de escala de los HC en el paso d), en ppm C cm,b | es la concentración medida de los HC en el paso b), en ppm C cm,d | es la concentración medida de los HC en el paso d), en ppm C
g) | La interferencia del oxígeno E O2 será inferior a 1,5 % en todos los gases de control de la interferencia del oxígeno requeridos antes del ensayo.
h) | Si la interferencia del oxígeno E O2 es superior a 1,5 %, podrán adoptarse medidas correctoras ajustando de manera incremental el caudal de aire, así como el caudal de combustible y el caudal de muestreo, por encima y por debajo de las especificaciones del fabricante.
i) | La comprobación de la interferencia del oxígeno se repetirá para cada nuevo reglaje.
9.3.8.
Eficiencia del separador de hidrocarburos no metánicos (NMC)
El NMC se utiliza para eliminar los hidrocarburos no metánicos del gas de muestreo mediante oxidación de todos los hidrocarburos excepto el metano. Idealmente, la conversión es del 0 % para el metano y del 100 % para el resto de hidrocarburos representados por el etano. Para medir con exactitud los NMHC, será preciso determinar las dos eficiencias y utilizarlas para calcular el caudal másico de emisión de NMHC (véase el punto 8.6.2).
9.3.8.1.
Eficiencia del metano
Se hará circular gas de calibración de metano por el FID, en derivación y por el NMC, y se registrarán las dos concentraciones. La eficiencia se determinará de la manera siguiente:
(75)
donde:
cHC(w/NMC) | es la concentración de HC con C4 pasando por el NMC, en ppm C
cHC(w/o NMC) | es la concentración de HC con CH4 en derivación, sin pasar por el NMC, en ppm C
9.3.8.2.
Eficiencia del etano
Se hará circular gas de calibración de etano por el FID, en derivación y pasando por el NMC, y se registrarán las dos concentraciones. La eficiencia se determinará de la manera siguiente:
(76)
donde:
cHC(w/NMC) | es la concentración de HC con C2H6 pasando por el NMC, en ppm C
cHC(w/o NMC) | es la concentración de HC con C2H6 en derivación, sin pasar por el NMC, en ppm C
9.3.9.
Efectos interferentes
Otros gases, aparte del que se analiza, pueden interferir en la lectura de diversas maneras. En los analizadores NDIR se produce una interferencia positiva cuando el gas interferente provoca el mismo efecto que el gas que se está midiendo, pero en menor grado. Se produce una interferencia negativa en los analizadores NDIR cuando el gas interferente ensancha la banda de absorción del gas medido, y en los analizadores CLD, cuando el gas interferente provoca la extinción de la reacción. Los ensayos de interferencia descritos en los puntos 9.3.9.1 y 9.3.9.3 se efectuarán antes de utilizar por primera vez un analizador y tras un largo período de servicio.
9.3.9.1.
Control de la interferencia en el analizador de CO
El agua y el CO2 pueden interferir en el funcionamiento del analizador de CO. En consecuencia, se tomará gas patrón de CO2 con una concentración del 80 al 100 % del fondo de escala del intervalo de funcionamiento máximo utilizado durante el ensayo, se hará borbotear dicho gas en agua a temperatura ambiente y se registrará la respuesta del analizador. Esta no superará el 2 % de la concentración media de CO esperada durante el ensayo.
Los procedimientos de control de la interferencia del CO2 y del H2O también podrán ejecutarse por separado. Si los niveles de CO2 y H2O utilizados son superiores a los máximos previstos durante el ensayo, cada valor de la interferencia observado se reducirá multiplicando la interferencia observada por el cociente del valor esperado de la concentración máxima y del valor efectivo utilizado durante dicho procedimiento. Podrán aplicarse procedimientos de interacción distintos a concentraciones de H2O inferiores a los niveles máximos esperados durante el ensayo, pero el valor de la interferencia del H2O observado se aumentará multiplicando la interferencia observada por el cociente del valor esperado de la concentración máxima de H2O y del valor efectivo utilizado durante dicho procedimiento. La suma de los dos valores de la interferencia así corregidos respetará la tolerancia especificada en el presente punto.
9.3.9.2.
Controles de los efectos de extinción de los analizadores de NO
x
en lo referente a los analizadores CLD
Los dos gases en cuestión, en el caso de los analizadores CLD (y HCLD) son el CO2 y el vapor de agua. Dichos gases provocan efectos de extinción proporcionales a sus concentraciones, de modo que se precisan técnicas de ensayo para determinar la extinción a las concentraciones máximas que se alcanzaron durante el ensayo. Si el analizador CLD utiliza algoritmos de compensación de los efectos de extinción que utilizan instrumentos de medición del H2O y/o del CO2, el efecto de extinción será evaluado con dichos instrumentos en funcionamiento y aplicando los algoritmos de compensación.
9.3.9.2.1.
Control del efecto de extinción del CO
2
Se hará pasar por el analizador NDIR un gas patrón de CO2 con una concentración del 80 al 100 % del fondo de escala del intervalo de funcionamiento máximo y el valor del CO2 se registrará como A. A continuación se diluirá aproximadamente al 50 % con gas patrón de NO y se hará pasar por los analizadores NDIR y CLD y se registrarán los valores del CO2 y del NO como B y C, respectivamente. Por último, se interrumpirá el paso del CO2, por lo que solo se hará pasar el gas patrón de NO por el analizador (H)CLD, y se registrará el valor de NO como valor D.
La extinción expresada en porcentaje se calculará de la manera siguiente:
(77)
donde:
A | es la concentración de CO2 no diluido medida con el NDIR, en %
B | es la concentración de CO2 diluido medida con el NDIR, en %
C | es la concentración de NO diluido medida con el (H)CLD, en ppm
D | es la concentración de NO no diluido medida con el (H)CLD, en ppm
Podrán utilizarse otros métodos para diluir y cuantificar los valores de los gases patrón de CO2 y NO, por ejemplo, el mezclado dinámico, previa aprobación por la autoridad de homologación de tipo.
9.3.9.2.2.
Control del efecto de extinción del agua
Este control se aplica exclusivamente a las mediciones de concentraciones de gas en base húmeda. El cálculo del efecto de extinción del agua debe tener en cuenta la dilución del gas patrón de NO con vapor de agua y la adaptación de la concentración de vapor de agua de la mezcla a la esperada durante el ensayo.
Se hará pasar por el analizador (H)CLD un gas patrón de NO con una concentración de entre el 80 y el 100 % del fondo de escala del intervalo de funcionamiento normal y el valor de NO se registrará como D. A continuación, el gas patrón de NO se hará borbotear en agua a temperatura ambiente y se hará pasar por el analizador (H)CLD y se registrará el valor de NO como valor C. Se determinará la temperatura del agua y se registrará como F. Se determinará la presión de vapor de saturación de la mezcla correspondiente a la temperatura (F) del agua borboteante y se registrará como G.
La concentración de vapor de agua (en %) de la mezcla se calculará de la manera siguiente:
H = 100 x (G / p
b
)
(78)
y se registrará como H. La concentración del gas patrón de NO diluido (en vapor de agua) que se espera alcanzar se calculará de la manera siguiente:
D
e
= D x ( 1- H / 100 )
(79)
y se registrará como D e. Se estimará la máxima concentración de vapor de agua del gas de escape (en %) que se espera obtener durante el ensayo a partir de la máxima concentración de CO2 del gas de escape A de la manera siguiente:
Hm = α/2 x A (80)
y se registrará como H m.
El porcentaje de extinción por el agua se calculará de la manera siguiente:
EH2O = 100 x ( ( D e - C ) / D e) x (H m / H) (81)
donde:
De | es la concentración esperada de NO diluido, en ppm
C | es la concentración medida de NO diluido, en ppm
Hm | es la concentración máxima de vapor de agua, en %,
H | es la concentración real de vapor de agua, en %
9.3.9.2.3.
Extinción máxima admitida
La extinción combinada del CO2 y del agua no superará el 2 % del fondo de escala.
9.3.9.3.
Control de los efectos de extinción de los analizadores de NO
x
en lo referente a los analizadores NDUV
Los hidrocarburos y el H2O pueden interferir positivamente con un analizador NDUV causando una respuesta similar a los NOx. Si el analizador NDUV utiliza algoritmos de compensación que emplean mediciones de otros gases para superar esta comprobación de la interferencia, dichas mediciones se efectuarán simultáneamente para verificar los algoritmos durante la comprobación de la interferencia del analizador.
9.3.9.3.1.
Procedimiento
El analizador NDUV será puesto en marcha, se hará funcionar, será puesto a cero y se calibrará con arreglo a las instrucciones del fabricante del instrumento. Se recomienda extraer gas de escape del motor para realizar esta comprobación. Se utilizará un CLD para cuantificar los NOx del gas de escape. La respuesta del CLD se empleará como valor de referencia. Asimismo, se medirán los HC del gas de escape con un analizador FID. La respuesta del FID se empleará como valor de referencia de los hidrocarburos.
El gas de escape se introducirá en el analizador NDUV antes de cualquier secador de muestras, en caso de que se utilicen durante el ensayo. Se esperará a que la respuesta del analizador se estabilice. El tiempo necesario para la estabilización podrá incluir tiempo para purgar el conducto de transferencia y el tiempo de respuesta del analizador. Mientras que todos los analizadores miden la concentración de la muestra, se registrarán 30 segundos de datos y se calcularán las medias aritméticas correspondientes a los tres analizadores.
El valor medio del CLD se restará del valor medio del NDUV. La diferencia se multiplicará por el cociente de la concentración media esperada de HC y la concentración de HC medida durante la verificación con arreglo a la ecuación siguiente:
(82)
donde:
cNOx,CLD | es la concentración de NOx medida con el CLD, en ppm
cNOx,NDUV | es la concentración de NOx medida con el NDUV, en ppm
cHC,e | es la concentración máxima esperada de HC, en ppm
cHC,m | es la concentración medida de HC, en ppm
9.3.9.3.2.
Extinción máxima admitida
La extinción combinada de los HC y del agua no superará el 2 % de la concentración de NOx esperada durante el ensayo.
9.3.9.4.
Secador de muestras
Los secadores de muestras eliminan el agua, que puede interferir con las mediciones de NOx.
9.3.9.4.1.
Eficiencia del secador de muestras
Para los analizadores CLD en base seca, se demostrará que con la concentración de vapor de agua esperada Hm más alta (véase el punto 9.3.9.2.2), el secador de muestras mantiene la humedad del analizador CLD ≤ 5 g de agua/kg de aire seco (o aproximadamente 0,8 porcentaje en volumen de H2O), lo que equivale a un 100 % de humedad relativa a 3,9 °C y 101,3 kPa. Esta especificación de humedad es también equivalente a aproximadamente un 25 % de la humedad relativa a 25 °C y 101,3 kPa. Esto podrá demostrarse midiendo la temperatura en la salida de un deshumidificador térmico, o midiendo la humedad en un punto situado justo antes del analizador CLD. Puede medirse también la humedad del gas de escape en el analizador CLD si por este último solamente pasa el flujo procedente del deshumidificador.
9.3.9.4.2.
Penetración del NO
2
en el secador de muestras
El agua en estado líquido que quede en un secador de muestras mal diseñado puede eliminar el NO2 de la muestra. Si se utiliza un secador de muestras con un analizador NDUV sin un convertidor NO2/NO situado antes, podría eliminar el NO2 de la muestra antes de la medición de los NOx.
El secador de muestras permitirá medir al menos un 95 % del total de NO2 a la concentración máxima esperada de NO2.
9.3.10.
Muestreo de las emisiones gaseosas brutas, en su caso
Las sondas de muestreo de emisiones gaseosas se introducirán a una profundidad mínima de 0,5 m o tres veces el diámetro del tubo de escape (el valor que sea más elevado) antes del punto de salida del sistema de escape, pero lo suficientemente cerca del motor para garantizar que el gas de escape se mantenga a una temperatura de al menos 343 K (70 °C) en la sonda.
En el caso de los motores multicilíndricos cuyo colector de escape esté ramificado, la entrada de la sonda estará situada suficientemente lejos de la ramificación como para garantizar que la muestra obtenida sea representativa del promedio de emisiones de escape de todos los cilindros. En el caso de los motores multicilíndricos con grupos de colectores distintos, como los motores «en V», se recomienda combinar los colectores antes de la sonda de muestreo. Si esta solución no fuera práctica, se permitirá tomar una muestra del grupo que presente la mayor emisión de CO2. Para calcular las emisiones de escape deberá utilizarse el caudal másico total del gas de escape.
Si el motor está equipado con un sistema de postratamiento del gas de escape, la muestra del gas de escape se tomará después de dicho sistema.
9.3.11.
Muestreo de las emisiones gaseosas diluidas, en su caso
El tubo de escape situado entre el motor y el sistema de dilución de flujo total deberá cumplir los requisitos establecidos en el apéndice 2 del presente anexo. La(s) sonda(s) de muestreo de emisiones gaseosas se instalará(n) en el túnel de dilución, en un punto muy próximo a la sonda de muestreo de partículas, en el que el diluyente y el gas de escape estén bien mezclados.
Generalmente, el muestreo puede efectuarse de dos maneras:
a) | las emisiones se recogen en una bolsa de muestreo durante el ciclo y se miden tras finalizar el ensayo; para los HC, la bolsa de muestreo se calentará a 464 ± 11 K (191 ± 11 °C), y para los NOx, la temperatura de la bolsa de muestreo será superior a la temperatura del punto de condensación;
b) | las emisiones se muestrean de forma continua y se integran a lo largo del ciclo.
La concentración de fondo se determinará antes del túnel de dilución conforme a lo dispuesto en a) o b), y se restará de la concentración de emisiones de acuerdo al punto 8.5.2.3.2.
9.4.
Medición de las partículas y sistema de muestreo
9.4.1.
Especificaciones generales
Para determinar la masa de las partículas se precisa un sistema de muestreo y dilución de partículas, filtros de muestreo de partículas, una balanza de precisión micrográmica y una cámara de pesaje con control de la temperatura y la humedad. El sistema de muestreo de partículas estará diseñado de manera que se obtenga una muestra representativa de las partículas proporcional al caudal del gas de escape.
9.4.2.
Requisitos generales del sistema de dilución
Para determinar las partículas es preciso diluir la muestra con aire ambiente filtrado, aire sintético o nitrógeno (el diluyente). El sistema de dilución reunirá las condiciones siguientes:
a) | eliminar por completo la condensación de agua en los sistemas de dilución y de muestreo;
b) | mantener la temperatura del gas de escape diluido entre 315 K (42 °C) y 325 K (52 °C) en los 20 cm situados antes o después del portafiltros o los portafiltros;
c) | la temperatura del diluyente se situará entre 293 K y 325 K (20 °C a 52 °C) muy cerca de la entrada del túnel de dilución;
d) | la relación de dilución mínima se situará entre 5:1 y 7:1 y será como mínimo de 2:1 en el caso de la fase de dilución primaria basándose en el caudal máximo de gas de escape del motor;
e) | en el caso de un sistema de dilución de flujo parcial, el tiempo de estancia en el sistema desde el punto de introducción del diluyente hasta el portafiltro o los portafiltros se situará entre 0,5 y 5 segundos;
f) | en el caso de un sistema de dilución de flujo total, el tiempo total de estancia en el sistema desde el punto de introducción del diluyente hasta el portafiltro o los portafiltros se situará entre 1 y 5 segundos y el tiempo de estancia en el sistema de dilución secundario, en caso de utilizarse, será de un mínimo de 0,5 segundos desde el punto de introducción del diluyente secundario hasta el portafiltro o los portafiltros.
Se permite la deshumidificación del diluyente antes de que penetre en el sistema de dilución, lo que resulta especialmente útil si la humedad del diluyente es elevada.
9.4.3.
Muestreo de partículas
9.4.3.1.
Sistema de dilución de flujo parcial
La sonda de muestreo de partículas se instalará muy cerca de la sonda de muestreo de las emisiones gaseosas, pero a una distancia suficiente para no provocar interferencias. Por consiguiente, también serán aplicables al muestreo de partículas las disposiciones de instalación del punto 9.3.10. La línea de muestreo deberá cumplir los requisitos establecidos en el apéndice 2 del presente anexo.
En el caso de los motores multicilíndricos cuyo colector de escape esté ramificado, la entrada de la sonda estará situada suficientemente lejos de la ramificación como para garantizar que la muestra obtenida sea representativa del promedio de emisiones de escape de todos los cilindros. En el caso de los motores multicilíndricos con grupos de colectores distintos, como los motores «en V», se recomienda combinar los colectores antes de la sonda de muestreo. Si esta solución no fuera práctica, se permitirá tomar una muestra del grupo que presente la mayor emisión de partículas. Para calcular las emisiones de escape se utilizará el caudal másico de escape total del colector de admisión.
9.4.3.2.
Sistema de dilución de flujo total
La sonda de muestreo de partículas se instalará muy cerca de la sonda de muestreo de emisiones gaseosas, pero a una distancia suficiente para no provocar interferencias en el túnel de dilución. Por consiguiente, también serán aplicables al muestreo de partículas las disposiciones de instalación del punto 9.3.11. La línea de muestreo deberá cumplir los requisitos establecidos en el apéndice 2 del presente anexo.
9.4.4.
Filtros de muestreo de partículas
El filtro utilizado para el muestreo del gas de escape diluido deberá cumplir los requisitos establecidos en los puntos 9.4.4.1 a 9.4.4.3 durante la secuencia de ensayo.
9.4.4.1.
Características de los filtros
Todos los tipos de filtros deberán tener una eficiencia de recogida de DOP (ftalato de dioctilo) o PAO (polialfaolefina) de 0,3 μm de al menos un 99 %. Las mediciones del fabricante del filtro de muestreo reflejadas en su producto podrán utilizarse para mostrar este requisito. El material filtrante será:
a) | fluorocarburo (PTFE) revestido de fibra de vidrio, o bien
b) | membrana de fluorocarburo (PTFE).
9.4.4.2.
Tamaño del filtro
El filtro será circular, con un diámetro nominal de 47 mm (tolerancia de 46,50 ± 0,6 mm) y un diámetro expuesto (diámetro de la superficie filtrante) de al menos 38 mm.
9.4.4.3.
Velocidad de entrada en el filtro
La velocidad de entrada en el filtro se situará entre 0,90 y 1,00 m/s, intervalo que solo podrán superar menos del 5 % de los valores del flujo registrados. Si la masa total de las partículas en el filtro supera los 400 μg, la velocidad de entrada en el filtro podrá reducirse a 0,50 m/s. La velocidad de entrada se calculará dividiendo el caudal volumétrico de la muestra a la presión previa al filtro y la temperatura de la superficie del filtro por la superficie expuesta de este.
9.4.5.
Características de la cámara de pesaje y de la balanza analítica
El aire ambiente de la cámara (o de la sala) deberá estar libre de contaminantes ambientales (por ejemplo, polvo, aerosoles o materia semivolátil) que puedan contaminar los filtros de partículas. La cámara de pesaje deberá cumplir las especificaciones establecidas al menos durante los 60 min previos al pesaje de los filtros.
9.4.5.1.
Características de la cámara de pesaje
La temperatura de la cámara (o sala) en la que se acondicionan y pesan los filtros de partículas deberá mantenerse a 295 K ± 1 K (22 °C ± 1 °C) durante todo el proceso de acondicionamiento y pesaje de los filtros. La humedad deberá mantenerse en un punto de condensación de 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
Si el entorno de estabilización y el de pesaje son distintos, la temperatura del entorno de estabilización se mantendrá a una tolerancia de 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C), pero el requisito relativo al punto de condensación permanecerá en 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
Se registrarán la humedad y la temperatura ambiente.
9.4.5.2.
Pesaje del filtro de referencia
En las 12 horas siguientes al pesaje del filtro de muestreo, aunque es preferible hacerlo al mismo tiempo, se pesarán al menos dos filtros de referencia sin usar. Estos filtros serán del mismo material que los filtros de muestreo. Se aplicará la corrección de la flotabilidad a los resultados del pesaje.
Si el peso de cualquiera de los filtros de referencia cambia entre distintos pesajes del filtro de muestreo en más de 10 μg, se desecharán todos los filtros de muestreo y se repetirá el ensayo de emisiones.
Los filtros de referencia se sustituirán periódicamente basándose en criterios técnicos adecuados y, en todo caso, al menos una vez al año.
9.4.5.3.
Balanza analítica
La balanza analítica utilizada para determinar el peso del filtro deberá cumplir el criterio de verificación de la linealidad establecido en el cuadro 7 del punto 9.2. Ello implica una precisión (desviación típica) mínima de 2 μg y una resolución mínima de 1 μg (1 dígito = 1 μg).
Para garantizar la exactitud del pesaje de los filtros, se recomienda adoptar las medidas siguientes:
a) | instalar la balanza en una plataforma que la aísle del ruido exterior y de la vibración;
b) | proteger la balanza de las corrientes de aire convectivas con una pantalla antiestática conectada a tierra.
9.4.5.4.
Eliminación de los efectos de la electricidad estática
El filtro se neutralizará antes del pesaje, por ejemplo, con un neutralizador de polonio o un dispositivo de efecto similar. Si se utiliza un filtro con membrana de PTFE, se medirá la electricidad estática, y se recomienda que esta sea neutra con una tolerancia de ±2,0 V.
La carga de electricidad estática se reducirá al mínimo en el entorno de la balanza. Para ello, se describen estos posibles métodos:
a) | la balanza estará conectada a tierra;
b) | se utilizarán pinzas de acero inoxidable si las muestras de partículas son manipuladas manualmente;
c) | las pinzas estarán conectadas a tierra con una tira para conexión a masa, o el operador llevará una de tales tiras que comparta una puesta a masa común con la balanza. Las tiras para conexión a masa contarán con una resistencia adecuada para proteger a los operarios de los choques eléctricos accidentales.
9.4.5.5.
Especificaciones adicionales
Todos los elementos del sistema de dilución y del sistema de muestreo, desde el tubo de escape hasta el portafiltros, que estén en contacto con gas de escape bruto y diluido, deberán estar diseñados de tal modo que se reduzca al mínimo la deposición o alteración de las partículas. Todos los elementos estarán fabricados con materiales conductores de electricidad que no reaccionen con los componentes del gas de escape, y estarán conectados a tierra para evitar efectos electrostáticos.
9.4.5.6.
Calibración de los instrumentos de medición del caudal
Cada caudalímetro utilizado en un muestreo de partículas y un sistema de dilución de flujo parcial será sometido a una verificación de la linealidad, tal como se describe en el punto 9.2.1, con la frecuencia necesaria para satisfacer los requisitos de exactitud del presente Reglamento. Calibración de los instrumentos de medición del caudal En el punto 9.4.6.2 se ofrecen los detalles relativos a la calibración para la medición diferencial del caudal.
9.4.6.
Requisitos especiales para los sistemas de dilución de flujo parcial
El sistema de dilución de flujo parcial deberá estar diseñado de tal manera que permita tomar una muestra proporcional del gas de escape bruto en el flujo de escape del motor, respondiendo así a las variaciones en el caudal de escape. Para ello, es esencial determinar la relación de dilución o la relación de muestreo r d o r s de forma que se respeten los requisitos de exactitud del punto 9.4.6.2.
9.4.6.1.
Tiempo de respuesta del sistema
Para controlar el sistema de dilución de flujo parcial es necesaria una respuesta rápida del sistema. El tiempo de transformación del sistema se determinará mediante el procedimiento descrito en el punto 9.4.6.6. Si el tiempo combinado de transformación de la medición del caudal de escape (véase el punto 8.4.1.2) y del sistema de flujo parcial es ≤ 0,3 segundos, podrá utilizarse el control en línea. Si el tiempo de transformación es superior a 0,3 segundos, se utilizará un control previo basado en una ronda de ensayo pregrabada. En ese caso, el tiempo combinado de subida será ≤ 1 segundo y el tiempo de retraso combinado, ≤ 10 segundos.
La respuesta total del sistema estará determinada de manera que se obtenga una muestra representativa de las partículas,
q
m
p,i, proporcional al caudal másico de las emisiones de escape. Para determinar la proporcionalidad, se realizará un análisis de regresión de
q
m
p,i en relación con
q
m
ew,i a una frecuencia mínima de adquisición de datos de 5 Hz y se cumplirán los criterios siguientes:
a) | el coeficiente de determinación r 2 de la regresión lineal entre q m p,i y q m ew,i no será inferior a 0,95;
b) | el error típico de estimación de q m p,i sobre q m ew,i no será superior al 5 % del valor máximo de q m p;
c) | la intersección de la línea de regresión con q m p no será superior a ± 2 % del valor máximo de q m p.
Se requiere un control previo si los tiempos de transformación combinados del sistema de muestreo de partículas, t 50,P, y de la señal del caudal másico del gas de escape, t 50,F, son > 0,3 segundos. En ese caso, se realizará un ensayo previo y se utilizará la señal del caudal másico de escape de dicho ensayo para controlar el caudal de muestreo que entra en el sistema de muestreo de partículas. Se consigue un control correcto del sistema de dilución de flujo parcial si la curva del tiempo del valor de
q
m
ew,pre del ensayo previo, que controla el valor de
q
m
p, es desplazada un tiempo «anticipado» de t 50,P + t 50,F.
Para establecer la correlación entre
q
m
p,i y
q
m
ew,i se utilizarán los datos registrados durante el ensayo efectivo, con una alineación temporal de
q
m
ew,i mediante t 50,F respecto a
q
m
p,i (t 50,P no contribuye a la alineación temporal). La diferencia de tiempo entre
q
m
ew y
q
m
p equivale, pues, a la diferencia entre sus tiempos de transformación determinados de acuerdo con el punto 9.4.6.6.
9.4.6.2.
Especificaciones para la medición diferencial del caudal
Para los sistemas de dilución de flujo parcial, reviste especial importancia la exactitud del caudal de muestreo
q
m
p, si este no se mide directamente, sino que se determina mediante medición diferencial del caudal:
q
m
p =
q
m
dew –
q
m
dw (83)
En ese caso, el error máximo de la diferencia será tal que la exactitud de
q
m
p sea de ± 5 % cuando la relación de dilución sea inferior a 15. Este puede calcularse tomando la media cuadrática de los errores de cada instrumento.
Para obtener unas exactitudes admisibles de
q
m
p, podrá utilizarse cualquiera de los métodos siguientes:
a) | las exactitudes absolutas de q m dew and q m dw son de ± 0,2 %, lo que garantiza una exactitud de q m p ≤ 5 % con una relación de dilución de 15; no obstante, se producirán errores mayores si la relación de dilución es superior;
b) | la calibración de q m dw en relación con q m dew se realiza de manera que se obtengan las exactitudes de q m p indicadas en la letra a); en el punto 9.4.6.3 se ofrecen los detalles al respecto;
c) | la exactitud de q m p se determina indirectamente a partir de la exactitud de la relación de dilución determinada mediante un gas trazador, por ejemplo el CO2; se requieren exactitudes de q m p equivalentes a las del método de la letra a);
d) | la exactitud absoluta de q m dew y q m dw es de ± 2 % del fondo de escala, el error máximo de la diferencia entre q m dew y q m dw no supera el 0,2 % y el error de linealidad es de ± 0,2 % del valor más elevado de q m dew que se observe durante el ensayo.
9.4.6.3.
Calibración del sistema de medición diferencial del caudal
El caudalímetro o los instrumentos de medición de caudal se calibrarán siguiendo uno de los procedimientos que se describen a continuación, de modo que el caudal de la sonda de
q
m
p en el túnel cumpla los requisitos de exactitud del punto 9.4.6.2:
a) | el caudalímetro de q m dw estará conectado en serie al caudalímetro de q m dew, y se calibrará la diferencia entre ambos en al menos cinco puntos de consigna con valores de caudal equidistantes entre el valor de q m dw más bajo utilizado durante el ensayo y el valor de q m dew utilizado durante el ensayo; Se podrá circunvalar el túnel de dilución;
b) | se conectará en serie un dispositivo de caudal calibrado al caudalímetro de q m dew y se verificará su exactitud para el valor utilizado en el ensayo; el dispositivo de caudal calibrado se conectará en serie al caudalímetro de q m dw y se verificará su exactitud en al menos cinco posiciones de reglaje correspondientes a una relación de dilución de entre 3 y 50, en relación con el valor de q m dew utilizado durante el ensayo;
c) | se desconectará del escape el tubo de transferencia (TT) y se conectará a este un dispositivo calibrado de medición de caudal con un intervalo adecuado para medir q m p. El valor de q m dew se ajustará al valor utilizado durante el ensayo y q m dw se ajustará secuencialmente a un mínimo de cinco valores correspondientes a relaciones de dilución de entre 3 y 50; otra posibilidad consiste en establecer un recorrido especial del caudal de calibración que circunvale el túnel, pero en el que el flujo del aire de dilución y el flujo del aire total pasen por los medidores correspondientes, como en el ensayo real;
d) | se introducirá un gas trazador en el tubo de transferencia del escape TT; dicho gas podrá ser un componente del gas de escape, por ejemplo, CO2 o NOx; tras su dilución en el túnel se medirá el gas trazador; esta operación se realizará para cinco relaciones de dilución de entre 3 y 50; la exactitud del caudal de muestreo se determinará a partir de la relación de dilución r d: q m p = q m dew /r d (84)
Se tendrán en cuenta las exactitudes de los analizadores de gas para garantizar la exactitud de
q
m
p.
9.4.6.4.
Verificación del caudal de carbono
Es muy recomendable verificar el caudal de carbono utilizando el gas de escape real para detectar posibles problemas de medición y control y verificar el buen funcionamiento del sistema de flujo parcial. La verificación del caudal de carbono debería efectuarse al menos cada vez que se instale un motor nuevo o se introduzca un cambio significativo en la configuración de la celda de ensayo.
El motor se hará funcionar al par y régimen máximos o de cualquier otro modo en condiciones estables que genere al menos un 5 % de CO2. El sistema de muestreo de flujo parcial funcionará con un factor de dilución de aproximadamente 15 a 1.
Si se efectúa una verificación del caudal de carbono, se aplicará el procedimiento previsto en el apéndice 4. Los caudales de carbono se calcularán de acuerdo con las ecuaciones 112 a 114 del apéndice 4 del presente anexo. Todos los caudales de carbono deberán coincidir dentro de un margen del 3 %.
9.4.6.5.
Verificación previa al ensayo
En las 2 horas previas a la realización del ensayo se procederá a una verificación de la manera siguiente:
la exactitud de los caudalímetros se verificará siguiendo el mismo método utilizado para la calibración (véase el punto 9.4.6.2) en al menos dos puntos, incluyendo los valores de
q
m
dw que correspondan a relaciones de dilución de entre 5 y 15 para el valor de
q
m
dew utilizado durante el ensayo.
Si puede demostrarse, mediante los registros del procedimiento de calibración descrito en el punto 9.4.6.2, que la calibración del caudalímetro se mantiene estable durante un período de tiempo más largo, podrá omitirse la verificación previa al ensayo.
9.4.6.6.
Determinación del tiempo de transformación
Los reglajes del sistema para la evaluación del tiempo de transformación serán exactamente los mismos que durante la medición en la ronda de ensayo. El tiempo de transformación se determinará mediante el método siguiente.
Se instalará en serie, estrechamente acoplado a la sonda, un caudalímetro de referencia independiente con un intervalo de medida adecuado para el caudal de la sonda. Este caudalímetro tendrá un tiempo de transformación inferior a 100 ms para el nivel de caudal utilizado en la medición del tiempo de respuesta, con una restricción del caudal suficientemente baja como para no afectar a las prestaciones dinámicas del sistema de dilución de flujo parcial y conforme a las buenas prácticas técnicas.
Se efectuará un cambio escalonado del caudal del gas de escape (o del caudal de aire si se calcula el caudal del gas de escape) que entra en el sistema de dilución de flujo parcial, desde un caudal bajo hasta un mínimo del 90 % del caudal de escape máximo. El detonante del cambio escalonado debería ser el mismo que el utilizado para iniciar el control anticipado en los ensayos reales. El estímulo escalonado del caudal de escape y la respuesta del caudalímetro se registrarán con una frecuencia de muestreo de al menos 10 Hz.
A partir de esos datos, se determinará el tiempo de transformación del sistema de dilución de flujo parcial, es decir, el tiempo que transcurre desde que se activa el estímulo escalonado hasta que se alcanza el punto correspondiente al 50 % de la respuesta del caudalímetro. De manera similar, se determinarán los tiempos de transformación de la señal del valor de q mp del sistema de dilución de flujo parcial y de la señal del valor de q mew,i del caudalímetro de escape. Estas señales se utilizarán en las verificaciones de regresión que se realizan después de cada ensayo (véase el punto 9.4.6.1).
Se repetirá el cálculo para al menos cinco estímulos de subida y bajada y se calculará la media de los resultados. Se restará de este valor el tiempo de transformación interna (< 100 ms) del caudalímetro de referencia. Este será el valor anticipado del sistema de dilución de flujo parcial, que se aplicará de conformidad con lo dispuesto en el punto 9.4.6.1.
9.5.
Calibración del sistema de muestreo de volumen constante (CVS)
9.5.1.
Generalidades
El sistema de muestreo de volumen constante (CVS) se calibrará utilizando un caudalímetro preciso y un dispositivo limitador. Se medirá el caudal que circula por el sistema para distintas posiciones del limitador, y los parámetros de control del sistema se medirán y se pondrán en relación con el caudal.
Podrán utilizarse varios tipos de caudalímetros, por ejemplo, un venturi calibrado, un caudalímetro laminar calibrado o un turbidímetro calibrado.
9.5.2.
Calibración de la bomba de desplazamiento positivo (PDP)
Todos los parámetros relacionados con la bomba se medirán junto con los parámetros relacionados con el venturi de calibración conectado en serie a la bomba. El caudal calculado (en m3/s en la entrada de la bomba, a una presión y una temperatura absolutas) se representará gráficamente respecto a una función de correlación que represente el valor de una combinación específica de parámetros de la bomba. A continuación se determinará la ecuación lineal que relaciona el caudal de la bomba y la función de correlación. Si se utiliza un CVS con múltiples regímenes, la calibración deberá efectuarse para cada intervalo utilizado.
La temperatura deberá mantenerse estable durante la calibración.
Las fugas en todas las conexiones y los conductos entre el venturi de calibración y la bomba del CVS serán inferiores al 0,3 % del caudal más bajo (restricción más elevada y régimen de la PDP más bajo).
9.5.2.1.
Análisis de los datos
El caudal de aire (
q
v
CVS) para cada posición de limitación (mínimo seis posiciones) se calculará en m3/s estándar a partir de los datos del caudalímetro, utilizando el método prescrito por el fabricante. A continuación, el caudal de aire deberá convertirse al caudal de la bomba (V 0), en m3/rev., a temperatura y presión absolutas en la entrada de la bomba, de la manera siguiente:
V0 =
(85)
donde:
q v CVS | es el caudal de aire en condiciones estándar (101,3 kPa, 273 K), en m3/s
T | es la temperatura en la entrada de la bomba, en K
pp | es la presión absoluta en la entrada de la bomba, en kPa
n | es el régimen de la bomba, en rev./s
Para tener en cuenta la interacción de las variaciones de presión en la bomba y el índice de deslizamiento de esta última, se calculará la función de correlación (X 0) entre el régimen de la bomba, la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la bomba y la presión absoluta en la salida de la bomba, de la manera siguiente:
(86)
donde:
Δp p | es la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la bomba, en kPa
pp | es la presión absoluta en la salida de la bomba, en kPa
Se realizará un ajuste lineal por mínimos cuadrados para generar la ecuación de calibración siguiente:
(87)
D0 y m | son la intersección y la pendiente, respectivamente, que describen las líneas de regresión.
Para un sistema CVS con múltiples regímenes, las curvas de calibración generadas para los distintos intervalos de caudal de la bomba serán aproximadamente paralelas, y los valores de intersección (D 0) aumentarán a medida que disminuya el intervalo de caudal de la bomba.
Los valores calculados con la ecuación deberán encontrarse dentro de un margen de ± 0,5 % respecto al valor medido de V 0. Los valores de m variarán de una bomba a otra. Con el tiempo, el flujo de partículas acabará provocando una disminución del deslizamiento de la bomba, tal como lo refleja el descenso de los valores de m. En consecuencia, la calibración deberá efectuarse en el momento de la puesta en servicio de la bomba, después de una operación de mantenimiento importante y cuando la verificación total del sistema indique que se ha producido una variación del índice de deslizamiento.
9.5.3.
Calibración del venturi de flujo crítico (CFV)
La calibración del CFV se basa en la ecuación del caudal para un venturi crítico. El caudal del gas es función de la presión y la temperatura de entrada del venturi.
Para determinar el intervalo del caudal crítico, K v se representará gráficamente como función de la presión en la entrada del venturi. Para el caudal crítico (estrangulado), K v tendrá un valor relativamente constante. A medida que disminuye la presión (aumenta el vacío), desaparece el estrangulamiento del venturi y K v disminuye, lo que indica que el CFV funciona fuera del intervalo admisible.
9.5.3.1.
Análisis de los datos
El caudal de aire (
q
v
CVS) para cada posición de limitación (mínimo ocho posiciones) se calculará en m3/s estándar a partir de los datos del caudalímetro, utilizando el método prescrito por el fabricante. El coeficiente de calibración se calculará a partir de los datos de calibración para cada posición, de la manera siguiente:
(88)
donde:
q v CVS | es el caudal de aire en condiciones estándar (101,3 kPa, 273 K), en m3/s
T | es la temperatura en la entrada del venturi, en K
pp | es la presión absoluta en la entrada del venturi, en kPa
Se calcularán el K V y la desviación típica. La desviación típica no deberá superar ± 0,3 % del K V medio.
9.5.4.
Calibración del venturi subsónico (SSV)
La calibración del SSV se basa en la ecuación del caudal para un venturi subsónico. El caudal del gas es función de la presión y la temperatura de entrada y de la caída de la presión entre la entrada y el cuello del SSV, como muestra la ecuación 53 (véase el punto 8.5.1.4).
9.5.4.1.
Análisis de los datos
El caudal de aire (Q SSV) para cada posición de limitación (con un mínimo de dieciséis posiciones) se calculará en m3/s estándar a partir de los datos del caudalímetro, utilizando el método prescrito por el fabricante. El coeficiente de descarga se calculará a partir de los datos de calibración para cada posición, de la manera siguiente:
(89)
donde:
QSSV | es el caudal de aire en condiciones estándar (101,3 kPa, 273 K), en m3/s
T | es la temperatura en la entrada del venturi, en K
dV | es el diámetro del cuello del SSV, en mm
rp | es la relación del cuello del SSV con la presión estática absoluta de entrada =
rD | es la relación del diámetro del cuello del SSV, d V, con el diámetro interior del tubo de entrada D
Para determinar el intervalo del caudal subsónico, se representará gráficamente C d como función del número de Reynolds Re en el cuello del SSV. El valor Re en el cuello del SSV se calculará mediante la ecuación siguiente:
(90)
con
(91)
donde:
A1 | es 27,43831 en las unidades SI de
QSSV | es el caudal de aire en condiciones estándar (101,3 kPa, 273 K), en m3/s
dV | es el diámetro del cuello del SSV, en m
μ | es la viscosidad absoluta o dinámica del gas, en kg/ms
b | es 1,458 x 106 (constante empirica), kg/ms K 0,5
S | es 110,4 (constante empírica), en K
Como Q SSV es un dato introducido en la ecuación de Re, los cálculos deben comenzar con un valor inicial supuesto de Q SSV o C d del venturi de calibración y repetirse hasta que Q SSV converja. El método de convergencia deberá tener una exactitud mínima del 0,1 %.
Para un mínimo de dieciséis puntos en la región del caudal subsónico, los valores de C d calculados a partir de la ecuación que se ajusta a la curva de calibración resultante no variarán más de ± 0,5 % del C d medido en cada punto de calibración.
9.5.5.
Verificación de todo el sistema
La exactitud total del sistema de muestro de volumen constante (CVS) y del sistema analítico se determinará introduciendo una masa conocida de un gas contaminante en el sistema mientras este funciona normalmente. Se analizará el contaminante y se calculará la masa de acuerdo con el punto 8.5.2.3, excepto en el caso del propano, para el que se utilizará un factor u de 0,000507 en lugar del valor 0,000483 utilizado para los demás hidrocarburos. Se utilizará cualquiera de las dos técnicas siguientes.
9.5.5.1.
Medición con un orificio de flujo crítico
Se introducirá una cantidad conocida de gas puro (monóxido de carbono o propano) en el sistema CVS a través de un orificio de flujo crítico calibrado. Si la presión de entrada es suficientemente alta, el caudal, que se regula mediante el orificio de flujo crítico, es independiente de la presión de salida del orificio (flujo crítico). El sistema CVS deberá funcionar como en un ensayo de emisiones de escape normal durante un intervalo de 5 a 10 minutos aproximadamente. Se analizará una muestra de gas con el equipo habitual (bolsa de muestreo o método de integración) y se calculará la masa del gas.
La masa determinada deberá encontrarse dentro de un margen de ± 3 % respecto a la masa conocida del gas inyectado.
9.5.5.2.
Medición por medio de una técnica gravimétrica
Se determinará la masa de un pequeño cilindro lleno de monóxido de carbono o propano con una precisión de ± 0,01 g. Durante un intervalo de entre 5 y 10 minutos aproximadamente, el sistema CVS funcionará como en un ensayo de emisiones de escape normal, mientras se inyecta monóxido de carbono o propano en el sistema. La cantidad de gas puro introducido se determinará mediante pesaje diferencial. Se analizará una muestra de gas con el equipo habitual (bolsa de muestreo o método de integración) y se calculará la masa del gas.
La masa determinada deberá encontrarse dentro de un margen de ± 3 % respecto a la masa conocida del gas inyectado.
10.
Procedimiento de ensayo para el recuento de partículas
10.1.
Muestreo
El número de partículas emitidas se medirá mediante muestreo continuo con un sistema de dilución de flujo parcial, tal como se describe en el apéndice 2 del presente anexo, puntos A.2.2.1 y A.2.2.2, o con un sistema de dilución de flujo total, tal como se describe en el apéndice 2 del presente anexo, puntos A.2.2.3 y A.2.2.4.
10.1.1.
Filtrado del diluyente
El diluyente utilizado en la primera y, en su caso, en la segunda dilución del gas de escape en el sistema de dilución se hará pasar por filtros que cumplan los requisitos aplicables a los filtros de aire para partículas de alta eficiencia (HEPA) definidos en el apéndice 2 del presente anexo, puntos A.2.2.2 o A.2.2.4. El diluyente puede limpiarse también con carbón vegetal antes de pasar por el filtro HEPA para reducir y estabilizar las concentraciones de hidrocarburos que contiene. Se recomienda colocar un filtro adicional de partículas gruesas antes del filtro HEPA y después del punto de limpieza con carbón vegetal, si se utiliza.
10.2.
Compensación del flujo de muestreo del número de partículas: sistemas de dilución de flujo total
Para compensar el caudal másico extraído del sistema de dilución para el muestreo del número de partículas, dicho caudal másico extraído (filtrado) se devolverá al sistema de dilución. Otra posibilidad es corregir matemáticamente el caudal másico total en el sistema de dilución de acuerdo con el caudal de muestreo del número de partículas extraído. Si el caudal másico total extraído del sistema de dilución para la suma del muestreo del número de partículas y el muestreo de la masa de partículas es inferior a un 0,5 % del caudal del gas de escape total diluido en el túnel de dilución (med), podrá ignorarse la corrección o la devolución del flujo.
10.3.
Compensación del caudal de muestreo del número de partículas: sistemas de dilución de flujo parcial
10.3.1.
En el caso de los sistemas de dilución de flujo parcial, se tendrá en cuenta el caudal másico extraído del sistema de dilución para el muestreo del número de partículas a la hora de controlar la proporcionalidad de muestreo. Se hará reintroduciendo el flujo de muestreo del número de partículas en el sistema de dilución antes del dispositivo de medición del caudal o haciendo una corrección matemática, tal como se explica en el punto 10.3.2. En el caso de los sistemas de dilución de flujo parcial del tipo de muestreo total, el caudal másico extraído para el muestreo del número de partículas se corregirá también en el cálculo de la masa de partículas, tal como se indica en el punto 10.3.3.
10.3.2.
El caudal másico instantáneo del gas de escape que entra en el sistema de dilución (
q
mp
), utilizado para controlar la proporcionalidad del muestreo, se corregirá siguiendo uno de los métodos siguientes.
a) | En el caso de que se descarte el caudal de muestreo del número de partículas extraído, la ecuación 83 del punto 9.4.6.2 será sustituida por la siguiente: (92) donde: q mp | = | caudal de muestreo del gas de escape que entra en el sistema de dilución de flujo parcial, en kg/s, q mdew | = | caudal másico de escape diluido, en kg/s, q mdw | = | caudal másico del aire de dilución, en kg/s, q ex | = | caudal másico del muestreo del número de partículas, en kg/s. La señal q ex enviada al controlador del sistema de flujo parcial tendrá una exactitud de 0,1 % del q mdew en todo momento y debería ser enviada con una frecuencia mínima de 1 Hz.
b) | En el caso de que se descarte total o parcialmente el flujo de muestreo del número de partículas extraído, pero se vuelva a introducir un flujo equivalente en el sistema de dilución antes del dispositivo de medición del caudal, la ecuación 83 del punto 9.4.6.2 se sustituirá por la siguiente: (93) donde: q mp | = | caudal de muestreo del gas de escape que entra en el sistema de dilución de flujo parcial, en kg/s, q mdew | = | caudal másico de escape diluido, en kg/s, q mdw | = | caudal másico del aire de dilución, en kg/s, q ex | = | caudal másico del muestreo del número de partículas, en kg/s, q ex | = | caudal másico reintroducido en el túnel de dilución para compensar la extracción de la muestra del número de partículas, en kg/s.
La diferencia entre
q
ex
y
q
sw
que se envía al controlador del sistema de flujo parcial tendrá una exactitud del 0,1 % del
q
mdew
en todo momento. La señal o las señales deberían ser enviadas con una frecuencia mínima de 1 Hz.
10.3.3.
Corrección de la medición de la masa de partículas
Cuando se extrae el flujo de muestreo del número de partículas de un sistema de dilución de flujo parcial de muestreo total, la masa de partículas (m PM) calculada en los puntos 8.4.3.2.1 u 8.4.3.2.2 será corregida de la manera siguiente para tener en cuenta el flujo extraído. Esta corrección es necesaria incluso cuando el flujo extraído filtrado vuelve a introducirse en los sistemas de dilución de flujo parcial.
(94)
donde:
m PM,corr | = | masa de partículas corregida en función de la extracción del flujo de muestreo del número de partículas, en g/ensayo,
m PM | = | masa de partículas determinada de acuerdo con los puntos 8.4.3.2.1 u 8.4.3.2.2, en g/ensayo,
m sed | = | masa total del gas de escape diluido que pasa por el túnel de dilución, en kg,
m ex | = | masa total del gas de escape diluido extraído del túnel de dilución para el muestreo del número de partículas, en kg.
10.3.4.
Proporcionalidad del muestreo de dilución de flujo parcial
A efectos del recuento del número de partículas, se utiliza el caudal másico de escape, determinado por cualquiera de los métodos descritos en los puntos 8.4.1.3 a 8.4.1.7, para controlar el sistema de dilución de flujo parcial y tomar una muestra proporcional al caudal másico de escape. La calidad de la proporcionalidad se verificará mediante un análisis de regresión entre la muestra y el caudal del gas de escape de acuerdo con el punto 9.4.6.1.
10.4.
Determinación de los números de partículas
10.4.1.
Alineación temporal
En el caso de sistemas de dilución de flujo parcial, se tendrá en cuenta el tiempo de estancia en el sistema de muestreo y recuento del número de partículas alineando el tiempo de la señal del número de partículas con el ciclo de ensayo y el caudal másico del gas de escape, de acuerdo con el procedimiento definido en el punto 8.4.2.2. El tiempo de transformación del sistema de muestreo y recuento del número de partículas se determinará de acuerdo con el punto A.8.1.3.7 del apéndice 8 del presente anexo.
10.4.2.
Determinación de los números de partículas con un sistema de dilución de flujo parcial
Cuando las muestras de los números de partículas se toman con un sistema de dilución de flujo parcial siguiendo los procedimientos establecidos en el punto 8.4, el número de partículas emitidas durante el ciclo de ensayo se calculará mediante la ecuación siguiente:
(95)
donde:
N | = | número de partículas emitidas durante el ciclo de ensayo,
m edf | = | masa del gas de escape diluido equivalente durante el ciclo, determinado de acuerdo con el punto 8.4.3.2.1 u 8.4.3.2.2, en kg/ensayo,
k | = | factor de calibración para corregir las mediciones del contador del número de partículas en función del nivel del instrumento de referencia si no se aplica de manera interna en el contador del número de partículas. Si el factor de calibración se aplica de manera interna en el contador del número de partículas, en la ecuación anterior se considerará que k equivale a 1,
| = | concentración media de partículas en el gas de escape diluido corregida en función de las condiciones estándar (273,2 K y 101,33 kPa), en partículas por centímetro cúbico,
| = | factor de reducción de la concentración media de partículas del eliminador de partículas volátiles específico para los parámetros de dilución utilizados en el ensayo,
| = | se calculará mediante la ecuación siguiente:
(96)
donde:
c s,i | = | una medición diferenciada de la concentración de partículas en el gas de escape diluido que sale del contador de partículas, corregida para tener en cuenta la coincidencia y las condiciones estándar (273,2 K y 101,33 kPa), en partículas por centímetro cúbico,
n | = | número de mediciones de la concentración de partículas efectuadas durante el ensayo.
10.4.3.
Determinación de los números de partículas con un sistema de dilución de flujo total
Cuando las muestras de los números de partículas se toman con un sistema de dilución de flujo total siguiendo los procedimientos establecidos en el punto 8.5, el número de partículas emitidas durante el ciclo de ensayo se calculará mediante la ecuación siguiente:
(97)
donde:
N | = | número de partículas emitidas durante el ciclo de ensayo,
m ed | = | caudal total de gas de escape diluido durante el ciclo calculado de acuerdo con cualquiera de los métodos descritos en los puntos 8.5.1.2 a 8.5.1.4, en kg/ensayo,
k | = | factor de calibración para corregir las mediciones del contador del número de partículas en función del nivel del instrumento de referencia si no se aplica de manera interna en el contador del número de partículas. Si el factor de calibración se aplica de manera interna en el contador del número de partículas, en la ecuación anterior se considerará que k equivale a 1,
| = | concentración media de partículas en el gas de escape diluido corregida en función de las condiciones estándar (273,2 K y 101,33 kPa), en partículas por centímetro cúbico,
| = | factor de reducción de la concentración media de partículas del eliminador de partículas volátiles específico para los parámetros de dilución utilizados en el ensayo,
| = | se calculará mediante la ecuación siguiente:
(98)
donde:
c s,i | = | una medición diferenciada de la concentración de partículas en el gas de escape diluido que sale del contador de partículas, corregida para tener en cuenta la coincidencia y las condiciones estándar (273,2 K y 101,33 kPa), en partículas por centímetro cúbico,
n | = | número de mediciones de la concentración de partículas efectuadas durante el ensayo.
10.4.4.
Resultado del ensayo
10.4.4.1.
Cálculo de las emisiones específicas
En cada WHSC individual, WHTC con arranque en caliente y WHTC con arranque en frío, se calcularán las emisiones específicas, en número de partículas/kWh, de la manera siguiente:
(99)
donde:
e | = | número de partículas emitidas por kWh,
W act | = | trabajo efectivo del ciclo determinado de conformidad con el punto 7.8.6, en kWh.
10.4.4.2.
Sistemas de postratamiento del gas de escape con regeneración periódica
En el caso de los motores equipados con sistemas de postratamiento de regeneración periódica se aplicarán las disposiciones generales que contempla el punto 6.6.2. Las emisiones del WHTC con arranque en caliente se ponderarán de acuerdo con la ecuación 5, siendo
el número medio de partículas/kWh sin regeneración y
, el número medio de partículas/kWh con regeneración. Los factores de ajuste de la regeneración se calcularán con arreglo a las ecuaciones 6, 6a, 7 u 8, según el caso.
10.4.4.3.
Resultado medio ponderado del ensayo del WHTC
En el WHTC, el resultado final del ensayo será una media ponderada del ensayo de arranque en frío y del ensayo de arranque en caliente (incluyendo la regeneración periódica si resulta pertinente) calculada mediante una de las ecuaciones siguientes:
a) | en caso de ajuste de la regeneración multiplicativo, o de motores sin postratamiento con regeneración periódica: (100)
(b) | en caso de ajuste de la regeneración aditivo: (101) donde: N cold | = | número total de partículas emitidas durante el ciclo de ensayo WHTC con arranque en frío, N hot | = | número total de partículas emitidas durante el ciclo de ensayo WHTC con arranque en caliente, W act,cold | = | trabajo efectivo del ciclo durante el ciclo de ensayo WHTC con arranque en frío de acuerdo con el punto 7.8.6, en kWh, W act, hot | = | trabajo efectivo del ciclo durante el ciclo de ensayo WHTC con arranque en caliente de acuerdo con el punto 7.8.6, en kWh, k r | = | ajuste de la regeneración, de acuerdo con el punto 6.6.2; en el caso de motores sin postratamiento de regeneración periódica, k r = 1.
10.4.4.4.
Redondeo de los resultados finales
Los resultados de ensayo finales del WHSC y del WHTC medio ponderado se redondearán a tres cifras significativas en una operación de acuerdo con la norma ASTM E 29–06B. No está permitido el redondeo de los valores intermedios utilizados para calcular el resultado final de las emisiones específicas del freno.
10.5.
Determinación del número de partículas de fondo
10.5.1.
A petición del fabricante del motor, podrán tomarse muestras de las concentraciones de partículas de fondo del túnel de dilución, antes o después del ensayo, en un punto anterior a los filtros de partículas y de hidrocarburos del sistema de recuento de partículas, para determinar las concentraciones de partículas de fondo del túnel.
10.5.2.
No se permitirá deducir el número de partículas de las concentraciones de fondo del túnel para la homologación de tipo, pero podrá utilizarse a petición del fabricante, con el consentimiento previo de la autoridad de homologación de tipo, para el ensayo de la conformidad de la producción si puede demostrarse que la contribución del fondo del túnel es significativa, en cuyo caso puede deducirse de los valores medidos en el gas de escape diluido.
(1) La numeración del presente anexo es coherente con la del Reglamento técnico mundial n.o 4 sobre la WHDC. No obstante, algunos puntos de este último no son necesarios en el presente anexo.
(1) en función del combustible
(2) para λ = 2, aire seco, 273 K, 101,3 kPa
(3) u con una exactitud de 0,2 % para una composición másica de: C = 66 - 76 %; H = 22 - 25 %; N = 0 - 12 %
(4) NMHC sobre la base de CH 2,93 (para los HC totales se utilizará el coeficiente u gas de CH4)
(5) u con una exactitud de 0,2 % para una composición másica de: C3 = 70 - 90 %; C4 = 10 - 30 %
(6) en función del combustible
(7) para λ = 2, aire seco, 273 K, 101,3 kPa
(8) u con una exactitud de 0,2 % para una composición másica de: C = 66 - 76 %; H = 22 - 25 %; N = 0 - 12 %
(9) NMHC sobre la base de CH 2,93 (para los HC totales se utilizará el coeficiente u gas de CH4)
(10) u con una exactitud de 0,2 % para una composición másica de: C3 = 70 - 90 %; C4 = 10 - 30 %
Anexo 4 - Apéndice 1
Programa dinamométrico del motor durante el ensayo WHTC
Tiempo | Régimen normalizado | Par normalizado
s | % | %
1 | 0.0 | 0,0
2 | 0,0 | 0,0
3 | 0,0 | 0,0
4 | 0,0 | 0,0
5 | 0,0 | 0,0
6 | 0,0 | 0,0
7 | 1,5 | 8,9
8 | 15,8 | 30,9
9 | 27,4 | 1,3
10 | 32,6 | 0,7
11 | 34,8 | 1,2
12 | 36,2 | 7,4
13 | 37,1 | 6,2
14 | 37,9 | 10,2
15 | 39,6 | 12,3
16 | 42,3 | 12,5
17 | 45,3 | 12,6
18 | 48,6 | 6,0
19 | 40,8 | 0,0
20 | 33,0 | 16,3
21 | 42,5 | 27,4
22 | 49,3 | 26,7
23 | 54,0 | 18,0
24 | 57,1 | 12,9
25 | 58,9 | 8,6
26 | 59,3 | 6,0
27 | 59,0 | 4,9
28 | 57,9 | m
29 | 55,7 | m
30 | 52,1 | m
31 | 46,4 | m
32 | 38,6 | m
33 | 29,0 | m
34 | 20,8 | m
35 | 16,9 | m
36 | 16,9 | 42,5
37 | 18,8 | 38,4
38 | 20,7 | 32,9
39 | 21,0 | 0,0
40 | 19,1 | 0,0
41 | 13,7 | 0,0
42 | 2,2 | 0,0
43 | 0,0 | 0,0
44 | 0,0 | 0,0
45 | 0,0 | 0,0
46 | 0,0 | 0,0
47 | 0,0 | 0,0
48 | 0,0 | 0,0
49 | 0,0 | 0,0
50 | 0,0 | 13,1
51 | 13,1 | 30,1
52 | 26,3 | 25,5
53 | 35,0 | 32,2
54 | 41,7 | 14,3
55 | 42,2 | 0,0
56 | 42,8 | 11,6
57 | 51,0 | 20,9
58 | 60,0 | 9,6
59 | 49,4 | 0,0
60 | 38,9 | 16,6
61 | 43,4 | 30,8
62 | 49,4 | 14,2
63 | 40,5 | 0,0
64 | 31,5 | 43,5
65 | 36,6 | 78,2
66 | 40,8 | 67,6
67 | 44,7 | 59,1
68 | 48,3 | 52,0
69 | 51,9 | 63,8
70 | 54,7 | 27,9
71 | 55,3 | 18,3
72 | 55,1 | 16,3
73 | 54,8 | 11,1
74 | 54,7 | 11,5
75 | 54,8 | 17,5
76 | 55,6 | 18,0
77 | 57,0 | 14,1
78 | 58,1 | 7,0
79 | 43,3 | 0,0
80 | 28,5 | 25,0
81 | 30,4 | 47,8
82 | 32,1 | 39,2
83 | 32,7 | 39,3
84 | 32,4 | 17,3
85 | 31,6 | 11,4
86 | 31,1 | 10,2
87 | 31,1 | 19,5
88 | 31,4 | 22,5
89 | 31,6 | 22,9
90 | 31,6 | 24,3
91 | 31,9 | 26,9
92 | 32,4 | 30,6
93 | 32,8 | 32,7
94 | 33,7 | 32,5
95 | 34,4 | 29,5
96 | 34,3 | 26,5
97 | 34,4 | 24,7
98 | 35,0 | 24,9
99 | 35,6 | 25,2
100 | 36,1 | 24,8
101 | 36,3 | 24,0
102 | 36,2 | 23,6
103 | 36,2 | 23,5
104 | 36,8 | 22,7
105 | 37,2 | 20,9
106 | 37,0 | 19,2
107 | 36,3 | 18,4
108 | 35,4 | 17,6
109 | 35,2 | 14,9
110 | 35,4 | 9,9
111 | 35,5 | 4,3
112 | 35,2 | 6,6
113 | 34,9 | 10,0
114 | 34,7 | 25,1
115 | 34,4 | 29,3
116 | 34,5 | 20,7
117 | 35,2 | 16,6
118 | 35,8 | 16,2
119 | 35,6 | 20,3
120 | 35,3 | 22,5
121 | 35,3 | 23,4
122 | 34,7 | 11,9
123 | 45,5 | 0,0
124 | 56,3 | m
125 | 46,2 | m
126 | 50,1 | 0,0
127 | 54,0 | m
128 | 40,5 | m
129 | 27,0 | m
130 | 13,5 | m
131 | 0,0 | 0,0
132 | 0,0 | 0,0
133 | 0,0 | 0,0
134 | 0,0 | 0,0
135 | 0,0 | 0,0
136 | 0,0 | 0,0
137 | 0,0 | 0,0
138 | 0,0 | 0,0
139 | 0,0 | 0,0
140 | 0,0 | 0,0
141 | 0,0 | 0,0
142 | 0,0 | 4,9
143 | 0,0 | 7,3
144 | 4,4 | 28,7
145 | 11,1 | 26,4
146 | 15,0 | 9,4
147 | 15,9 | 0,0
148 | 15,3 | 0,0
149 | 14,2 | 0,0
150 | 13,2 | 0,0
151 | 11,6 | 0,0
152 | 8,4 | 0,0
153 | 5,4 | 0,0
154 | 4,3 | 5,6
155 | 5,8 | 24,4
156 | 9,7 | 20,7
157 | 13,6 | 21,1
158 | 15,6 | 21,5
159 | 16,5 | 21,9
160 | 18,0 | 22,3
161 | 21,1 | 46,9
162 | 25,2 | 33,6
163 | 28,1 | 16,6
164 | 28,8 | 7,0
165 | 27,5 | 5,0
166 | 23,1 | 3,0
167 | 16,9 | 1,9
168 | 12,2 | 2,6
169 | 9,9 | 3,2
170 | 9,1 | 4,0
171 | 8,8 | 3,8
172 | 8,5 | 12,2
173 | 8,2 | 29,4
174 | 9,6 | 20,1
175 | 14,7 | 16,3
176 | 24,5 | 8,7
177 | 39,4 | 3,3
178 | 39,0 | 2,9
179 | 38,5 | 5,9
180 | 42,4 | 8,0
181 | 38,2 | 6,0
182 | 41,4 | 3,8
183 | 44,6 | 5,4
184 | 38,8 | 8,2
185 | 37,5 | 8,9
186 | 35,4 | 7,3
187 | 28,4 | 7,0
188 | 14,8 | 7,0
189 | 0,0 | 5,9
190 | 0,0 | 0,0
191 | 0,0 | 0,0
192 | 0,0 | 0,0
193 | 0,0 | 0,0
194 | 0,0 | 0,0
195 | 0,0 | 0,0
196 | 0,0 | 0,0
197 | 0,0 | 0,0
198 | 0,0 | 0,0
199 | 0,0 | 0,0
200 | 0,0 | 0,0
201 | 0,0 | 0,0
202 | 0,0 | 0,0
203 | 0,0 | 0,0
204 | 0,0 | 0,0
205 | 0,0 | 0,0
206 | 0,0 | 0,0
207 | 0,0 | 0,0
208 | 0,0 | 0,0
209 | 0,0 | 0,0
210 | 0,0 | 0,0
211 | 0,0 | 0,0
212 | 0,0 | 0,0
213 | 0,0 | 0,0
214 | 0,0 | 0,0
215 | 0,0 | 0,0
216 | 0,0 | 0,0
217 | 0,0 | 0,0
218 | 0,0 | 0,0
219 | 0,0 | 0,0
220 | 0,0 | 0,0
221 | 0,0 | 0,0
222 | 0,0 | 0,0
223 | 0,0 | 0,0
224 | 0,0 | 0,0
225 | 0,0 | 0,0
226 | 0,0 | 0,0
227 | 0,0 | 0,0
228 | 0,0 | 0,0
229 | 0,0 | 0,0
230 | 0,0 | 0,0
231 | 0,0 | 0,0
232 | 0,0 | 0,0
233 | 0,0 | 0,0
234 | 0,0 | 0,0
235 | 0,0 | 0,0
236 | 0,0 | 0,0
237 | 0,0 | 0,0
238 | 0,0 | 0,0
239 | 0,0 | 0,0
240 | 0,0 | 0,0
241 | 0,0 | 0,0
242 | 0,0 | 0,0
243 | 0,0 | 0,0
244 | 0,0 | 0,0
245 | 0,0 | 0,0
246 | 0,0 | 0,0
247 | 0,0 | 0,0
248 | 0,0 | 0,0
249 | 0,0 | 0,0
250 | 0,0 | 0,0
251 | 0,0 | 0,0
252 | 0,0 | 0,0
253 | 0,0 | 31,6
254 | 9,4 | 13,6
255 | 22,2 | 16,9
256 | 33,0 | 53,5
257 | 43,7 | 22,1
258 | 39,8 | 0,0
259 | 36,0 | 45,7
260 | 47,6 | 75,9
261 | 61,2 | 70,4
262 | 72,3 | 70,4
263 | 76,0 | m
264 | 74,3 | m
265 | 68,5 | m
266 | 61,0 | m
267 | 56,0 | m
268 | 54,0 | m
269 | 53,0 | m
270 | 50,8 | m
271 | 46,8 | m
272 | 41,7 | m
273 | 35,9 | m
274 | 29,2 | m
275 | 20,7 | m
276 | 10,1 | m
277 | 0,0 | m
278 | 0,0 | 0,0
279 | 0,0 | 0,0
280 | 0,0 | 0,0
281 | 0,0 | 0,0
282 | 0,0 | 0,0
283 | 0,0 | 0,0
284 | 0,0 | 0,0
285 | 0,0 | 0,0
286 | 0,0 | 0,0
287 | 0,0 | 0,0
288 | 0,0 | 0,0
289 | 0,0 | 0,0
290 | 0,0 | 0,0
291 | 0,0 | 0,0
292 | 0,0 | 0,0
293 | 0,0 | 0,0
294 | 0,0 | 0,0
295 | 0,0 | 0,0
296 | 0,0 | 0,0
297 | 0,0 | 0,0
298 | 0,0 | 0,0
299 | 0,0 | 0,0
300 | 0,0 | 0,0
301 | 0,0 | 0,0
302 | 0,0 | 0,0
303 | 0,0 | 0,0
304 | 0,0 | 0,0
305 | 0,0 | 0,0
306 | 0,0 | 0,0
307 | 0,0 | 0,0
308 | 0,0 | 0,0
309 | 0,0 | 0,0
310 | 0,0 | 0,0
311 | 0,0 | 0,0
312 | 0,0 | 0,0
313 | 0,0 | 0,0
314 | 0,0 | 0,0
315 | 0,0 | 0,0
316 | 0,0 | 0,0
317 | 0,0 | 0,0
318 | 0,0 | 0,0
319 | 0,0 | 0,0
320 | 0,0 | 0,0
321 | 0,0 | 0,0
322 | 0,0 | 0,0
323 | 0,0 | 0,0
324 | 4,5 | 41,0
325 | 17,2 | 38,9
326 | 30,1 | 36,8
327 | 41,0 | 34,7
328 | 50,0 | 32,6
329 | 51,4 | 0,1
330 | 47,8 | m
331 | 40,2 | m
332 | 32,0 | m
333 | 24,4 | m
334 | 16,8 | m
335 | 8,1 | m
336 | 0,0 | m
337 | 0,0 | 0,0
338 | 0,0 | 0,0
339 | 0,0 | 0,0
340 | 0,0 | 0,0
341 | 0,0 | 0,0
342 | 0,0 | 0,0
343 | 0,0 | 0,0
344 | 0,0 | 0,0
345 | 0,0 | 0,0
346 | 0,0 | 0,0
347 | 0,0 | 0,0
348 | 0,0 | 0,0
349 | 0,0 | 0,0
350 | 0,0 | 0,0
351 | 0,0 | 0,0
352 | 0,0 | 0,0
353 | 0,0 | 0,0
354 | 0,0 | 0,5
355 | 0,0 | 4,9
356 | 9,2 | 61,3
357 | 22,4 | 40,4
358 | 36,5 | 50,1
359 | 47,7 | 21,0
360 | 38,8 | 0,0
361 | 30,0 | 37,0
362 | 37,0 | 63,6
363 | 45,5 | 90,8
364 | 54,5 | 40,9
365 | 45,9 | 0,0
366 | 37,2 | 47,5
367 | 44,5 | 84,4
368 | 51,7 | 32,4
369 | 58,1 | 15,2
370 | 45,9 | 0,0
371 | 33,6 | 35,8
372 | 36,9 | 67,0
373 | 40,2 | 84,7
374 | 43,4 | 84,3
375 | 45,7 | 84,3
376 | 46,5 | m
377 | 46,1 | m
378 | 43,9 | m
379 | 39,3 | m
380 | 47,0 | m
381 | 54,6 | m
382 | 62,0 | m
383 | 52,0 | m
384 | 43,0 | m
385 | 33,9 | m
386 | 28,4 | m
387 | 25,5 | m
388 | 24,6 | 11,0
389 | 25,2 | 14,7
390 | 28,6 | 28,4
391 | 35,5 | 65,0
392 | 43,8 | 75,3
393 | 51,2 | 34,2
394 | 40,7 | 0,0
395 | 30,3 | 45,4
396 | 34,2 | 83,1
397 | 37,6 | 85,3
398 | 40,8 | 87,5
399 | 44,8 | 89,7
400 | 50,6 | 91,9
401 | 57,6 | 94,1
402 | 64,6 | 44,6
403 | 51,6 | 0,0
404 | 38,7 | 37,4
405 | 42,4 | 70,3
406 | 46,5 | 89,1
407 | 50,6 | 93,9
408 | 53,8 | 33,0
409 | 55,5 | 20,3
410 | 55,8 | 5,2
411 | 55,4 | m
412 | 54,4 | m
413 | 53,1 | m
414 | 51,8 | m
415 | 50,3 | m
416 | 48,4 | m
417 | 45,9 | m
418 | 43,1 | m
419 | 40,1 | m
420 | 37,4 | m
421 | 35,1 | m
422 | 32,8 | m
423 | 45,3 | 0,0
424 | 57,8 | m
425 | 50,6 | m
426 | 41,6 | m
427 | 47,9 | 0,0
428 | 54,2 | m
429 | 48,1 | m
430 | 47,0 | 31,3
431 | 49,0 | 38,3
432 | 52,0 | 40,1
433 | 53,3 | 14,5
434 | 52,6 | 0,8
435 | 49,8 | m
436 | 51,0 | 18,6
437 | 56,9 | 38,9
438 | 67,2 | 45,0
439 | 78,6 | 21,5
440 | 65,5 | 0,0
441 | 52,4 | 31,3
442 | 56,4 | 60,1
443 | 59,7 | 29,2
444 | 45,1 | 0,0
445 | 30,6 | 4,2
446 | 30,9 | 8,4
447 | 30,5 | 4,3
448 | 44,6 | 0,0
449 | 58,8 | m
450 | 55,1 | m
451 | 50,6 | m
452 | 45,3 | m
453 | 39,3 | m
454 | 49,1 | 0,0
455 | 58,8 | m
456 | 50,7 | m
457 | 42,4 | m
458 | 44,1 | 0,0
459 | 45,7 | m
460 | 32,5 | m
461 | 20,7 | m
462 | 10,0 | m
463 | 0,0 | 0,0
464 | 0,0 | 1,5
465 | 0,9 | 41,1
466 | 7,0 | 46,3
467 | 12,8 | 48,5
468 | 17,0 | 50,7
469 | 20,9 | 52,9
470 | 26,7 | 55,0
471 | 35,5 | 57,2
472 | 46,9 | 23,8
473 | 44,5 | 0,0
474 | 42,1 | 45,7
475 | 55,6 | 77,4
476 | 68,8 | 100,0
477 | 81,7 | 47,9
478 | 71,2 | 0,0
479 | 60,7 | 38,3
480 | 68,8 | 72,7
481 | 75,0 | m
482 | 61,3 | m
483 | 53,5 | m
484 | 45,9 | 58,0
485 | 48,1 | 80,0
486 | 49,4 | 97,9
487 | 49,7 | m
488 | 48,7 | m
489 | 45,5 | m
490 | 40,4 | m
491 | 49,7 | 0,0
492 | 59,0 | m
493 | 48,9 | m
494 | 40,0 | m
495 | 33,5 | m
496 | 30,0 | m
497 | 29,1 | 12,0
498 | 29,3 | 40,4
499 | 30,4 | 29,3
500 | 32,2 | 15,4
501 | 33,9 | 15,8
502 | 35,3 | 14,9
503 | 36,4 | 15,1
504 | 38,0 | 15,3
505 | 40,3 | 50,9
506 | 43,0 | 39,7
507 | 45,5 | 20,6
508 | 47,3 | 20,6
509 | 48,8 | 22,1
510 | 50,1 | 22,1
511 | 51,4 | 42,4
512 | 52,5 | 31,9
513 | 53,7 | 21,6
514 | 55,1 | 11,6
515 | 56,8 | 5,7
516 | 42,4 | 0,0
517 | 27,9 | 8,2
518 | 29,0 | 15,9
519 | 30,4 | 25,1
520 | 32,6 | 60,5
521 | 35,4 | 72,7
522 | 38,4 | 88,2
523 | 41,0 | 65,1
524 | 42,9 | 25,6
525 | 44,2 | 15,8
526 | 44,9 | 2,9
527 | 45,1 | m
528 | 44,8 | m
529 | 43,9 | m
530 | 42,4 | m
531 | 40,2 | m
532 | 37,1 | m
533 | 47,0 | 0,0
534 | 57,0 | m
535 | 45,1 | m
536 | 32,6 | m
537 | 46,8 | 0,0
538 | 61,5 | m
539 | 56,7 | m
540 | 46,9 | m
541 | 37,5 | m
542 | 30,3 | m
543 | 27,3 | 32,3
544 | 30,8 | 60,3
545 | 41,2 | 62,3
546 | 36,0 | 0,0
547 | 30,8 | 32,3
548 | 33,9 | 60,3
549 | 34,6 | 38,4
550 | 37,0 | 16,6
551 | 42,7 | 62,3
552 | 50,4 | 28,1
553 | 40,1 | 0,0
554 | 29,9 | 8,0
555 | 32,5 | 15,0
556 | 34,6 | 63,1
557 | 36,7 | 58,0
558 | 39,4 | 52,9
559 | 42,8 | 47,8
560 | 46,8 | 42,7
561 | 50,7 | 27,5
562 | 53,4 | 20,7
563 | 54,2 | 13,1
564 | 54,2 | 0,4
565 | 53,4 | 0,0
566 | 51,4 | m
567 | 48,7 | m
568 | 45,6 | m
569 | 42,4 | m
570 | 40,4 | m
571 | 39,8 | 5,8
572 | 40,7 | 39,7
573 | 43,8 | 37,1
574 | 48,1 | 39,1
575 | 52,0 | 22,0
576 | 54,7 | 13,2
577 | 56,4 | 13,2
578 | 57,5 | 6,6
579 | 42,6 | 0,0
580 | 27,7 | 10,9
581 | 28,5 | 21,3
582 | 29,2 | 23,9
583 | 29,5 | 15,2
584 | 29,7 | 8,8
585 | 30,4 | 20,8
586 | 31,9 | 22,9
587 | 34,3 | 61,4
588 | 37,2 | 76,6
589 | 40,1 | 27,5
590 | 42,3 | 25,4
591 | 43,5 | 32,0
592 | 43,8 | 6,0
593 | 43,5 | m
594 | 42,8 | m
595 | 41,7 | m
596 | 40,4 | m
597 | 39,3 | m
598 | 38,9 | 12,9
599 | 39,0 | 18,4
600 | 39,7 | 39,2
601 | 41,4 | 60,0
602 | 43,7 | 54,5
603 | 46,2 | 64,2
604 | 48,8 | 73,3
605 | 51,0 | 82,3
606 | 52,1 | 0,0
607 | 52,0 | m
608 | 50,9 | m
609 | 49,4 | m
610 | 47,8 | m
611 | 46,6 | m
612 | 47,3 | 35,3
613 | 49,2 | 74,1
614 | 51,1 | 95,2
615 | 51,7 | m
616 | 50,8 | m
617 | 47,3 | m
618 | 41,8 | m
619 | 36,4 | m
620 | 30,9 | m
621 | 25,5 | 37,1
622 | 33,8 | 38,4
623 | 42,1 | m
624 | 34,1 | m
625 | 33,0 | 37,1
626 | 36,4 | 38,4
627 | 43,3 | 17,1
628 | 35,7 | 0,0
629 | 28,1 | 11,6
630 | 36,5 | 19,2
631 | 45,2 | 8,3
632 | 36,5 | 0,0
633 | 27,9 | 32,6
634 | 31,5 | 59,6
635 | 34,4 | 65,2
636 | 37,0 | 59,6
637 | 39,0 | 49,0
638 | 40,2 | m
639 | 39,8 | m
640 | 36,0 | m
641 | 29,7 | m
642 | 21,5 | m
643 | 14,1 | m
644 | 0,0 | 0,0
645 | 0,0 | 0,0
646 | 0,0 | 0,0
647 | 0,0 | 0,0
648 | 0,0 | 0,0
649 | 0,0 | 0,0
650 | 0,0 | 0,0
651 | 0,0 | 0,0
652 | 0,0 | 0,0
653 | 0,0 | 0,0
654 | 0,0 | 0,0
655 | 0,0 | 0,0
656 | 0,0 | 3,4
657 | 1,4 | 22,0
658 | 10,1 | 45,3
659 | 21,5 | 10,0
660 | 32,2 | 0,0
661 | 42,3 | 46,0
662 | 57,1 | 74,1
663 | 72,1 | 34,2
664 | 66,9 | 0,0
665 | 60,4 | 41,8
666 | 69,1 | 79,0
667 | 77,1 | 38,3
668 | 63,1 | 0,0
669 | 49,1 | 47,9
670 | 53,4 | 91,3
671 | 57,5 | 85,7
672 | 61,5 | 89,2
673 | 65,5 | 85,9
674 | 69,5 | 89,5
675 | 73,1 | 75,5
676 | 76,2 | 73,6
677 | 79,1 | 75,6
678 | 81,8 | 78,2
679 | 84,1 | 39,0
680 | 69,6 | 0,0
681 | 55,0 | 25,2
682 | 55,8 | 49,9
683 | 56,7 | 46,4
684 | 57,6 | 76,3
685 | 58,4 | 92,7
686 | 59,3 | 99,9
687 | 60,1 | 95,0
688 | 61,0 | 46,7
689 | 46,6 | 0,0
690 | 32,3 | 34,6
691 | 32,7 | 68,6
692 | 32,6 | 67,0
693 | 31,3 | m
694 | 28,1 | m
695 | 43,0 | 0,0
696 | 58,0 | m
697 | 58,9 | m
698 | 49,4 | m
699 | 41,5 | m
700 | 48,4 | 0,0
701 | 55,3 | m
702 | 41,8 | m
703 | 31,6 | m
704 | 24,6 | m
705 | 15,2 | m
706 | 7,0 | m
707 | 0,0 | 0,0
708 | 0,0 | 0,0
709 | 0,0 | 0,0
710 | 0,0 | 0,0
711 | 0,0 | 0,0
712 | 0,0 | 0,0
713 | 0,0 | 0,0
714 | 0,0 | 0,0
715 | 0,0 | 0,0
716 | 0,0 | 0,0
717 | 0,0 | 0,0
718 | 0,0 | 0,0
719 | 0,0 | 0,0
720 | 0,0 | 0,0
721 | 0,0 | 0,0
722 | 0,0 | 0,0
723 | 0,0 | 0,0
724 | 0,0 | 0,0
725 | 0,0 | 0,0
726 | 0,0 | 0,0
727 | 0,0 | 0,0
728 | 0,0 | 0,0
729 | 0,0 | 0,0
730 | 0,0 | 0,0
731 | 0,0 | 0,0
732 | 0,0 | 0,0
733 | 0,0 | 0,0
734 | 0,0 | 0,0
735 | 0,0 | 0,0
736 | 0,0 | 0,0
737 | 0,0 | 0,0
738 | 0,0 | 0,0
739 | 0,0 | 0,0
740 | 0,0 | 0,0
741 | 0,0 | 0,0
742 | 0,0 | 0,0
743 | 0,0 | 0,0
744 | 0,0 | 0,0
745 | 0,0 | 0,0
746 | 0,0 | 0,0
747 | 0,0 | 0,0
748 | 0,0 | 0,0
749 | 0,0 | 0,0
750 | 0,0 | 0,0
751 | 0,0 | 0,0
752 | 0,0 | 0,0
753 | 0,0 | 0,0
754 | 0,0 | 0,0
755 | 0,0 | 0,0
756 | 0,0 | 0,0
757 | 0,0 | 0,0
758 | 0,0 | 0,0
759 | 0,0 | 0,0
760 | 0,0 | 0,0
761 | 0,0 | 0,0
762 | 0,0 | 0,0
763 | 0,0 | 0,0
764 | 0,0 | 0,0
765 | 0,0 | 0,0
766 | 0,0 | 0,0
767 | 0,0 | 0,0
768 | 0,0 | 0,0
769 | 0,0 | 0,0
770 | 0,0 | 0,0
771 | 0,0 | 22,0
772 | 4,5 | 25,8
773 | 15,5 | 42,8
774 | 30,5 | 46,8
775 | 45,5 | 29,3
776 | 49,2 | 13,6
777 | 39,5 | 0,0
778 | 29,7 | 15,1
779 | 34,8 | 26,9
780 | 40,0 | 13,6
781 | 42,2 | m
782 | 42,1 | m
783 | 40,8 | m
784 | 37,7 | 37,6
785 | 47,0 | 35,0
786 | 48,8 | 33,4
787 | 41,7 | m
788 | 27,7 | m
789 | 17,2 | m
790 | 14,0 | 37,6
791 | 18,4 | 25,0
792 | 27,6 | 17,7
793 | 39,8 | 6,8
794 | 34,3 | 0,0
795 | 28,7 | 26,5
796 | 41,5 | 40,9
797 | 53,7 | 17,5
798 | 42,4 | 0,0
799 | 31,2 | 27,3
800 | 32,3 | 53,2
801 | 34,5 | 60,6
802 | 37,6 | 68,0
803 | 41,2 | 75,4
804 | 45,8 | 82,8
805 | 52,3 | 38,2
806 | 42,5 | 0,0
807 | 32,6 | 30,5
808 | 35,0 | 57,9
809 | 36,0 | 77,3
810 | 37,1 | 96,8
811 | 39,6 | 80,8
812 | 43,4 | 78,3
813 | 47,2 | 73,4
814 | 49,6 | 66,9
815 | 50,2 | 62,0
816 | 50,2 | 57,7
817 | 50,6 | 62,1
818 | 52,3 | 62,9
819 | 54,8 | 37,5
820 | 57,0 | 18,3
821 | 42,3 | 0,0
822 | 27,6 | 29,1
823 | 28,4 | 57,0
824 | 29,1 | 51,8
825 | 29,6 | 35,3
826 | 29,7 | 33,3
827 | 29,8 | 17,7
828 | 29,5 | m
829 | 28,9 | m
830 | 43,0 | 0,0
831 | 57,1 | m
832 | 57,7 | m
833 | 56,0 | m
834 | 53,8 | m
835 | 51,2 | m
836 | 48,1 | m
837 | 44,5 | m
838 | 40,9 | m
839 | 38,1 | m
840 | 37,2 | 42,7
841 | 37,5 | 70,8
842 | 39,1 | 48,6
843 | 41,3 | 0,1
844 | 42,3 | m
845 | 42,0 | m
846 | 40,8 | m
847 | 38,6 | m
848 | 35,5 | m
849 | 32,1 | m
850 | 29,6 | m
851 | 28,8 | 39,9
852 | 29,2 | 52,9
853 | 30,9 | 76,1
854 | 34,3 | 76,5
855 | 38,3 | 75,5
856 | 42,5 | 74,8
857 | 46,6 | 74,2
858 | 50,7 | 76,2
859 | 54,8 | 75,1
860 | 58,7 | 36,3
861 | 45,2 | 0,0
862 | 31,8 | 37,2
863 | 33,8 | 71,2
864 | 35,5 | 46,4
865 | 36,6 | 33,6
866 | 37,2 | 20,0
867 | 37,2 | m
868 | 37,0 | m
869 | 36,6 | m
870 | 36,0 | m
871 | 35,4 | m
872 | 34,7 | m
873 | 34,1 | m
874 | 33,6 | m
875 | 33,3 | m
876 | 33,1 | m
877 | 32,7 | m
878 | 31,4 | m
879 | 45,0 | 0,0
880 | 58,5 | m
881 | 53,7 | m
882 | 47,5 | m
883 | 40,6 | m
884 | 34,1 | m
885 | 45,3 | 0,0
886 | 56,4 | m
887 | 51,0 | m
888 | 44,5 | m
889 | 36,4 | m
890 | 26,6 | m
891 | 20,0 | m
892 | 13,3 | m
893 | 6,7 | m
894 | 0,0 | 0,0
895 | 0,0 | 0,0
896 | 0,0 | 0,0
897 | 0,0 | 0,0
898 | 0,0 | 0,0
899 | 0,0 | 0,0
900 | 0,0 | 0,0
901 | 0,0 | 5,8
902 | 2,5 | 27,9
903 | 12,4 | 29,0
904 | 19,4 | 30,1
905 | 29,3 | 31,2
906 | 37,1 | 10,4
907 | 40,6 | 4,9
908 | 35,8 | 0,0
909 | 30,9 | 7,6
910 | 35,4 | 13,8
911 | 36,5 | 11,1
912 | 40,8 | 48,5
913 | 49,8 | 3,7
914 | 41,2 | 0,0
915 | 32,7 | 29,7
916 | 39,4 | 52,1
917 | 48,8 | 22,7
918 | 41,6 | 0,0
919 | 34,5 | 46,6
920 | 39,7 | 84,4
921 | 44,7 | 83,2
922 | 49,5 | 78,9
923 | 52,3 | 83,8
924 | 53,4 | 77,7
925 | 52,1 | 69,6
926 | 47,9 | 63,6
927 | 46,4 | 55,2
928 | 46,5 | 53,6
929 | 46,4 | 62,3
930 | 46,1 | 58,2
931 | 46,2 | 61,8
932 | 47,3 | 62,3
933 | 49,3 | 57,1
934 | 52,6 | 58,1
935 | 56,3 | 56,0
936 | 59,9 | 27,2
937 | 45,8 | 0,0
938 | 31,8 | 28,8
939 | 32,7 | 56,5
940 | 33,4 | 62,8
941 | 34,6 | 68,2
942 | 35,8 | 68,6
943 | 38,6 | 65,0
944 | 42,3 | 61,9
945 | 44,1 | 65,3
946 | 45,3 | 63,2
947 | 46,5 | 30,6
948 | 46,7 | 11,1
949 | 45,9 | 16,1
950 | 45,6 | 21,8
951 | 45,9 | 24,2
952 | 46,5 | 24,7
953 | 46,7 | 24,7
954 | 46,8 | 28,2
955 | 47,2 | 31,2
956 | 47,6 | 29,6
957 | 48,2 | 31,2
958 | 48,6 | 33,5
959 | 48,8 | m
960 | 47,6 | m
961 | 46,3 | m
962 | 45,2 | m
963 | 43,5 | m
964 | 41,4 | m
965 | 40,3 | m
966 | 39,4 | m
967 | 38,0 | m
968 | 36,3 | m
969 | 35,3 | 5,8
970 | 35,4 | 30,2
971 | 36,6 | 55,6
972 | 38,6 | 48,5
973 | 39,9 | 41,8
974 | 40,3 | 38,2
975 | 40,8 | 35,0
976 | 41,9 | 32,4
977 | 43,2 | 26,4
978 | 43,5 | m
979 | 42,9 | m
980 | 41,5 | m
981 | 40,9 | m
982 | 40,5 | m
983 | 39,5 | m
984 | 38,3 | m
985 | 36,9 | m
986 | 35,4 | m
987 | 34,5 | m
988 | 33,9 | m
989 | 32,6 | m
990 | 30,9 | m
991 | 29,9 | m
992 | 29,2 | m
993 | 44,1 | 0,0
994 | 59,1 | m
995 | 56,8 | m
996 | 53,5 | m
997 | 47,8 | m
998 | 41,9 | m
999 | 35,9 | m
1 000 | 44,3 | 0,0
1001 | 52,6 | m
1002 | 43,4 | m
1003 | 50,6 | 0,0
1004 | 57,8 | m
1005 | 51,6 | m
1006 | 44,8 | m
1007 | 48,6 | 0,0
1008 | 52,4 | m
1 009 | 45,4 | m
1 010 | 37,2 | m
1 011 | 26,3 | m
1 012 | 17,9 | m
1 013 | 16,2 | 1,9
1 014 | 17,8 | 7,5
1 015 | 25,2 | 18,0
1 016 | 39,7 | 6,5
1 017 | 38,6 | 0,0
1 018 | 37,4 | 5,4
1 019 | 43,4 | 9,7
1 020 | 46,9 | 15,7
1 021 | 52,5 | 13,1
1 022 | 56,2 | 6,3
1 023 | 44,0 | 0,0
1 024 | 31,8 | 20,9
1 025 | 38,7 | 36,3
1 026 | 47,7 | 47,5
1 027 | 54,5 | 22,0
1 028 | 41,3 | 0,0
1 029 | 28,1 | 26,8
1 030 | 31,6 | 49,2
1 031 | 34,5 | 39,5
1 032 | 36,4 | 24,0
1 033 | 36,7 | m
1 034 | 35,5 | m
1 035 | 33,8 | m
1 036 | 33,7 | 19,8
1 037 | 35,3 | 35,1
1 038 | 38,0 | 33,9
1 039 | 40,1 | 34,5
1 040 | 42,2 | 40,4
1 041 | 45,2 | 44,0
1 042 | 48,3 | 35,9
1 043 | 50,1 | 29,6
1 044 | 52,3 | 38,5
1 045 | 55,3 | 57,7
1 046 | 57,0 | 50,7
1 047 | 57,7 | 25,2
1 048 | 42,9 | 0,0
1 049 | 28,2 | 15,7
1 050 | 29,2 | 30,5
1 051 | 31,1 | 52,6
1 052 | 33,4 | 60,7
1 053 | 35,0 | 61,4
1 054 | 35,3 | 18,2
1 055 | 35,2 | 14,9
1 056 | 34,9 | 11,7
1 057 | 34,5 | 12,9
1 058 | 34,1 | 15,5
1 059 | 33,5 | m
1 060 | 31,8 | m
1 061 | 30,1 | m
1 062 | 29,6 | 10,3
1 063 | 30,0 | 26,5
1 064 | 31,0 | 18,8
1 065 | 31,5 | 26,5
1 066 | 31,7 | m
1 067 | 31,5 | m
1 068 | 30,6 | m
1 069 | 30,0 | m
1 070 | 30,0 | m
1 071 | 29,4 | m
1 072 | 44,3 | 0,0
1 073 | 59,2 | m
1 074 | 58,3 | m
1 075 | 57,1 | m
1 076 | 55,4 | m
1 077 | 53,5 | m
1 078 | 51,5 | m
1 079 | 49,7 | m
1 080 | 47,9 | m
1 081 | 46,4 | m
1 082 | 45,5 | m
1 083 | 45,2 | m
1 084 | 44,3 | m
1 085 | 43,6 | m
1 086 | 43,1 | m
1 087 | 42,5 | 25,6
1 088 | 43,3 | 25,7
1,089 | 46,3 | 24,0
1,090 | 47,8 | 20,6
1,091 | 47,2 | 3,8
1,092 | 45,6 | 4,4
1,093 | 44,6 | 4,1
1,094 | 44,1 | m
1,095 | 42,9 | m
1,096 | 40,9 | m
1,097 | 39,2 | m
1,098 | 37,0 | m
1,099 | 35,1 | 2,0
1,100 | 35,6 | 43,3
1,101 | 38,7 | 47,6
1,102 | 41,3 | 40,4
1,103 | 42,6 | 45,7
1,104 | 43,9 | 43,3
1,105 | 46,9 | 41,2
1,106 | 52,4 | 40,1
1,107 | 56,3 | 39,3
1108 | 57,4 | 25,5
1109 | 57,2 | 25,4
1 110 | 57,0 | 25,4
1 111 | 56,8 | 25,3
1 112 | 56,3 | 25,3
1 113 | 55,6 | 25,2
1 114 | 56,2 | 25,2
1 115 | 58,0 | 12,4
1 116 | 43,4 | 0,0
1 117 | 28,8 | 26,2
1 118 | 30,9 | 49,9
1 119 | 32,3 | 40,5
1 120 | 32,5 | 12,4
1 121 | 32,4 | 12,2
1 122 | 32,1 | 6,4
1 123 | 31,0 | 12,4
1 124 | 30,1 | 18,5
1 125 | 30,4 | 35,6
1 126 | 31,2 | 30,1
1 127 | 31,5 | 30,8
1 128 | 31,5 | 26,9
1 129 | 31,7 | 33,9
1 130 | 32,0 | 29,9
1 131 | 32,1 | m
1 132 | 31,4 | m
1 133 | 30,3 | m
1 134 | 29,8 | m
1 135 | 44,3 | 0,0
1 136 | 58,9 | m
1 137 | 52,1 | m
1 138 | 44,1 | m
1 139 | 51,7 | 0,0
1 140 | 59,2 | m
1 141 | 47,2 | m
1 142 | 35,1 | 0,0
1 143 | 23,1 | m
1 144 | 13,1 | m
1 145 | 5,0 | m
1 146 | 0,0 | 0,0
1 147 | 0,0 | 0,0
1 148 | 0,0 | 0,0
1 149 | 0,0 | 0,0
1 150 | 0,0 | 0,0
1 151 | 0,0 | 0,0
1 152 | 0,0 | 0,0
1 153 | 0,0 | 0,0
1 154 | 0,0 | 0,0
1 155 | 0,0 | 0,0
1 156 | 0,0 | 0,0
1 157 | 0,0 | 0,0
1 158 | 0,0 | 0,0
1 159 | 0,0 | 0,0
1 160 | 0,0 | 0,0
1 161 | 0,0 | 0,0
1 162 | 0,0 | 0,0
1 163 | 0,0 | 0,0
1 164 | 0,0 | 0,0
1 165 | 0,0 | 0,0
1 166 | 0,0 | 0,0
1 167 | 0,0 | 0,0
1 168 | 0,0 | 0,0
1 169 | 0,0 | 0,0
1 170 | 0,0 | 0,0
1 171 | 0,0 | 0,0
1 172 | 0,0 | 0,0
1 173 | 0,0 | 0,0
1 174 | 0,0 | 0,0
1 175 | 0,0 | 0,0
1 176 | 0,0 | 0,0
1 177 | 0,0 | 0,0
1 178 | 0,0 | 0,0
1 179 | 0,0 | 0,0
1 180 | 0,0 | 0,0
1 181 | 0,0 | 0,0
1 182 | 0,0 | 0,0
1 183 | 0,0 | 0,0
1 184 | 0,0 | 0,0
1 185 | 0,0 | 0,0
1 186 | 0,0 | 0,0
1 187 | 0,0 | 0,0
1 188 | 0,0 | 0,0
1 189 | 0,0 | 0,0
1 190 | 0,0 | 0,0
1 191 | 0,0 | 0,0
1 192 | 0,0 | 0,0
1 193 | 0,0 | 0,0
1 194 | 0,0 | 0,0
1 195 | 0,0 | 0,0
1 196 | 0,0 | 20,4
1 197 | 12,6 | 41,2
1 198 | 27,3 | 20,4
1 199 | 40,4 | 7,6
1 200 | 46,1 | m
1201 | 44,6 | m
1202 | 42,7 | 14,7
1203 | 42,9 | 7,3
1204 | 36,1 | 0,0
1205 | 29,3 | 15,0
1206 | 43,8 | 22,6
1207 | 54,9 | 9,9
1208 | 44,9 | 0,0
1209 | 34,9 | 47,4
1210 | 42,7 | 82,7
1211 | 52,0 | 81,2
1212 | 61,8 | 82,7
1213 | 71,3 | 39,1
1214 | 58,1 | 0,0
1 215 | 44,9 | 42,5
1 216 | 46,3 | 83,3
1 217 | 46,8 | 74,1
1 218 | 48,1 | 75,7
1 219 | 50,5 | 75,8
1 220 | 53,6 | 76,7
1 221 | 56,9 | 77,1
1 222 | 60,2 | 78,7
1 223 | 63,7 | 78,0
1 224 | 67,2 | 79,6
1 225 | 70,7 | 80,9
1 226 | 74,1 | 81,1
1 227 | 77,5 | 83,6
1 228 | 80,8 | 85,6
1 229 | 84,1 | 81,6
1 230 | 87,4 | 88,3
1 231 | 90,5 | 91,9
1 232 | 93,5 | 94,1
1 233 | 96,8 | 96,6
1 234 | 100,0 | m
1 235 | 96,0 | m
1 236 | 81,9 | m
1 237 | 68,1 | m
1 238 | 58,1 | 84,7
1 239 | 58,5 | 85,4
1 240 | 59,5 | 85,6
1 241 | 61,0 | 86,6
1 242 | 62,6 | 86,8
1 243 | 64,1 | 87,6
1 244 | 65,4 | 87,5
1 245 | 66,7 | 87,8
1 246 | 68,1 | 43,5
1 247 | 55,2 | 0,0
1 248 | 42,3 | 37,2
1 249 | 43,0 | 73,6
1 250 | 43,5 | 65,1
1 251 | 43,8 | 53,1
1 252 | 43,9 | 54,6
1 253 | 43,9 | 41,2
1 254 | 43,8 | 34,8
1 255 | 43,6 | 30,3
1 256 | 43,3 | 21,9
1 257 | 42,8 | 19,9
1 258 | 42,3 | m
1 259 | 41,4 | m
1 260 | 40,2 | m
1 261 | 38,7 | m
1 262 | 37,1 | m
1 263 | 35,6 | m
1 264 | 34,2 | m
1 265 | 32,9 | m
1 266 | 31,8 | m
1 267 | 30,7 | m
1 268 | 29,6 | m
1 269 | 40,4 | 0,0
1 270 | 51,2 | m
1 271 | 49,6 | m
1 272 | 48,0 | m
1 273 | 46,4 | m
1 274 | 45,0 | m
1 275 | 43,6 | m
1 276 | 42,3 | m
1 277 | 41,0 | m
1 278 | 39,6 | m
1 279 | 38,3 | m
1 280 | 37,1 | m
1 281 | 35,9 | m
1 282 | 34,6 | m
1 283 | 33,0 | m
1 284 | 31,1 | m
1 285 | 29,2 | m
1 286 | 43,3 | 0,0
1 287 | 57,4 | 32,8
1 288 | 59,9 | 65,4
1 289 | 61,9 | 76,1
1 290 | 65,6 | 73,7
1 291 | 69,9 | 79,3
1 292 | 74,1 | 81,3
1 293 | 78,3 | 83,2
1 294 | 82,6 | 86,0
1 295 | 87,0 | 89,5
1 296 | 91,2 | 90,8
1 297 | 95,3 | 45,9
1 298 | 81,0 | 0,0
1 299 | 66,6 | 38,2
1 300 | 67,9 | 75,5
1301 | 68,4 | 80,5
1302 | 69,0 | 85,5
1 303 | 70,0 | 85,2
1 304 | 71,6 | 85,9
1 305 | 73,3 | 86,2
1 306 | 74,8 | 86,5
1 307 | 76,3 | 42,9
1 308 | 63,3 | 0,0
1 309 | 50,4 | 21,2
1 310 | 50,6 | 42,3
1 311 | 50,6 | 53,7
1 312 | 50,4 | 90,1
1 313 | 50,5 | 97,1
1 314 | 51,0 | 100,0
1 315 | 51,9 | 100,0
1 316 | 52,6 | 100,0
1 317 | 52,8 | 32,4
1 318 | 47,7 | 0,0
1 319 | 42,6 | 27,4
1 320 | 42,1 | 53,5
1 321 | 41,8 | 44,5
1 322 | 41,4 | 41,1
1 323 | 41,0 | 21,0
1 324 | 40,3 | 0,0
1 325 | 39,3 | 1,0
1 326 | 38,3 | 15,2
1 327 | 37,6 | 57,8
1 328 | 37,3 | 73,2
1 329 | 37,3 | 59,8
1 330 | 37,4 | 52,2
1 331 | 37,4 | 16,9
1 332 | 37,1 | 34,3
1 333 | 36,7 | 51,9
1 334 | 36,2 | 25,3
1 335 | 35,6 | m
1 336 | 34,6 | m
1 337 | 33,2 | m
1 338 | 31,6 | m
1 339 | 30,1 | m
1 340 | 28,8 | m
1 341 | 28,0 | 29,5
1 342 | 28,6 | 100,0
1 343 | 28,8 | 97,3
1 344 | 28,8 | 73,4
1 345 | 29,6 | 56,9
1 346 | 30,3 | 91,7
1 347 | 31,0 | 90,5
1 348 | 31,8 | 81,7
1 349 | 32,6 | 79,5
1 350 | 33,5 | 86,9
1 351 | 34,6 | 100,0
1 352 | 35,6 | 78,7
1 353 | 36,4 | 50,5
1 354 | 37,0 | 57,0
1 355 | 37,3 | 69,1
1 356 | 37,6 | 49,5
1 357 | 37,8 | 44,4
1 358 | 37,8 | 43,4
1 359 | 37,8 | 34,8
1 360 | 37,6 | 24,0
1 361 | 37,2 | m
1 362 | 36,3 | m
1 363 | 35,1 | m
1 364 | 33,7 | m
1 365 | 32,4 | m
1 366 | 31,1 | m
1 367 | 29,9 | m
1 368 | 28,7 | m
1 369 | 29,0 | 58,6
1 370 | 29,7 | 88,5
1 371 | 31,0 | 86,3
1 372 | 31,8 | 43,4
1 373 | 31,7 | m
1 374 | 29,9 | m
1 375 | 40,2 | 0,0
1 376 | 50,4 | m
1 377 | 47,9 | m
1 378 | 45,0 | m
1 379 | 43,0 | m
1 380 | 40,6 | m
1 381 | 55,5 | 0,0
1 382 | 70,4 | 41,7
1 383 | 73,4 | 83,2
1 384 | 74,0 | 83,7
1 385 | 74,9 | 41,7
1 386 | 60,0 | 0,0
1 387 | 45,1 | 41,6
1 388 | 47,7 | 84,2
1 389 | 50,4 | 50,2
1 390 | 53,0 | 26,1
1 391 | 59,5 | 0,0
1 392 | 66,2 | 38,4
1 393 | 66,4 | 76,7
1 394 | 67,6 | 100,0
1 395 | 68,4 | 76,6
1 396 | 68,2 | 47,2
1 397 | 69,0 | 81,4
1 398 | 69,7 | 40,6
1 399 | 54,7 | 0,0
1 400 | 39,8 | 19,9
1401 | 36,3 | 40,0
1 402 | 36,7 | 59,4
1 403 | 36,6 | 77,5
1404 | 36,8 | 94,3
1 405 | 36,8 | 100,0
1 406 | 36,4 | 100,0
1 407 | 36,3 | 79,7
1 408 | 36,7 | 49,5
1 409 | 36,6 | 39,3
1 410 | 37,3 | 62,8
1 411 | 38,1 | 73,4
1 412 | 39,0 | 72,9
1 413 | 40,2 | 72,0
1 414 | 41,5 | 71,2
1 415 | 42,9 | 77,3
1 416 | 44,4 | 76,6
1 417 | 45,4 | 43,1
1 418 | 45,3 | 53,9
1 419 | 45,1 | 64,8
1 420 | 46,5 | 74,2
1 421 | 47,7 | 75,2
1 422 | 48,1 | 75,5
1 423 | 48,6 | 75,8
1 424 | 48,9 | 76,3
1 425 | 49,9 | 75,5
1 426 | 50,4 | 75,2
1 427 | 51,1 | 74,6
1 428 | 51,9 | 75,0
1 429 | 52,7 | 37,2
1 430 | 41,6 | 0,0
1 431 | 30,4 | 36,6
1 432 | 30,5 | 73,2
1 433 | 30,3 | 81,6
1 434 | 30,4 | 89,3
1 435 | 31,5 | 90,4
1 436 | 32,7 | 88,5
1 437 | 33,7 | 97,2
1 438 | 35,2 | 99,7
1 439 | 36,3 | 98,8
1 440 | 37,7 | 100,0
1 441 | 39,2 | 100,0
1 442 | 40,9 | 100,0
1 443 | 42,4 | 99,5
1 444 | 43,8 | 98,7
1 445 | 45,4 | 97,3
1 446 | 47,0 | 96,6
1 447 | 47,8 | 96,2
1 448 | 48,8 | 96,3
1 449 | 50,5 | 95,1
1 450 | 51,0 | 95,9
1 451 | 52,0 | 94,3
1 452 | 52,6 | 94,6
1 453 | 53,0 | 65,5
1 454 | 53,2 | 0,0
1 455 | 53,2 | m
1 456 | 52,6 | m
1 457 | 52,1 | m
1 458 | 51,8 | m
1 459 | 51,3 | m
1 460 | 50,7 | m
1 461 | 50,7 | m
1 462 | 49,8 | m
1 463 | 49,4 | m
1 464 | 49,3 | m
1 465 | 49,1 | m
1 466 | 49,1 | m
1 467 | 49,1 | 8,3
1 468 | 48,9 | 16,8
1 469 | 48,8 | 21,3
1 470 | 49,1 | 22,1
1 471 | 49,4 | 26,3
1 472 | 49,8 | 39,2
1 473 | 50,4 | 83,4
1 474 | 51,4 | 90,6
1 475 | 52,3 | 93,8
1 476 | 53,3 | 94,0
1 477 | 54,2 | 94,1
1 478 | 54,9 | 94,3
1 479 | 55,7 | 94,6
1 480 | 56,1 | 94,9
1 481 | 56,3 | 86,2
1 482 | 56,2 | 64,1
1 483 | 56,0 | 46,1
1 484 | 56,2 | 33,4
1 485 | 56,5 | 23,6
1 486 | 56,3 | 18,6
1 487 | 55,7 | 16,2
1 488 | 56,0 | 15,9
1 489 | 55,9 | 21,8
1 490 | 55,8 | 20,9
1 491 | 55,4 | 18,4
1 492 | 55,7 | 25,1
1 493 | 56,0 | 27,7
1 494 | 55,8 | 22,4
1 495 | 56,1 | 20,0
1 496 | 55,7 | 17,4
1 497 | 55,9 | 20,9
1 498 | 56,0 | 22,9
1 499 | 56,0 | 21,1
1 500 | 55,1 | 19,2
1501 | 55,6 | 24,2
1502 | 55,4 | 25,6
1503 | 55,7 | 24,7
1504 | 55,9 | 24,0
1505 | 55,4 | 23,5
1506 | 55,7 | 30,9
1507 | 55,4 | 42,5
1508 | 55,3 | 25,8
1509 | 55,4 | 1,3
1510 | 55,0 | m
1511 | 54,4 | m
1512 | 54,2 | m
1513 | 53,5 | m
1514 | 52,4 | m
1515 | 51,8 | m
1516 | 50,7 | m
1517 | 49,9 | m
1518 | 49,1 | m
1 519 | 47,7 | m
1520 | 47,3 | m
1521 | 46,9 | m
1522 | 46,9 | m
1 523 | 47,2 | m
1 524 | 47,8 | m
1 525 | 48,2 | 0,0
1 526 | 48,8 | 23,0
1 527 | 49,1 | 67,9
1 528 | 49,4 | 73,7
1 529 | 49,8 | 75,0
1 530 | 50,4 | 75,8
1 531 | 51,4 | 73,9
1 532 | 52,3 | 72,2
1 533 | 53,3 | 71,2
1 534 | 54,6 | 71,2
1 535 | 55,4 | 68,7
1 536 | 56,7 | 67,0
1 537 | 57,2 | 64,6
1 538 | 57,3 | 61,9
1 539 | 57,0 | 59,5
1 540 | 56,7 | 57,0
1 541 | 56,7 | 69,8
1 542 | 56,8 | 58,5
1 543 | 56,8 | 47,2
1 544 | 57,0 | 38,5
1 545 | 57,0 | 32,8
1 546 | 56,8 | 30,2
1 547 | 57,0 | 27,0
1 548 | 56,9 | 26,2
1 549 | 56,7 | 26,2
1 550 | 57,0 | 26,6
1 551 | 56,7 | 27,8
1 552 | 56,7 | 29,7
1 553 | 56,8 | 32,1
1 554 | 56,5 | 34,9
1 555 | 56,6 | 34,9
1 556 | 56,3 | 35,8
1 557 | 56,6 | 36,6
1 558 | 56,2 | 37,6
1 559 | 56,6 | 38,2
1 560 | 56,2 | 37,9
1 561 | 56,6 | 37,5
1 562 | 56,4 | 36,7
1 563 | 56,5 | 34,8
1 564 | 56,5 | 35,8
1 565 | 56,5 | 36,2
1 566 | 56,5 | 36,7
1 567 | 56,7 | 37,8
1 568 | 56,7 | 37,8
1 569 | 56,6 | 36,6
1 570 | 56,8 | 36,1
1 571 | 56,5 | 36,8
1 572 | 56,9 | 35,9
1 573 | 56,7 | 35,0
1 574 | 56,5 | 36,0
1 575 | 56,4 | 36,5
1 576 | 56,5 | 38,0
1 577 | 56,5 | 39,9
1 578 | 56,4 | 42,1
1 579 | 56,5 | 47,0
1 580 | 56,4 | 48,0
1 581 | 56,1 | 49,1
1 582 | 56,4 | 48,9
1 583 | 56,4 | 48,2
1 584 | 56,5 | 48,3
1 585 | 56,5 | 47,9
1 586 | 56,6 | 46,8
1 587 | 56,6 | 46,2
1 588 | 56,5 | 44,4
1 589 | 56,8 | 42,9
1 590 | 56,5 | 42,8
1 591 | 56,7 | 43,2
1 592 | 56,5 | 42,8
1 593 | 56,9 | 42,2
1 594 | 56,5 | 43,1
1 595 | 56,5 | 42,9
1 596 | 56,7 | 42,7
1 597 | 56,6 | 41,5
1 598 | 56,9 | 41,8
1 599 | 56,6 | 41,9
1 600 | 56,7 | 42,6
1601 | 56,7 | 42,6
1602 | 56,7 | 41,5
1603 | 56,7 | 42,2
1604 | 56,5 | 42,2
1605 | 56,8 | 41,9
1 606 | 56,5 | 42,0
1 607 | 56,7 | 42,1
1 608 | 56,4 | 41,9
1 609 | 56,7 | 42,9
1 610 | 56,7 | 41,8
1 611 | 56,7 | 41,9
1 612 | 56,8 | 42,0
1 613 | 56,7 | 41,5
1 614 | 56,6 | 41,9
1 615 | 56,8 | 41,6
1 616 | 56,6 | 41,6
1 617 | 56,9 | 42,0
1 618 | 56,7 | 40,7
1 619 | 56,7 | 39,3
1 620 | 56,5 | 41,4
1 621 | 56,4 | 44,9
1 622 | 56,8 | 45,2
1 623 | 56,6 | 43,6
1 624 | 56,8 | 42,2
1 625 | 56,5 | 42,3
1 626 | 56,5 | 44,4
1 627 | 56,9 | 45,1
1 628 | 56,4 | 45,0
1 629 | 56,7 | 46,3
1 630 | 56,7 | 45,5
1 631 | 56,8 | 45,0
1 632 | 56,7 | 44,9
1 633 | 56,6 | 45,2
1 634 | 56,8 | 46,0
1 635 | 56,5 | 46,6
1 636 | 56,6 | 48,3
1 637 | 56,4 | 48,6
1 638 | 56,6 | 50,3
1 639 | 56,3 | 51,9
1 640 | 56,5 | 54,1
1 641 | 56,3 | 54,9
1 642 | 56,4 | 55,0
1 643 | 56,4 | 56,2
1 644 | 56,2 | 58,6
1 645 | 56,2 | 59,1
1 646 | 56,2 | 62,5
1 647 | 56,4 | 62,8
1 648 | 56,0 | 64,7
1 649 | 56,4 | 65,6
1 650 | 56,2 | 67,7
1 651 | 55,9 | 68,9
1 652 | 56,1 | 68,9
1 653 | 55,8 | 69,5
1 654 | 56,0 | 69,8
1 655 | 56,2 | 69,3
1 656 | 56,2 | 69,8
1 657 | 56,4 | 69,2
1 658 | 56,3 | 68,7
1 659 | 56,2 | 69,4
1 660 | 56,2 | 69,5
1 661 | 56,2 | 70,0
1 662 | 56,4 | 69,7
1 663 | 56,2 | 70,2
1 664 | 56,4 | 70,5
1 665 | 56,1 | 70,5
1 666 | 56,5 | 69,7
1 667 | 56,2 | 69,3
1 668 | 56,5 | 70,9
1 669 | 56,4 | 70,8
1 670 | 56,3 | 71,1
1 671 | 56,4 | 71,0
1 672 | 56,7 | 68,6
1 673 | 56,8 | 68,6
1 674 | 56,6 | 68,0
1 675 | 56,8 | 65,1
1 676 | 56,9 | 60,9
1 677 | 57,1 | 57,4
1 678 | 57,1 | 54,3
1 679 | 57,0 | 48,6
1 680 | 57,4 | 44,1
1 681 | 57,4 | 40,2
1 682 | 57,6 | 36,9
1 683 | 57,5 | 34,2
1 684 | 57,4 | 31,1
1 685 | 57,5 | 25,9
1 686 | 57,5 | 20,7
1 687 | 57,6 | 16,4
1 688 | 57,6 | 12,4
1 689 | 57,6 | 8,9
1 690 | 57,5 | 8,0
1 691 | 57,5 | 5,8
1 692 | 57,3 | 5,8
1 693 | 57,6 | 5,5
1 694 | 57,3 | 4,5
1 695 | 57,2 | 3,2
1 696 | 57,2 | 3,1
1 697 | 57,3 | 4,9
1 698 | 57,3 | 4,2
1 699 | 56,9 | 5,5
1 700 | 57,1 | 5,1
1701 | 57,0 | 5,2
1702 | 56,9 | 5,5
1703 | 56,6 | 5,4
1704 | 57,1 | 6,1
1 705 | 56,7 | 5,7
1 706 | 56,8 | 5,8
1 707 | 57,0 | 6,1
1 708 | 56,7 | 5,9
1 709 | 57,0 | 6,6
1 710 | 56,9 | 6,4
1 711 | 56,7 | 6,7
1 712 | 56,9 | 6,9
1 713 | 56,8 | 5,6
1 714 | 56,6 | 5,1
1 715 | 56,6 | 6,5
1 716 | 56,5 | 10,0
1 717 | 56,6 | 12,4
1 718 | 56,5 | 14,5
1 719 | 56,6 | 16,3
1 720 | 56,3 | 18,1
1 721 | 56,6 | 20,7
1 722 | 56,1 | 22,6
1 723 | 56,3 | 25,8
1 724 | 56,4 | 27,7
1 725 | 56,0 | 29,7
1 726 | 56,1 | 32,6
1 727 | 55,9 | 34,9
1 728 | 55,9 | 36,4
1 729 | 56,0 | 39,2
1 730 | 55,9 | 41,4
1 731 | 55,5 | 44,2
1 732 | 55,9 | 46,4
1 733 | 55,8 | 48,3
1 734 | 55,6 | 49,1
1 735 | 55,8 | 49,3
1 736 | 55,9 | 47,7
1 737 | 55,9 | 47,4
1 738 | 55,8 | 46,9
1 739 | 56,1 | 46,8
1 740 | 56,1 | 45,8
1 741 | 56,2 | 46,0
1 742 | 56,3 | 45,9
1 743 | 56,3 | 45,9
1 744 | 56,2 | 44,6
1 745 | 56,2 | 46,0
1 746 | 56,4 | 46,2
1 747 | 55,8 | m
1 748 | 55,5 | m
1 749 | 55,0 | m
1 750 | 54,1 | m
1 751 | 54,0 | m
1 752 | 53,3 | m
1 753 | 52,6 | m
1 754 | 51,8 | m
1 755 | 50,7 | m
1 756 | 49,9 | m
1 757 | 49,1 | m
1 758 | 47,7 | m
1 759 | 46,8 | m
1 760 | 45,7 | m
1 761 | 44,8 | m
1 762 | 43,9 | m
1 763 | 42,9 | m
1 764 | 41,5 | m
1 765 | 39,5 | m
1 766 | 36,7 | m
1 767 | 33,8 | m
1 768 | 31,0 | m
1 769 | 40,0 | 0,0
1 770 | 49,1 | m
1 771 | 46,2 | m
1 772 | 43,1 | m
1 773 | 39,9 | m
1 774 | 36,6 | m
1 775 | 33,6 | m
1 776 | 30,5 | m
1 777 | 42,8 | 0,0
1 778 | 55,2 | m
1 779 | 49,9 | m
1 780 | 44,0 | m
1 781 | 37,6 | m
1 782 | 47,2 | 0,0
1 783 | 56,8 | m
1 784 | 47,5 | m
1 785 | 42,9 | m
1 786 | 31,6 | m
1 787 | 25,8 | m
1 788 | 19,9 | m
1 789 | 14,0 | m
1 790 | 8,1 | m
1 791 | 2,2 | m
1 792 | 0,0 | 0,0
1 793 | 0,0 | 0,0
1 794 | 0,0 | 0,0
1 795 | 0,0 | 0,0
1 796 | 0,0 | 0,0
1 797 | 0,0 | 0,0
1 798 | 0,0 | 0,0
1 799 | 0,0 | 0,0
1 800 | 0,0 | 0,0
m = punto motor
Anexo 4 - Apéndice 2
Equipo de medición
A.2.1.
Este apéndice contiene los requisitos básicos y las descripciones generales de los sistemas de muestreo y análisis para la medición de las emisiones de gases y partículas. Dado que es posible obtener resultados equivalentes con configuraciones distintas, no se precisa una conformidad exacta con los sistemas descritos en las figuras del presente apéndice. Podrán utilizarse elementos tales como instrumentos, válvulas, solenoides, bombas, dispositivos relacionados con el caudal e interruptores para obtener información adicional y coordinar las funciones de los sistemas de los elementos. Podrán excluirse otros elementos que no sean necesarios para mantener la exactitud en determinados sistemas si ello corresponde a criterios técnicos adecuados.
A.2.1.1.
Sistema de análisis
A.2.1.2.
Descripción del sistema de análisis
El sistema de análisis para determinar las emisiones gaseosas en el gas de escape bruto (figura 9) o diluido (figura 10) se describe en función de la utilización de:
a) | un analizador HFID o FID para la medición de los hidrocarburos;
b) | analizadores NDIR para la medición del monóxido de carbono y el dióxido de carbono;
c) | un analizador HCLD o CLD para la medición de los óxidos de nitrógeno.
La muestra de todos los componentes podrá tomarse con una sonda de muestreo dividida internamente en función de los diferentes analizadores. Se podrán utilizar también dos sondas de muestreo situadas muy cerca la una de la otra. Deberá procurarse que no se produzca una condensación involuntaria de los componentes de escape (incluidos el agua y el ácido sulfúrico) en ningún punto del sistema de análisis.
Figura 9
Diagrama esquemático del sistema de flujo del gas de escape bruto para CO, CO
2
, NO
x
e HC
Figura 10
Diagrama esquemático del sistema de flujo del gas de escape diluido para CO, CO
2
, NO
x
e HC
| A.2.1.3. | Elementos de las figuras 9 y 10 EP | Tubo de escape SP1 | Sonda de muestreo del gas de escape bruto (solo la figura 9) Se recomienda utilizar una sonda recta de acero inoxidable cerrada en su extremidad y con múltiples agujeros. El diámetro interior no será mayor que el diámetro interior del conducto de muestreo. El grosor de la pared de la sonda no será superior a 1 mm. Deberá haber un mínimo de tres orificios en tres planos radiales diferentes dimensionados para muestrear aproximadamente el mismo caudal. La sonda ocupará al menos un 80 % del diámetro del tubo de escape. Podrán utilizarse una o dos sondas de muestreo. SP2 | Sonda de muestreo del gas de escape diluido para HC (solo la figura 10) La sonda: a) | se definirá como los primeros 254 mm a 762 mm del conducto de muestreo calentado (HSL1); b) | tendrá un diámetro interior mínimo de 5 mm; c) | se instalará en el túnel de dilución (DT) (véase la figura 15) en un punto donde el aire de dilución y el gas de escape se mezclen adecuadamente (es decir, aproximadamente a diez veces el diámetro del túnel después del punto en que el gas de escape penetra en el túnel de dilución); d) | se encontrará a una distancia suficiente (radialmente) de otras sondas y de la pared del túnel como para que no se vea afectada por ninguna estela o turbulencia; e) | se calentará para aumentar la temperatura del flujo de gas hasta 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) en la salida de la sonda, o hasta 385 K ± 10 K (112 °C ± 10 °C) para los motores de encendido por chispa; f) | no se calentará en caso de medición con un FID (frío). SP3 | Sonda de muestreo del gas de escape diluido para CO, CO2 y NOx (solo la figura 10) La sonda: a) | estará en el mismo plano que la sonda SP2; b) | se encontrará a una distancia suficiente (radialmente) de otras sondas y de la pared del túnel como para que no se vea afectada por ninguna estela o turbulencia; c) | estará aislada en toda su longitud y calentada a una temperatura mínima de 328 K (55 °C) para evitar la condensación de agua. HF1 | Filtro previo calentado (opcional) Deberá mantenerse a la misma temperatura que el conducto de muestreo calentado HSL1. HF2 | Filtro calentado El filtro deberá extraer todas las partículas sólidas de la muestra de gas antes del analizador. Deberá mantenerse a la misma temperatura que el conducto de muestreo calentado HSL1. Deberá cambiarse el filtro cuando sea necesario. HSL1 | Conducto de muestreo calentado El conducto de muestreo permite transportar una muestra de gas desde una única sonda hasta el punto o los puntos de separación y el analizador de hidrocarburos. El conducto de muestreo: a) | tendrá un diámetro interior mínimo de 4 mm y máximo de 13,5 mm; b) | deberá ser de acero inoxidable o de PTFE; c) | mantendrá una temperatura de pared de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) medida en cada sección calentada y controlada por separado, si la temperatura del gas de escape en la sonda de muestreo es igual o inferior a 463 K (190 °C); d) | mantendrá una temperatura de pared superior a 453 K (180 °C), si la temperatura del gas de escape en la sonda de muestreo es superior a 463 K (190 °C); e) | mantendrá una temperatura del gas de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) inmediatamente antes del filtro calentado HF2 y del detector HFID. HSL2 | Conducto de muestreo de NOx calentado El conducto de muestreo: a) | se mantendrá a una temperatura de pared de 328 K a 473 K (55 °C a 200 °C) hasta el convertidor en caso de medición en base seca, y hasta el analizador en caso de medición en base húmeda; b) | deberá ser de acero inoxidable o de PTFE. HP | Bomba de muestreo calentada La bomba se calentará a la misma temperatura que el HSL. SL | Conducto de muestreo para CO y CO2 El conducto deberá ser de PTFE o de acero inoxidable. Podrá estar calentado o no. HC | Analizador HFID Detector de ionización de llama calentado (HFID) o detector de ionización de llama (FID) para determinar los hidrocarburos. La temperatura del HFID se mantendrá entre 453 K y 473 K (180 °C a 200 °C). CO, CO2 | Analizador NDIR Analizador NDIR para determinar el monóxido de carbono y el dióxido de carbono (opcional para determinar la relación de dilución para la medición de partículas). NOx | Analizador CLD o NDUV Analizador CLD, HCLD o NDUV para determinar los óxidos de nitrógeno. Si se utiliza un analizador HCLD, se mantendrá a una temperatura de 328 K a 473 K (55 °C a 200 °C). B | Secador de muestras (opcional para la medición de NO) Para refrigerar y condensar el agua de la muestra de escape. Es opcional si el analizador no se ve afectado por interferencias de vapor de agua, tal como se indica en el punto 9.3.9.2.2 del presente anexo. Si se elimina el agua por condensación, se controlarán la temperatura o el punto de condensación de la muestra de gas, ya sea en el interior del filtro de agua o en otro lugar después de este. La temperatura o el punto de condensación de la muestra de gas no deberán superar 280 K (7 °C). No se permite la utilización de secadores químicos para eliminar el agua de la muestra. BK | Bolsa de fondo (opcional; figura 10 únicamente) Para la medición de las concentraciones de fondo únicamente. BG | Bolsa de muestreo (opcional; figura 10 únicamente) Para la medición de las concentraciones de la muestra.
| A.2.1.4. | Método del separador de hidrocarburos no metánicos (NMC) El separador oxida todos los hidrocarburos, excepto el CH4, en CO2 y H2O, de manera que al hacer pasar la muestra por el NMC, el HFID detecta únicamente el CH4. Además del tren de muestreo de hidrocarburos habitual (véanse las figuras 9 y 10), se instalará un segundo tren de muestreo de hidrocarburos dotado de un separador, tal como se indica en la figura 11. Ello permitirá una medición simultánea del total de HC, CH4 y NMHC. Antes de utilizarlo en el ensayo, el separador se caracterizará a una temperatura mínima de 600 K (327 °C) respecto a su efecto catalítico sobre el CH4 y el C2H6, con valores de H2O representativos de las condiciones del flujo de escape. Deberán conocerse el punto de condensación y el nivel de O2 del flujo de gas de escape muestreado. La respuesta relativa del FID al CH4 y el C2H6 se determinará de conformidad con lo dispuesto en el punto 9.3.8 del presente anexo.
Figura 11
Diagrama esquemático del análisis del flujo de metano con el NMC
| A.2.1.5. | Elementos de la figura 11 NMC | Separador de hidrocarburos no metánicos Para oxidar todos los hidrocarburos excepto el metano. HC Detector de ionización de llama calentado (HFID) o detector de ionización de llama (FID) para medir las concentraciones de HC y de CH4. La temperatura del HFID se mantendrá entre 453 K y 473 K (180 °C a 200 °C). V1 | Válvula selectora Para seleccionar el gas cero y el gas patrón. R | Regulador de presión Para controlar la presión en el conducto de muestreo y el caudal del detector HFID.
| A.2.2. | Sistema de dilución y muestreo de partículas
| A.2.2.1. | Descripción del sistema de flujo parcial Se describe un sistema de dilución basado en la dilución de una parte del flujo de gas de escape. La división del flujo de gas de escape y el posterior proceso de dilución pueden efectuarse con distintos tipos de sistemas de dilución. Para la posterior recogida de las partículas, la totalidad, o solo una parte, del gas de escape diluido se hará pasar por el sistema de muestreo de partículas. El primer método se denominará tipo de muestreo total y el segundo, tipo de muestreo fraccionado. El cálculo de la relación de dilución depende del tipo de sistema utilizado. Con el sistema de muestreo total ilustrado en la figura 12, el gas de escape bruto se transfiere desde el tubo de escape EP al túnel de dilución DT por la sonda de muestreo SP y el tubo de transferencia TT. El flujo total que circula por el túnel se regula con el regulador de caudal FC2 y la bomba de muestreo P del sistema de muestreo de partículas (véase la figura 16). El flujo de aire de dilución se controla mediante el regulador de caudal FC1, que puede utilizar q m ew o q m aw y q m f como señales de mando, para conseguir la división deseada del gas de escape. El caudal de muestreo que entra en el túnel de dilución es la diferencia entre el caudal total y el caudal del diluyente. El caudal del diluyente se mide con el dispositivo de medición de caudal FM1 y el caudal total, con el dispositivo de medición de caudal FM3 del sistema de muestreo de partículas (véase la figura 16). La relación de dilución se calcula a partir de estos dos caudales.
Figura 12
Esquema del sistema de dilución de flujo parcial (muestreo total)
Con el sistema de muestreo fraccionado ilustrado en la figura 13, el gas de escape bruto se transfiere desde el tubo de escape EP al túnel de dilución DT por la sonda de muestreo SP y el tubo de transferencia TT. El caudal total que pasa por el túnel se ajusta con el regulador de caudal FC1 conectado bien al flujo del diluyente o al aspirador para el caudal total del túnel. El regulador de caudal FC1 puede utilizar
q
m
ew o
q
m
aw y
q
m
f como señales de mando de la división deseada del gas de escape. El caudal de muestreo que entra en el túnel de dilución es la diferencia entre el caudal total y el caudal del diluyente. El caudal del diluyente se mide con el dispositivo de medición de caudal FM1 y el caudal total, con el dispositivo de medición de caudal FM2. La relación de dilución se calcula a partir de estos dos caudales. A partir del túnel de dilución, se toma una muestra de partículas con el sistema de muestreo de partículas (véase la figura 16).
Figura 13
Esquema del sistema de dilución de flujo parcial (muestreo fraccionado)
| A.2.2.2. | Elementos de las figuras 12 y 13 EP | Tubo de escape El tubo de escape podrá estar aislado. Para reducir la inercia térmica del tubo de escape, se recomienda que su relación grosor/diámetro sea como máximo de 0,015. El empleo de secciones flexibles se limitará a una relación longitud/diámetro máxima de 12. Se limitará al mínimo el número de codos a fin de reducir la deposición inercial. Si el sistema incluye un silenciador del banco de pruebas, también podrá aislarse el silenciador. Se recomienda utilizar un tubo recto de una longitud equivalente a seis veces el diámetro del tubo antes de la extremidad de la sonda y a tres veces el diámetro del tubo después de dicha extremidad. SP | Sonda de muestreo Se utilizará uno de los tipos de sonda siguientes: a) | tubo abierto orientado a contracorriente en la línea central del tubo de escape; b) | tubo abierto orientado en dirección de la corriente en la línea central del tubo de escape; c) | sonda con múltiples agujeros, tal como se describe en el punto A.2.1.3; d) | sonda cubierta orientada a contracorriente en el eje central del tubo de escape tal como se ilustra en la figura 14. El diámetro interior mínimo de la extremidad de la sonda será de 4 mm. La relación diametral mínima entre el tubo de escape y la sonda será de cuatro. Si se utiliza una sonda de tipo a), podrá instalarse un preclasificador inercial (ciclón o impactor) con un punto de corte del 50 % entre 2,5 μm y 10 μm inmediatamente antes del portafiltros.
Figura 14
Esquema de la sonda cubierta
TT | Tubo de transferencia del gas de escape
El tubo de transferencia será lo más corto posible, pero:
a) | su longitud no será superior a 0,26 m si está aislado en el 80 % de la longitud total, medida entre el extremo de la sonda y la fase de dilución; o
b) | su longitud no será superior a 1 m si es calentado por encima de 150 °C en el 90 % de la longitud total, medida entre el extremo de la sonda y la fase de dilución.
Debe tener un diámetro igual o superior al de la sonda, pero no debe superar los 25 mm, y su salida debe situarse en el eje central del túnel de dilución y debe estar orientado a favor de la corriente.
Con respecto a la letra a) anterior, el aislamiento se efectuará con un material que posea una conductividad térmica máxima de 0,05 W/mK y un grosor radial del aislante equivalente al diámetro de la sonda.
FC1 | Regulador de caudal
Podrá utilizarse un regulador de caudal para controlar el caudal del diluyente que pasa por el ventilador centrífugo PB y/o el aspirador SB. El regulador podrá conectarse a las señales del sensor del caudal de escape especificadas en el punto 8.4.1 del presente anexo. Podrá instalarse antes o después del ventilador respectivo. Si se utiliza un sistema de suministro de aire presurizado, el FC1 controlará directamente el caudal de aire.
FM1 | Dispositivo de medición del caudal
Caudalímetro de gas u otro instrumento para medir el caudal del diluyente. El FM1 es opcional si el ventilador centrífugo PB se calibra para medir el caudal.
DAF | Filtro del diluyente
El diluyente (aire ambiente, aire sintético o nitrógeno) se filtrará con un filtro de gran eficiencia (HEPA), cuya capacidad de recogida inicial sea como mínimo del 99,97 % con arreglo a la norma EN 1822-1 (clase de filtro H14 o superior), ASTM F 1471-93 o una norma equivalente.
FM2 | Dispositivo de medición del caudal (muestreo fraccionado, figura 13 únicamente)
Caudalímetro de gas u otro instrumento utilizado para medir el caudal del gas de escape diluido. El FM2 es opcional si el aspirador SB se ha calibrado para medir el caudal.
PB | Ventilador centrífugo (muestreo fraccionado, figura 13 únicamente)
Para controlar el caudal del diluyente, podrá conectarse un ventilador centrífugo a los reguladores de caudal FC1 o FC2. El ventilador centrífugo no es necesario si se utiliza una válvula de mariposa. Si está calibrado, el ventilador centrífugo puede utilizarse para medir el caudal del diluyente.
SB | Aspirador (muestreo fraccionado, figura 13 únicamente)
Si está calibrado, el aspirador podrá utilizarse para medir el caudal de gas de escape diluido.
DT | Túnel de dilución (flujo parcial)
El túnel de dilución:
a) | tendrá una longitud suficiente para que el gas de escape y el aire de dilución se mezclen por completo en condiciones de flujo con turbulencias (número de Reynolds, Re, superior a 4000, donde Re está basado en el diámetro interior del túnel de dilución) para un sistema de muestreo fraccionado; no es necesaria una mezcla completa para un sistema de muestreo total;
b) | será de acero inoxidable;
c) | podrá calentarse hasta una temperatura de pared máxima de 325 K (52 °C);
d) | podrá estar aislado.
PSP Sonda de muestreo de partículas (muestreo fraccionado, figura 13 únicamente)
La sonda de muestreo de partículas constituye la sección inicial del tubo de transferencia de partículas PTT (véase el punto A.2.2.6) y:
a) | se situará a contracorriente, en un punto donde el diluyente y el gas de escape se mezclen adecuadamente, es decir, en el eje central del túnel de dilución DT a una distancia equivalente a unas diez veces el diámetro del túnel después del punto en el que el gas de escape penetra en el túnel de dilución;
b) | tendrá un diámetro interior mínimo de 8 mm;
c) | podrá calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared máxima de 325 K (52 °C) mediante calentamiento directo o precalentamiento del diluyente, a condición de que la temperatura del diluyente no supere 325 K (52 °C) antes de que el gas de escape sea introducido en el túnel de dilución;
d) | podrá estar aislado.
| A.2.2.3. | Descripción del sistema de flujo total Un sistema de dilución se describe en función de la cantidad total de gas de escape bruto en el túnel de dilución DT aplicando el concepto de muestreo de volumen constante (CVS), tal como se muestra en la figura 15. El caudal de gas de escape diluido se medirá con una bomba de desplazamiento positivo (PDP), un venturi de flujo crítico (CFV) o un venturi subsónico (SSV). Para el muestreo proporcional de partículas y la determinación del caudal podrá utilizarse un intercambiador de calor (HE) o un compensador electrónico de caudal (EFC). Dado que la determinación de la masa de partículas se basa en el caudal total de gas de escape diluido, no es necesario calcular la relación de dilución. Para la posterior recogida de partículas, se transfiere una muestra del gas de escape diluido al sistema de muestreo de partículas de doble dilución (figura 17). Aunque se trata en parte de un sistema de dilución, el sistema de doble dilución se describe como una modificación de un sistema de muestreo de partículas, dado que comparte la mayoría de los elementos de un sistema de muestreo de partículas típico.
Figura 15
Esquema del sistema de dilución de flujo total
| A.2.2.4. | Elementos de la figura 15 EP | Tubo de escape La longitud del tubo de escape desde la salida del colector de escape del motor, del turbocompresor o del dispositivo de postratamiento hasta el túnel de dilución no será superior a 10 m. Si la longitud del sistema es superior a 4 m de longitud, deberá aislarse toda la longitud del tubo que exceda de 4 m, salvo el medidor de humo en línea, si se utiliza. El grosor radial del aislante será de 25 mm como mínimo y la conductividad térmica del aislante será como máximo de 0,1 W/mK medida a 673 K. Para reducir la inercia térmica del tubo de escape, se recomienda que su relación grosor/diámetro sea de 0,015 o menos. El empleo de secciones flexibles se limitará a una relación longitud/diámetro máxima de 12. PDP | Bomba de desplazamiento positivo La bomba de desplazamiento positivo mide el caudal total del gas de escape diluido a partir del número de revoluciones y del desplazamiento de la bomba. La bomba o el sistema de admisión de diluyente no deberán reducir artificialmente la contrapresión del sistema de escape. La contrapresión estática del escape medida con el sistema de PDP en funcionamiento deberá mantenerse dentro de un margen de ± 1,5 kPa respecto al valor de la presión estática medido sin conexión con el PDP a idéntico régimen e idéntica carga del motor. La temperatura de la mezcla de gases inmediatamente antes de la PDP deberá encontrarse dentro de un margen de ± 6 K respecto a la temperatura de funcionamiento media observada durante el ensayo cuando no se utilice compensación de caudal (EFC). La compensación de caudal solo podrá utilizarse si la temperatura en la entrada de la PDP no supera 323 K (50 °C). CFV | Venturi de caudal crítico El venturi de caudal crítico mide el caudal total del gas de escape diluido con el flujo estrangulado (flujo crítico). La contrapresión estática del escape medida con el sistema de CFV en funcionamiento deberá mantenerse dentro de un margen de ± 1,5 kPa respecto al valor de la presión estática medido sin conexión con el CFV a idéntico régimen e idéntica carga del motor. La temperatura de la mezcla de gases inmediatamente antes de la CFV deberá encontrarse dentro de un margen de ± 11 K respecto a la temperatura de funcionamiento media observada durante el ensayo cuando no se utilice compensación de caudal (EFC). SSV | Venturi subsónico El venturi subsónico mide el caudal total del gas de escape diluido mediante la función de caudal de gas de un venturi subsónico en función de la presión y la temperatura de entrada y la caída de presión entre la entrada y el cuello del venturi. La contrapresión estática del escape medida con el sistema de SSV en funcionamiento deberá mantenerse dentro de un margen de ± 1,5 kPa respecto al valor de la presión estática medido sin conexión con el SSV a idéntico régimen e idéntica carga del motor. La temperatura de la mezcla de gases inmediatamente antes de la SSV deberá encontrarse dentro de un margen de ± 11 K respecto a la temperatura de funcionamiento media observada durante el ensayo cuando no se utilice compensación de caudal (EFC). HE | Intercambiador de calor (opcional) El intercambiador de calor deberá tener una capacidad suficiente para mantener la temperatura dentro de los límites indicados anteriormente. Si se aplica la compensación de flujo electrónica no es necesario un intercambiador de calor. EFC | Compensación de flujo electrónica (opcional) Si la temperatura en la entrada de la PDP, del CFV o del SSV no se mantiene dentro de los límites indicados anteriormente, deberá utilizarse un compensador de caudal para medir continuamente el caudal y controlar el muestreo proporcional en el sistema de doble dilución. A tal fin, las señales del caudal medidas de manera continua se utilizarán para mantener la proporcionalidad del caudal de muestreo de los filtros de partículas del sistema de doble dilución (véase la figura 17) dentro de un margen de ± 2,5 %. DT | Túnel de dilución (flujo total) El túnel de dilución: a) | tendrá un diámetro suficientemente pequeño como para provocar un flujo turbulento (número de Reynolds, Re, superior a 4000, donde Re está basado en el diámetro interior del túnel de dilución) y tendrá una longitud suficiente para que el gas de escape y el diluyente se mezclen completamente; b) | podrá estar aislado; c) | podrá calentarse hasta una temperatura de pared suficiente para eliminar la condensación acuosa. El gas de escape del motor se llevará al punto de introducción en el túnel de dilución y se mezclará adecuadamente. Podrá utilizarse un orificio de mezcla. Para el sistema de doble dilución, se transferirá una muestra del túnel de dilución al túnel de dilución secundario, donde se seguirá diluyendo, y se pasará a continuación por los filtros de muestreo (figura 17). El sistema de dilución secundario deberá suministrar suficiente diluyente secundario para mantener el flujo de gas de escape doblemente diluido a una temperatura comprendida entre 315 K (42 °C) y 325 K (52 °C) inmediatamente antes del filtro de partículas. DAF | Filtro del diluyente El diluyente (aire ambiente, aire sintético o nitrógeno) se filtrará con un filtro de gran eficiencia (HEPA), cuya capacidad de recogida inicial sea como mínimo del 99,97 % con arreglo a la norma EN 1822-1 (clase de filtro H14 o superior), ASTM F 1471-93 o una norma equivalente. PSP | Sonda de muestreo de partículas La sonda constituye la sección inicial del PTT y: a) | se instalará a contracorriente, en un punto donde el diluyente y el gas de escape se mezclen adecuadamente, es decir, en el eje central del túnel de dilución DT a una distancia equivalente a unas diez veces el diámetro del túnel después del punto en el que el gas de escape penetra en el túnel de dilución; b) | tendrá un diámetro interior mínimo de 8 mm; c) | podrá calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared máxima de 325 K (52 °C) mediante calentamiento directo o precalentamiento del diluyente, a condición de que la temperatura del aire no supere 325 K (52 °C) antes de que el gas de escape sea introducido en el túnel de dilución; d) | podrá estar aislado.
| A.2.2.5. | Descripción del sistema de muestreo de partículas El sistema de muestreo de partículas es necesario para recoger las partículas en el filtro de partículas, tal como se muestra en las figuras 16 y 17. En el caso del sistema de dilución de flujo parcial con muestreo total, que consiste en hacer pasar por los filtros la totalidad de la muestra de gas de escape diluido, los sistemas de dilución y muestreo suelen formar una unidad integral (véase la figura 12). En el caso del sistema de dilución de flujo parcial o flujo total con muestreo fraccionado, que consiste en hacer pasar por los filtros solo una porción del gas de escape diluido, los sistemas de dilución y de muestreo suelen constituir unidades diferentes. Para un sistema de dilución de flujo parcial, se toma una muestra de gas de escape diluido en el túnel de dilución DT a través de la sonda de muestreo de partículas PSP y del tubo de transferencia de partículas PTT mediante la bomba de muestreo P, tal como se indica en la figura 16. La muestra se hace pasar por los portafiltros FH que contienen los filtros de muestreo de partículas. El caudal de muestreo se controlará con el regulador de caudal FC2. Para un sistema de dilución de flujo total, se utilizará un sistema de muestreo de partículas de doble dilución, tal como se indica en la figura 17. A través de la sonda de muestreo de partículas PSP y del tubo de transferencia de partículas PTT, se transfiere una muestra del gas de escape diluido desde el túnel de dilución DT de un sistema de dilución de flujo total hasta el túnel de dilución secundario SDT, donde se vuelve a diluir. A continuación, la muestra se hace pasar por los portafiltros FH que contienen los filtros de muestreo de partículas. El caudal del diluyente suele ser constante, mientras que el caudal de muestreo se controla con el regulador de caudal FC2. Si se utiliza un compensador electrónico de caudal EFC (véase la figura 15), el flujo total de gas de escape diluido se utiliza como señal de mando para el FC2.
Figura 16
Esquema del sistema de muestreo de partículas
Figura 17
Esquema del sistema de muestreo de partículas de doble dilución
| A.2.2.6. | Elementos de las figuras 16 (únicamente sistema de flujo parcial) y 17 (únicamente sistema de flujo total) PTT | Tubo de transferencia de partículas El tubo de transferencia: a) | será inerte con respecto a las partículas; b) | podrá calentarse hasta una temperatura de pared máxima de 325 K (52 °C); c) | podrá estar aislado. SDT | Túnel de dilución secundario (figura 17 únicamente) El túnel de dilución secundario: a) | tendrá una longitud y un diámetro suficientes para cumplir los requisitos relativos al tiempo de estancia previstos en el punto 9.4.2, letra f), del presente anexo; b) | podrá calentarse hasta una temperatura de pared máxima de 325 K (52 °C); c) | podrá estar aislado. FH | Portafiltros El portafiltros: a) | formará un cono divergente de 12,5° (a partir del centro) en la superficie de transición entre el diámetro del tubo de transferencia y el diámetro expuesto de la cara del filtro; b) | podrá calentarse hasta una temperatura de pared máxima de 325 K (52 °C); c) | podrá estar aislado. Se admiten los cambiadores de filtros múltiples en la medida en que no se produzcan interacciones entre los filtros de muestreo. Los filtros con membrana de PTFE se instalarán en un recipiente específico dentro del portafiltros. Podrá instalarse un preclasificador inercial con un punto de corte del 50 % entre 2,5 μm y 10 μm inmediatamente antes del portafiltros, si se utiliza una sonda de muestreo consistente en un tubo abierto orientado a contracorriente. P | Bomba de muestreo FC2 | Regulador de caudal Se utilizará un regulador de caudal para controlar el caudal de muestreo de partículas. FM3 | Dispositivo de medición del caudal Caudalímetro de gas o instrumental para determinar el caudal de muestreo de partículas que pasa por el filtro de partículas. Podrá instalarse antes o después de la bomba de muestreo P. FM4 | Dispositivo de medición del caudal Caudalímetro de gas o instrumental para determinar el caudal de diluyente secundario que pasa por el filtro de partículas. BV | Válvula de bola (opcional) La válvula de bola deberá tener un diámetro interior no inferior al diámetro interior del tubo de transferencia de partículas PTT y un tiempo de conmutación inferior a 0,5 segundos.
Anexo 4 - Apéndice 3
Estadística
A.3.1. Valor medio y desviación típica
La media aritmética se calculará de la manera siguiente:
(102)
La desviación típica se calculará como se indica a continuación:
(103)
A.3.2. Análisis de regresión
La pendiente de la regresión se calculará de la manera siguiente:
(104)
La ordenada y en el origen de la regresión se calculará como sigue:
(105)
El error típico de estimación (SEE) se calculará de la manera siguiente:
(106)
El coeficiente de determinación se calculará como se indica a continuación:
(107)
A.3.3. Determinación de la equivalencia de sistema
La determinación de la equivalencia de sistema con arreglo al punto 5.1.1 del presente anexo se basará en un estudio correlacional de siete pares de muestras (o más) del sistema candidato y uno de los sistemas de referencia aceptados del presente anexo utilizando el ciclo o los ciclos de ensayo adecuados. Los criterios de equivalencia que se aplicarán serán el ensayo F y el ensayo t de Student bilateral.
Este método estadístico examina la hipótesis de que la desviación típica de la muestra y el valor medio de la muestra de una emisión medida con el sistema candidato no difieran de la desviación típica de la muestra y el valor medio de la muestra de dicha emisión medida con el sistema de referencia. La hipótesis se someterá a ensayo basándose en un nivel de significancia del 10 % de los valores F y t. En el cuadro 9 se ofrecen los valores críticos F y t para entre siete y diez pares de muestras. Si los valores F y t, calculados conforme a la fórmula que figura más adelante, son mayores que los valores críticos F y t, el sistema candidato no es equivalente.
Se empleará el procedimiento siguiente. Los subíndices R y C se refieren, respectivamente, al sistema de referencia y al sistema candidato.
a) | Realizar un mínimo de siete ensayos con el sistema candidato y el sistema de referencia funcionando en paralelo. El número de ensayos se indicará como n R y n C.
b) | Calcular los valores medios y y las desviaciones típicas s R y s C.
c) | Calcular el valor F de la manera siguiente: (108) (la mayor de las dos desviaciones típicas, s R o s C , deberá estar en el numerador).
d) | Calcular el valor de t como se indica a continuación: (109)
e) | Comparar los valores calculados F y t con los valores críticos F y t correspondientes al número respectivo de ensayos indicados en el cuadro 9. Si se seleccionan muestras mayores, consúltense las tablas estadísticas correspondientes a una significancia del 10 % (confianza del 90 %).
f) | Determinar los grados de libertad (df) de la manera siguiente: para el ensayo F | : | df1 = n R –1, df2 = n C –1 (110) para el ensayo t | : | df = (n C + n R –2)/2 (111)
g) | Determinar la equivalencia del modo siguiente: i) | si F < F crit y t < t crit, el sistema candidato es equivalente al sistema de referencia del presente anexo; ii) | si F ≥ F crit or t ≥ t crit, el sistema candidato es distinto del sistema de referencia del presente anexo.
Cuadro 9
Valores
F
y
t
correspondientes a los tamaños de la muestra seleccionada
Tamaño de la muestra | Ensayo F | | Ensayo t |
| df | Fcrit | df | tcrit
7 | 6 , 6 | 3,055 | 6 | 1,943
8 | 7 , 7 | 2,785 | 7 | 1,895
9 | 8 , 8 | 2,589 | 8 | 1,860
10 | 9 , 9 | 2,440 | 9 | 1,833
Anexo 4 - Apéndice 4
Verificación del caudal de carbono
A.4.1. Introducción
Todo el carbono presente en el gas de escape, salvo una parte mínima, procede del combustible, y casi todo está en forma de CO2. Por ello, el control de la verificación del sistema se basa en las mediciones de CO2.
El caudal de carbono que entra en los sistemas de medición del gas de escape se determina a partir del caudal de combustible. El caudal de carbono en distintos puntos de muestreo de los sistemas de muestreo de emisiones y de partículas se determina a partir de las concentraciones de CO2 y de los caudales de gas en dichos puntos.
En este sentido, el motor genera un caudal de carbono conocido, y la constatación de que el caudal de carbono es idéntico en el tubo de escape y en la salida del sistema de muestreo de partículas de flujo parcial permite confirmar la ausencia de fugas y la exactitud de la medición del caudal. Esta verificación tiene la ventaja de que los componentes actúan en condiciones de ensayo del motor reales por lo que respecta a la temperatura y al caudal.
La figura 18 muestra los puntos de muestreo en los que deberán comprobarse los caudales de carbono. Más abajo aparecen las ecuaciones específicas para los caudales de carbono en cada uno de los puntos de muestreo.
Figura 18
Puntos de medición para verificar el caudal de carbono
A.4.2. Caudal de carbono que entra en el motor (posición 1)
El caudal másico de carbono que entra en el motor en el caso de un combustible CHaOε se calcula de la manera siguiente:
(112)
donde:
q m f | es el caudal másico instantáneo del combustible, en kg/s
A.4.3. Caudal de carbono en el gas de escape bruto (posición 2)
El caudal másico de carbono en el tubo de escape del motor se determinará a partir de la concentración de CO2 bruto y del caudal másico del gas de escape:
(113)
donde:
cCO2,r | es la concentración húmeda de CO2 en el gas de escape bruto, en %
cCO2,a | es la concentración húmeda de CO2 en el aire ambiente, en %
q m ew | es el caudal másico del gas de escape en base húmeda, en kg/s
Me | es la masa molar del gas de escape, en g/mol
Si el CO2 se mide en base seca, el valor obtenido deberá convertirse a base húmeda de conformidad con lo dispuesto en el punto 8.1 del presente anexo.
A.4.4. Caudal de carbono en el sistema de dilución (posición 3)
Para el sistema de dilución de flujo parcial, debe tomarse también en consideración la relación de división. El caudal de carbono se determinará a partir de la concentración de CO2 diluido, el caudal másico del gas de escape y el caudal de muestreo:
(114)
donde:
cCO2,d | es la concentración húmeda de CO2 en el gas de escape diluido en la salida del túnel de dilución, en %
cCO2,a | es la concentración húmeda de CO2 en el aire ambiente, en %
q m ew | es el caudal másico del gas de escape en base húmeda, en kg/s
q m p | caudal de muestreo del gas de escape que entra en el sistema de dilución de flujo parcial, en kg/s,
Me | es la masa molar del gas de escape, en g/mol
Si el CO2 se mide en base seca, el valor obtenido deberá convertirse a base húmeda de conformidad con lo dispuesto en el punto 8.1 del presente anexo.
A.4.5. Cálculo de la masa molar del gas de escape
La masa molar del gas de escape se calculará con la ecuación 41 (véase el punto 8.4.2.4 del presente anexo).
Como alternativa, pueden utilizarse las siguientes masas molares de gas de escape:
Me (diésel) | = | 28,9 g/mol
Me (LPG) | = | 28,6 g/mol
Me (NG) | = | 28,3 g/mol
Anexo 4 - Apéndice 5
Ejemplo de procedimiento de cálculo
A.5.1. Procedimiento de desnormalización de la velocidad y del par
A modo de ejemplo, se desnormalizará el siguiente punto de ensayo:
porcentaje de régimen | = | 43 %
porcentaje de par | = | 82 %
Teniendo en cuenta los valores siguientes:
nlo | = | 1 015 min-1
nhi | = | 2 200 min-1
npref | = | 1 300 min-1
nidle | = | 600 min-1
se obtiene lo siguiente:
régimen efectivo =
= 1,178 min-1
Con el par máximo de 700 Nm observado a partir de la curva gráfica a 1 178 min-1 se obtiene:
par efectivo =
= 574 Nm
A.5.2. Datos básicos para cálculos estequiométricos
Masa atómica del hidrógeno | 1,00794 g/átomo
Masa atómica del carbono | 12,011 g/átomo
Masa atómica del azufre | 32,065 g/átomo
Masa atómica del nitrógeno | 14,0067 g/átomo
Masa atómica del oxígeno | 15,9994 g/átomo
Masa atómica del argón | 39,9 g/átomo
Masa molar del agua | 18,01534 g/mol
Masa molar del dióxido de carbono | 44,01 g/mol
Masa molar del monóxido de carbono | 28,011 g/mol
Masa molar del oxígeno | 31,9988 g/mol
Masa molar del nitrógeno | 28,011 g/mol
Masa molar del óxido nítrico | 30,008 g/mol
Masa molar del dióxido de nitrógeno | 46,01 g/mol
Masa molar del dióxido de azufre | 64,066 g/mol
Masa molar del aire seco | 28,965 g/mol
Teniendo en cuenta los efectos de la compresibilidad, todos los gases implicados en el proceso de admisión/combustión/escape pueden considerarse ideales y, por lo tanto, cualquier cálculo volumétrico estará basado en un volumen molar de 22,414 l/mol, de acuerdo con la hipótesis de Avogadro.
A.5.3. Emisiones gaseosas (diésel)
Los datos de medición de un punto individual del ciclo de ensayo (frecuencia de muestreo de datos de 1 Hz) para el cálculo de las emisiones másicas instantáneas se indican a continuación. En el presente ejemplo, el CO y los NOx se miden en base seca y los HC, en base húmeda. La concentración de HC se indica en equivalente de propano (C3) y debe multiplicarse por 3 para obtener el equivalente de C1. El procedimiento de cálculo es idéntico para los demás puntos del ciclo.
Para ilustrarlo mejor, el ejemplo de cálculo muestra los resultados intermedios redondeados de las diferentes etapas. Cabe señalar que para el cálculo real no se permite el redondeo de los resultados intermedios (véase el punto 8 del presente anexo).
Ta,i (K) | Ha,i (g/kg) | Wact (kWh) | qmew,i (kg/s) | qmaw,i (kg/s) | qmf,i (kg/s) | c HC,i (ppm) | c CO,i (ppm) | c NOx,i (ppm)
295 | 8,0 | 40 | 0,155 | 0,150 | 0,005 | 10 | 40 | 500
Se considerará la composición de combustible siguiente:
Componente | Relación molar | Porcentaje de masa
H | α = 1,8529 | w ALF = 13,45
C | β = 1,0000 | w BET = 86,50
S | γ = 0,0002 | w GAM = 0,050
N | δ = 0,0000 | w DEL = 0,000
O | ε = 0,0000 | w EPS = 0,000
Paso 1: Corrección base seca / base húmeda (punto 8.1 del presente anexo):
Ecuación 16:
kf = 0,055584 x 13,45 - 0,0001083 x 86,5 - 0,0001562 x 0,05 = 0,7382
Ecuación 13:
kw,a=
= 0,9331
Ecuación 12
c CO,i (húmedo) = 40 x 0,9331 = 37,3 ppm
cNOx,i (húmedo) = 500 x 0,9331 = 466,6 ppm
Paso 2: Corrección de NOx en función de la humedad y la temperatura (punto 8.2.1 del presente anexo):
Ecuación 23
= 0,9576
Paso 3: Cálculo de las emisiones instantáneas de cada punto del ciclo (punto 8.4.2.3 del presente anexo):
Ecuación 36:
m HC,i = 10 x 3 x 0,155 = 4,650
m CO,i = 37,3 x 0,155 = 5,782
m Nox,I = 466,6 x 0,9576 x 0,155 = 69,26
Paso 4: Cálculo de la emisión másica durante el ciclo mediante integración de los valores de emisión másica instantánea y de los valores u del cuadro 5 (punto 8.4.2.3 del presente anexo):
se considera el cálculo siguiente para el WHTC (1 800 s) y la misma emisión en cada punto del ciclo.
Ecuación 36:
m HC = 0,000479 x
= 4,01 g/ensayo
m CO = 0,000966 x
= 10,05 g/ensayo
m NOx = 0,001586 x
= 197,72 g/ensayo
Paso 5: Cálculo de las emisiones específicas (punto 8.6.3 del presente anexo):
Ecuación 69:
e HC = 4,01 / 40 = 0,10 g/kWh
e CO= 10,05 / 40 = 0,25 g/kWh
e NOx = 197,72 / 40 = 4,94 g/kWh
A.5.4. Emisiones de partículas (diésel)
pb,b (kPa) | pb,a (kPa) | Wact (kWh) | qmew,i (kg/s) | qmf,i (kg/s) | qmdw,i (kg/s) | qmdew,i (kg/s) | muncor,b (mg) | muncor,a (mg) | msep (kg)
99 | 100 | 40 | 0,155 | 0,005 | 0,0015 | 0,0020 | 90,0000 | 91,7000 | 1,515
Paso 1: Cálculo de m edf (punto 8.4.3.2.2 del presente anexo):
Ecuación 48:
rd,I =
= 4
Ecuación 47:
q
m
edf,I = 0,155 x 4 = 0,620 kg/s
Ecuación 46:
medf =
= 1,116 kg/ensayo
Paso 2: Corrección de flotabilidad de la masa de partículas (punto 8.3 del presente anexo):
Antes del ensayo:
Ecuación 26:
ρa,b =
= 1,164 kg/m3
Ecuación 25:
mf,T =
= 90,0325 mg
Después del ensayo:
Ecuación 26:
ρa,a =
= 1,176 kg/m3
Ecuación 25:
mf,G =
= 91,7334 mg
Ecuación 27:
mp = 91,7334 mg – 90,0325 mg = 1,7009 mg
Paso 3: Cálculo de la emisión másica de partículas (punto 8.4.3.2.2 del presente anexo):
Ecuación 45:
mPM =
= 1,253 g/ensayo
Paso 4: Cálculo de las emisión específica (punto 8.6.3 del presente anexo):
Ecuación 69:
e PM = 1,253 / 40 = 0,031 g/kWh
A.5.5. Factor de desplazamiento λ (Sλ)
A.5.5.1. Cálculo del factor de desplazamiento λ (Sλ) (1)
donde:
Sλ | = | factor de desplazamiento λ;
inerte % | = | % en volumen de gases inertes en el combustible (es decir, N2, CO2, He, etc.);
| = | % en volumen de oxígeno original en el combustible;
n y m | = | se refieren al promedio de CnHm que representan los hidrocarburos del combustible, es decir:
donde:
CH4 | = | % en volumen de metano en el combustible;
C2 | = | % en volumen de todos los hidrocarburos C2 (p. ej.: C2H6, C2H4, etc.) en el combustible;
C3 | = | % en volumen de todos los hidrocarburos C3 (p. ej.: C3H8, C3H6, etc.) en el combustible;
C4 | = | % en volumen de todos los hidrocarburos C4 (p. ej.: C4H 10, C4H8, etc.) en el combustible;
C5 | = | % en volumen de todos los hidrocarburos C5 (p. ej.: C5H 12, C5H 10, etc.) en el combustible;
diluyente | = | % en volumen de los gases de dilución (O2*, N2, CO2, He, etc.) en el combustible.
A.5.5.2. Ejemplos para el cálculo del factor de desplazamiento λ (Sλ)
Ejemplo 1: G25: CH4 = 86 %, N2 = 14 % (en volumen)
Ejemplo 2: GR: CH4 = 87 %, C2H6 = 13 % (en volumen)
Ejemplo 3: EE. UU.: CH4 = 89 %, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H 14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4 %
(1) Stoichiometric Air-Fuel Ratios of Automotive Fuels, SAE J1829, junio de 1987. John B. Heywood: Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988, capítulo 3.4 «Combustion stoichiometry» (páginas 68 a 72).
Anexo 4 -Apéndice 6
Instalación de accesorios y equipo para los ensayos de emisiones
Número | Accesorios | Instalados para el ensayo de emisiones
1 | Sistema de admisión |
Colector de admisión | Sí
Sistema de control de las emisiones del cárter | Sí
Dispositivos de control para el sistema de colector de admisión doble a inducción | Sí
Flujómetro de aire | Sí
Conducto de admisión de aire | Sí, o equipo de la celda de ensayo
Filtro de aire | Sí, o equipo de la celda de ensayo
Silenciador de admisión | Sí, o equipo de la celda de ensayo
Limitador de velocidad | Sí
2 | Calentador por inducción del colector de admisión | Sí, a ser posible se regulará en la posición más favorable
3 | Sistema de escape |
Colector de escape | Sí
Tubos de conexión | Sí
Silenciador | Sí
Tubo de salida | Sí
Ralentizador de escape | No, o totalmente abierto
Dispositivo de sobrealimentación | Sí
4 | Bomba de alimentación de combustible | Sí
5 | Equipo para motores de gas |
Sistema de control electrónico, flujómetro de aire, etc. | Sí
Reductor de presión | Sí
Evaporador | Sí
Mezclador | Sí
6 | Equipo de inyección de combustible |
Prefiltro | Sí
Filtro | Sí
Bomba | Sí
Tubo de alta presión | Sí
Inyector | Sí
Válvula de admisión de aire | Sí
Sistema de control electrónico, sensores, etc. | Sí
Regulador/sistema de control | Sí
Tope automático de plena carga de la cremallera de control en función de las condiciones atmosféricas | Sí
7 | Equipamiento de refrigeración por líquido |
Radiador | No
Ventilador | No
Carenado del ventilador | No
Bomba de agua | Sí
Termostato | Sí, puede dejarse en posición totalmente abierta
8 | Refrigeración por aire |
Carenado | No
Ventilador o soplante | No
Dispositivo termorregulador | No
9 | Equipo eléctrico |
Generador | No
Bobina o bobinas | Sí
Cableado | Sí
Sistema de control electrónico | Sí
10 | Equipo de sobrealimentación |
Compresor accionado directamente por el motor y/o los gases de escape | Sí
Refrigerador del aire de admisión | Sí, o sistema de la celda de ensayo
Bomba del refrigerante o ventilador (accionados por el motor) | No
Dispositivo regulador del caudal de refrigerante | Sí
11 | Dispositivo anticontaminación (sistema de postratamiento del gas de escape) | Sí
12 | Equipamiento de arranque | Sí, o sistema de la celda de ensayo
13 | Bomba del aceite lubricante | Sí
Anexo 4 - Apéndice 7
Procedimiento aplicable a la medición del amoniaco
A.7.1.
El presente apéndice describe el procedimiento para la medición del amoniaco (NH
3
). En el caso de analizadores no lineales se permitirá el uso de circuitos de linealización.
A.7.2.
Para la medición del NH
3
se especifican dos principios de medición, cualquiera de los cuales puede utilizarse a condición de que cumpla los criterios establecidos en los puntos A.7.2.1 o A.7.2.2, respectivamente. No se permitirán los desecadores de gas para la medición del NH
3
.
A.7.2.1.
Espectrómetro de diodo láser (LDS)
A.7.2.1.1.
Principio de medición
El LDS emplea el principio de espectroscopia de línea única. La línea de absorción de NH3 se elige en la gama espectral de infrarrojo cercana y se escanea mediante un diodo láser de modo único.
A.7.2.1.2.
Instalación
Se instalará el analizador bien directamente en el tubo de escape (in situ) o bien en un armario utilizando un muestreo extractivo de conformidad con las instrucciones de los fabricantes del instrumento. Si se instala en un armario, la trayectoria de muestra (línea de muestreo, prefiltro o prefiltros y válvulas) será de acero inoxidable o de PTFE y se calentará a 463 ± 10 K (190 ± 10 °C) para minimizar las pérdidas de NH3 y los instrumentos de muestreo. Además, la línea de muestreo debe ser lo más corta posible.
Se minimizará la influencia de la temperatura y la presión de escape, el entorno de instalación y las vibraciones en la medición o, de lo contrario, se utilizarán técnicas de compensación.
Si procede, el aire del recubrimiento utilizado en conjunción con la medición in situ para proteger el instrumento no deberá afectar a la concentración de ningún componente de escape medida después del dispositivo o, de lo contrario, el muestreo de otros componentes de escape deberá hacerse antes del dispositivo.
A.7.2.1.3.
Interferencia cruzada
La resolución espectral del láser no rebasará 0,5 cm-1 para minimizar la interferencia cruzada de otros gases presentes en el gas de escape.
A.7.2.2.
Analizador de infrarrojo por transformadas de Fourier (en lo sucesivo, «FTIR»)
A.7.2.2.1.
Principio de medición
El FTIR emplea el principio de espectroscopia infrarroja de banda ancha. Permite la medición simultánea de los componentes de escape cuyos espectros normalizados están disponibles en el instrumento. El espectro de absorción (intensidad/longitud de onda) se calcula a partir del interferograma medido (intensidad/tiempo) mediante el método de transformadas de Fourier.
A.7.2.2.2.
Instalación y muestreo
El FTIR se instalará de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento. Se seleccionará la longitud de onda del NH3 para la evaluación. La trayectoria de muestra (línea de muestreo, prefiltro o prefiltros y válvulas) será de acero inoxidable o de PTFE y se calentará a 463 ± 10 K (190 ± 10 °C) para minimizar las pérdidas de NH3 y los instrumentos de muestreo. Además, la línea de muestreo debe ser lo más corta posible.
A.7.2.2.3.
Interferencia cruzada
La resolución espectral de la longitud de onda del NH3 no rebasará 0,5 cm-1 para minimizar la interferencia cruzada de otros gases presentes en el gas de escape.
A.7.3.
Procedimiento de ensayo de emisiones y evaluación
A.7.3.1.
Verificación de los analizadores
Antes del ensayo de emisiones, se seleccionará el intervalo de medida del analizador. Se autorizarán los analizadores de emisiones con una función de selección automática o manual del intervalo de medida. Durante el ciclo de ensayo no se cambiará el intervalo de medida de los analizadores.
Se determinará la respuesta al cero y al punto final en caso de que lo dispuesto en el punto A.7.3.4.2 no sea aplicable al instrumento. Para la respuesta al punto final, se utilizará un gas NH3 que cumpla las especificaciones del punto A.7.4.2.7. Está permitido el uso de celdas de referencia que contengan gas patrón NH3.
A.7.3.2.
Recogida de los datos pertinentes sobre emisiones
Al inicio de la secuencia de ensayo, se iniciará simultáneamente la recogida de los datos de NH3. La concentración de NH3 se medirá de forma continua y se almacenará, con al menos 1 Hz, en un sistema informático.
A.7.3.3.
Operaciones después del ensayo
Cuando se haya concluido el ensayo, el muestreo proseguirá hasta que hayan transcurrido los tiempos de respuesta del sistema. Solo se exigirá la determinación de la desviación del analizador conforme al punto A.7.3.4.1 si la información contemplada en el punto A.7.3.4.2 no está disponible.
A.7.3.4.
Desviación del analizador
A.7.3.4.1.
Las respuestas al cero y al punto final del analizador de emisiones gaseosas utilizados se determinarán lo antes posible, a más tardar a los 30 minutos de haber finalizado el ciclo de ensayo o durante el período de homogeneización del calor. La diferencia entre los resultados antes y después del ensayo deberá ser inferior al 2 % del fondo de escala.
A.7.3.4.2.
No se requiere la determinación de la desviación del analizador en las situaciones siguientes:
a) | si la desviación del cero y del punto final especificada por el fabricante del instrumento en los puntos A.7.4.2.3 y A.7.4.2.4 cumple los requisitos del punto A.7.3.4.1;
b) | si el intervalo de tiempo de la desviación del cero y del punto final especificado por el fabricante del instrumento en los puntos A.7.4.2.3 y A.7.4.2.4 supera la duración del ensayo.
A.7.3.5.
Evaluación de los datos
La concentración media de NH3 (ppm/ensayo) se determinará integrando los valores instantáneos a lo largo del ciclo. Se aplicará la ecuación siguiente:
cNH3 =
en ppm/ensayo) (115)
donde:
cNH3,I | es la concentración instantánea de NH3 en el gas de escape, en ppm
n | es el número de mediciones
En el caso del WHTC, se determinará el resultado del ensayo final mediante la ecuación siguiente:
(116)
donde:
cNH3,cold | es la concentración media de NH3 del ensayo de arranque en frío, en ppm
cNH3,hot | es la concentración media de NH3 del ensayo de arranque en caliente, en ppm
A.7.4.
Verificación y especificaciones del analizador
A.7.4.1.
Requisitos de linealidad
El analizador cumplirá los requisitos de linealidad establecidos en el cuadro 7 del presente anexo. La verificación de la linealidad con arreglo al punto 9.2.1 del presente anexo se llevará a cabo, como mínimo, cada doce meses o siempre que se realice una reparación o modificación del sistema que pueda influir en la calibración. Con la autorización previa de la autoridad de homologación de tipo, se permitirán menos de diez puntos de referencia, siempre que se pueda demostrar una exactitud equivalente.
Para la verificación de la linealidad, se utilizará un gas NH3 que cumpla las especificaciones del punto A.7.4.2.7. Está permitido el uso de celdas de referencia que contengan gas patrón NH3.
Los instrumentos cuyas señales se utilicen para algoritmos de compensación cumplirán los requisitos de linealidad establecidos en el cuadro 7 del presente anexo. La verificación de la linealidad se efectuará como indiquen los procedimientos de control internos, el fabricante del instrumento o los requisitos ISO 9000.
A.7.4.2.
Especificaciones del analizador
El analizador deberá tener un intervalo de medida y un tiempo de respuesta acordes con la exactitud necesaria para medir la concentración de NH3 en condiciones transitorias y estables.
A.7.4.2.1.
Límite mínimo de detección
El analizador deberá tener un límite mínimo de detección de < 2 ppm en todas la condiciones de ensayo.
A.7.4.2.2.
Exactitud
La exactitud, definida como la desviación de la lectura del analizador respecto al valor de referencia, no superará el límite de ± 3 % de la lectura o de ± 2 ppm (el valor que sea mayor).
A.7.4.2.3.
Desviación del cero
La desviación de la respuesta al cero y el intervalo de tiempo asociado serán especificados por el fabricante del instrumento.
A.7.4.2.4.
Desviación del punto final
La desviación de la respuesta al punto final y el intervalo de tiempo asociado serán especificados por el fabricante del instrumento.
A.7.4.2.5.
Tiempo de respuesta del sistema
El tiempo de respuesta del sistema será ≤ 20 s.
A.7.4.2.6.
Tiempo de subida
El tiempo de subida del analizador será ≤ 5 s.
A.7.4.2.7.
Gas de calibración de NH
3
Se dispondrá de una mezcla de gases que posean la siguiente composición química.
NH3 y nitrógeno purificado;
La concentración real del gas de calibración se situará en ± 3 % del valor nominal. La concentración de NH3 se indicará en función del volumen (porcentaje en volumen o ppm en volumen).
Deberá registrarse la fecha de caducidad de estos gases que indique el fabricante.
A.7.5.
Sistemas alternativos
La autoridad de homologación de tipo podrá aceptar otros sistemas o analizadores si se comprueba que ofrecen resultados equivalentes con arreglo al punto 5.1.1 del presente anexo.
Los «resultados» se referirán a las concentraciones medias de NH3 de ese ciclo en particular.
Anexo 4 - Apéndice 8
Equipo de recuento del número de partículas en las emisiones
A.8.1.
Especificación
A.8.1.1.
Descripción del sistema
A.8.1.1.1.
El sistema de muestreo de partículas consistirá en una sonda o punto de muestreo de donde se extrae una muestra de un flujo mezclado homogéneamente en un sistema de dilución, tal como se describe en el apéndice 2 del presente anexo, puntos A.2.2.1 y A.2.2.2 o A.2.2.3 y A.2.2.4, un eliminador de partículas volátiles (VPR), situado antes de un contador del número de partículas (PNC), y un tubo de transferencia adecuado.
A.8.1.1.2.
Se recomienda colocar un preclasificador del tamaño de las partículas (por ejemplo, ciclón, impactador, etc.) antes de la entrada del VPR. No obstante, una sonda de muestreo que actúe como dispositivo adecuado de clasificación del tamaño, como el mostrado en la figura 14 del apéndice 2 del presente anexo, es una alternativa aceptable a un preclasificador del tamaño de las partículas. En el caso de sistemas de dilución de flujo parcial, puede aceptarse la utilización del mismo preclasificador para tomar la muestra de la masa de partículas y la muestra del número de partículas; esta última se extraerá del sistema de dilución después del preclasificador. También se pueden utilizar preclasificadores separados y extraer la muestra del número de partículas del sistema de dilución antes del preclasificador de la masa de partículas.
A.8.1.2.
Requisitos generales
A.8.1.2.1.
El punto de muestreo de partículas estará situado dentro del sistema de dilución.
La punta de sonda de muestreo o el punto de muestreo de partículas y el tubo de transferencia de partículas juntos comprenden el sistema de transferencia de partículas. Este último lleva la muestra desde el túnel de dilución hasta la entrada del VPR. El PTS deberá cumplir las condiciones siguientes.
En el caso de los sistemas de dilución de flujo total y de los sistemas de dilución de flujo parcial del tipo de muestreo fraccionado (tal como se describen en el apéndice 2 del presente anexo, punto A.2.2.1), la sonda de muestreo estará instalada cerca del eje central del túnel, a una distancia después del punto de entrada del gas equivalente a entre diez y veinte veces el diámetro del túnel, orientada a contracorriente en el túnel del flujo de gas y con el eje de la punta paralelo al del túnel de dilución. La sonda de muestreo estará posicionada dentro del tracto de dilución de tal manera que la muestra se tome en una mezcla homogénea de diluyente/gas de escape.
En el caso de los sistemas de dilución de flujo parcial del tipo de muestreo total (tal como se describen en el apéndice 2 del presente anexo, punto A.2.2.1), el punto o la sonda de muestreo de partículas se situarán en el tubo de transferencia de partículas, antes del soporte del filtro de partículas, del dispositivo de medición del caudal y de cualquier punto de muestreo/bifurcación de derivación. La sonda o el punto de muestreo estarán posicionados de tal manera que la muestra se tome en una mezcla homogénea de diluyente/gas de escape. La sonda de muestreo de partículas deberá estar dimensionada de tal manera que no interfiera con el funcionamiento del sistema de dilución de flujo parcial.
El gas de muestreo que pasa por el PTS deberá reunir las condiciones siguientes:
en el caso de sistemas de dilución de flujo total, el flujo tendrá un número de Reynolds (Re) < 1,700;
en el caso de sistemas de dilución de flujo parcial, el flujo tendrá un número de Reynolds (Re) < 1 700 en el PTT, a saber, después de la sonda o el punto de muestreo;
tendrá un tiempo de estancia en el PTS ≤ 3 segundos.
Se considerará aceptable cualquier otra configuración de muestreo del sistema de transferencia de partículas si puede demostrarse una penetración equivalente de partículas de 30 nm.
El tubo de salida que conduce la muestra diluida del VPR a la entrada del PNC tendrá las propiedades siguientes:
tendrá un diámetro interno ≥ 4 mm;
el flujo del gas de muestreo que pasa por el tubo de salida tendrá un tiempo de estancia ≤ 0,8 segundos.
Se considerará aceptable cualquier otra configuración de muestreo del tubo de salida si puede demostrarse una penetración equivalente de partículas de 30 nm.
A.8.1.2.2.
El VPR comprenderá dispositivos de dilución de la muestra y eliminación de las partículas volátiles.
A.8.1.2.3.
Todas las partes del sistema de dilución y del sistema de muestreo, desde el tubo de escape hasta el PNC, que estén en contacto con gas de escape bruto y diluido, deberán estar diseñadas de tal modo que se reduzca al mínimo la deposición de partículas. Todos los elementos estarán fabricados con materiales conductores de electricidad que no reaccionen con los componentes del gas de escape, y estarán conectados a tierra para evitar efectos electrostáticos.
A.8.1.2.4.
El sistema de muestreo de partículas será conforme con las buenas prácticas de muestreo de aerosoles y, a tal efecto, se evitarán los codos en ángulos agudos y los cambios bruscos de sección, se utilizarán superficies internas lisas y se reducirá al mínimo la longitud de la línea de muestreo. Se permitirán cambios de sección graduales.
A.8.1.3.
Requisitos específicos
A.8.1.3.1.
La muestra de partículas no pasará por una bomba antes de pasar por el PNC.
A.8.1.3.2.
Se recomienda utilizar un preclasificador.
A.8.1.3.3.
La unidad de preacondicionamiento de la muestra:
A.8.1.3.3.1.
será capaz de diluir la muestra en una o varias fases para alcanzar una concentración de partículas inferior al umbral superior del modo de recuento por partícula del PNC y una temperatura del gas inferior a 35 °C en la entrada del PNC;
A.8.1.3.3.2.
incluirá una fase de dilución inicial calentada que produzca una muestra a una temperatura ≥ 150 °C y ≤ 400 °C, y cuyo factor de dilución sea como mínimo de 10;
A.8.1.3.3.3.
controlará las fases calentadas a unas temperaturas nominales de funcionamiento constantes, dentro del intervalo especificado en el punto A.8.1.3.3.2, con una tolerancia de ± 10 °C; indicará si las fases calentadas se encuentran a las temperaturas de funcionamiento adecuadas;
A.8.1.3.3.4.
alcanzará un factor de reducción de la concentración [f
r
(d
i
)], tal como se define en el punto A.8.2.2.2, de las partículas de 30 nm y 50 nm de diámetro de movilidad eléctrica, como máximo un 30 % y un 20 % superior, respectivamente, y un 5 % inferior al correspondiente a las partículas de 100 nm de diámetro de movilidad eléctrica en todo el VPR;
A.8.1.3.3.5.
superará también un 99,0 % de vaporización de las partículas de 30 nm de tetracontano [CH
3
(CH
2
)
38
CH
3
], con una concentración ≥ 10 000 cm
-3
, mediante calentamiento y reducción de las presiones parciales del tetracontano.
A.8.1.3.4.
El PNC:
A.8.1.3.4.1.
funcionará en condiciones de flujo total;
A.8.1.3.4.2.
tendrá una exactitud de recuento de ± 10 % en el intervalo de 1 cm
-3
hasta el umbral superior del modo de recuento por partícula del PNC respecto a un patrón certificado; en concentraciones inferiores a 100 cm
-3
, podrá ser necesario efectuar mediciones promediadas durante extensos períodos de muestreo para demostrar la exactitud del PNC con un mayor grado de confianza estadística;
A.8.1.3.4.3.
tendrá una legibilidad de al menos 0,1 partículas cm
-3
en concentraciones inferiores a 100 cm
-3
;
A.8.1.3.4.4.
tendrá una respuesta lineal a las concentraciones de partículas en todo el intervalo de medida en el modo de recuento por partícula;
A.8.1.3.4.5.
tendrá una frecuencia de envío de datos igual o superior a 0,5 Hz;
A.8.1.3.4.6.
tendrá un tiempo de respuesta t
90
en el intervalo de concentración medido inferior a 5 segundos;
A.8.1.3.4.7.
incorporará una función de corrección de la coincidencia de un máximo del 10 % y podrá hacer uso de un factor de calibración interno, según lo determinado en el punto A.8.2.1.3, pero no hará uso de ningún otro algoritmo para corregir o definir la eficiencia de recuento;
A.8.1.3.4.8.
tendrá eficacias de recuento de partículas de 23 nm (± 1 nm) y 41 nm (± 1 nm) de diámetro de movilidad eléctrica del 50 % (± 12 %) y > 90 %, respectivamente; estas eficacias de recuento podrán alcanzarse por medios internos (por ejemplo, control del diseño del instrumento) o externos (por ejemplo, preclasificación del tamaño);
A.8.1.3.4.9.
si el PNC utiliza un líquido de trabajo, será sustituido a la frecuencia especificada por el fabricante del instrumento.
A.8.1.3.5.
Cuando no se mantengan a un nivel constante conocido en el punto en el que se controla el caudal del PNC, la presión y/o la temperatura se medirán y se notificarán en la entrada del PNC a efectos de corrección de las mediciones de la concentración de partículas de acuerdo con las condiciones estándar.
A.8.1.3.6.
La suma del tiempo de estancia en el PTS, el VPR y el OT, más el tiempo de respuesta t
90
del contador del número de partículas, no excederá de 20 segundos.
A.8.1.3.7.
El tiempo de transformación de todo el sistema de muestreo del número de partículas (PTS, VPR, OT y PNC) se determinará mediante la conmutación del aerosol directamente en la entrada del PTS. La conmutación del aerosol se realizará en menos de 0,1 segundos. El aerosol utilizado en este ensayo provocará un cambio de concentración de al menos un 60 % del fondo de escala.
Se registrará la curva de concentración. Para la alineación temporal de las señales de la concentración de partículas y del caudal del gas de escape, se entenderá por tiempo de transformación el que transcurre desde el cambio (t0) hasta que la respuesta alcanza un 50 % del valor final leído (t 50).
A.8.1.4.
Descripción del sistema recomendado
A continuación se describe la práctica recomendada para contar las partículas. No obstante, será aceptable cualquier sistema que cumpla las especificaciones de rendimiento indicadas en los puntos A.8.1.2 y A.8.1.3.
Las figuras 19 y 20 son dibujos esquemáticos de las configuraciones del sistema de muestreo de partículas recomendadas para los sistemas de dilución de flujo parcial y de flujo total, respectivamente.
Figura 19
Esquema del sistema de muestreo de partículas recomendado: muestreo de flujo parcial
Figura 20
Esquema del sistema de muestreo de partículas recomendado: muestreo de flujo total
| A.8.1.4.1. | Descripción del sistema de muestreo El sistema de muestreo de partículas constará de una punta de sonda de muestreo o un punto de muestreo de partículas en el sistema de dilución, un tubo de transferencia de partículas (PTT), un preclasificador de partículas (PCF) y un eliminador de partículas volátiles (VPR) situados antes del contador del número de partículas (PNC). El VPR comprenderá dispositivos para diluir la muestra (diluidores del número de partículas: PND1 y PND2) y evaporar las partículas (tubo de evaporación, ET). La sonda o el punto de muestreo del flujo del gas de ensayo se dispondrán de tal manera dentro del tracto de dilución que se tome una muestra del flujo de gas representativa en una mezcla de diluyente/gas de escape homogénea. La suma del tiempo de estancia en el sistema y el tiempo de respuesta t 90 del PNC no excederá de 20 segundos.
| A.8.1.4.2. | Sistema de transferencia de partículas La punta de sonda o el punto de muestreo de partículas y el tubo de transferencia de partículas (PTT) juntos comprenden el sistema de transferencia de partículas (PTS). Este último lleva la muestra desde el túnel de dilución hasta la entrada del primer diluidor del número de partículas. El PTS deberá cumplir las condiciones siguientes. En el caso de los sistemas de dilución de flujo total y de los sistemas de dilución de flujo parcial del tipo de muestreo fraccionado (tal como se describen en el apéndice 2 del presente anexo, punto A.2.2.1), la sonda de muestreo estará instalada cerca del eje central del túnel, a una distancia después del punto de entrada del gas equivalente a entre diez y veinte veces el diámetro del túnel, orientada a contracorriente en el túnel del flujo de gas y con el eje de la punta paralelo al del túnel de dilución. La sonda de muestreo estará posicionada dentro del tracto de dilución de tal manera que la muestra se tome en una mezcla homogénea de diluyente/gas de escape. En el caso de sistemas de dilución de flujo parcial del tipo de muestreo total (tal como se describen en el apéndice 2 del presente anexo, punto A.2.2.1), el punto de muestreo de partículas se situará en el tubo de transferencia de partículas, antes del soporte del filtro de partículas, del dispositivo de medición del caudal y de cualquier punto de muestreo/bifurcación de derivación. La sonda o el punto de muestreo estarán posicionados de tal manera que la muestra se tome en una mezcla homogénea de diluyente/gas de escape. El gas de muestreo que pasa por el PTS deberá reunir las condiciones siguientes: tendrá un número de Reynols (Re) < 1,700; tendrá un tiempo de estancia en el PTS ≤ 3 segundos. Se considerará aceptable cualquier otra configuración de muestreo del PTS si puede demostrarse una penetración equivalente de partículas de 30 nm de diámetro de movilidad eléctrica. El tubo de salida que conduce la muestra diluida del VPR a la entrada del PNC tendrá las propiedades siguientes: tendrá un diámetro interno ≥ 4 mm; el tiempo de estancia del flujo del gas de muestreo en el tubo de salida será ≤ 0,8 segundos. Se considerará aceptable cualquier otra configuración de muestreo del OT si puede demostrarse una penetración equivalente de partículas de 30 nm de diámetro de movilidad eléctrica.
| A.8.1.4.3. | Preclasificador de partículas El preclasificador de partículas recomendado estará situado antes del VPR. El diámetro de las partículas para un punto de corte del 50 % del preclasificador será de entre 2,5 μm y 10 μm en el caudal volumétrico seleccionado para el muestreo del número de partículas. El preclasificador permitirá que al menos el 99 % de la concentración másica de partículas de 1 μm que entren en él pasen por su salida al flujo volumétrico seleccionado para el muestreo del número de partículas. En el caso de sistemas de dilución de flujo parcial, puede aceptarse la utilización del mismo preclasificador para tomar la muestra de la masa de partículas y la muestra del número de partículas; esta última se extraerá del sistema de dilución después del preclasificador. También se pueden utilizar preclasificadores separados y extraer la muestra del número de partículas del sistema de dilución antes del preclasificador de la masa de partículas.
| A.8.1.4.4. | Eliminador de partículas volátiles (VPR) El VPR comprenderá un diluidor del número de partículas (PND1), un tubo de evaporación y un segundo diluidor del número de partículas (PND2) en serie. Esta función de dilución consiste en reducir la concentración de partículas de la muestra que entra en la unidad de medición de la concentración de partículas hasta un nivel inferior al umbral superior del modo de recuento por partícula del PNC, y suprimir la nucleación en la muestra. El VPR indicará si el PND1 y el tubo de evaporación se encuentran a las temperaturas de funcionamiento adecuadas. El VPR superará también un 99,0 % de vaporización de las partículas de 30 nm de tetracontano [CH3(CH2)38CH3], con una concentración de entrada ≥ 10 000 cm-3, mediante el calentamiento y la reducción de las presiones parciales del tetracontano. Asimismo, alcanzará un factor de reducción de la concentración de partículas (fr) de 30 nm y 50 nm de diámetro de movilidad eléctrica, es decir, como máximo un 30 % y un 20 % superior, respectivamente, y un 5 % inferior al correspondiente a las partículas de 100 nm de diámetro de movilidad eléctrica en todo el VPR.
| A.8.1.4.4.1. | Primer dispositivo de dilución del número de partículas (PND 1 ) El primer dispositivo de dilución del número de partículas estará diseñado específicamente para diluir la concentración del número de partículas y funcionar a una temperatura (de pared) de entre 150 y 400 °C. El punto de referencia de la temperatura de pared deberá mantenerse a una temperatura de funcionamiento nominal constante, dentro de ese intervalo, con una tolerancia de ± 10 °C, y no superar la temperatura de pared del ET (punto A.8.1.4.4.2). El diluyente se suministrará con aire de dilución filtrado con un filtro HEPA y deberá poder mantener un factor de dilución de entre 10 y 200 veces.
| A.8.1.4.4.2. | Tubo de evaporación (ET) En toda la longitud del tubo de evaporación se controlará una temperatura de pared superior o igual a la del primer dispositivo de dilución del número de partículas y la pared se mantendrá a una temperatura de funcionamiento nominal de entre 300 y 400 °C, con una tolerancia de ± 10 °C.
| A.8.1.4.4.3. | Segundo dispositivo de dilución del número de partículas (PND 2 ) El PND2 estará diseñado específicamente para diluir la concentración del número de partículas. El diluyente se suministrará con aire de dilución filtrado con un filtro HEPA y deberá poder mantener un factor de dilución de entre diez y treinta veces. El factor de dilución del PND2 se seleccionará en el intervalo de 10 a 15, de tal manera que la concentración del número de partículas después del segundo diluyente sea inferior al umbral superior del modo de recuento por partícula del PNC y la temperatura del gas antes de la entrada en el PNC sea < 35 °C.
| A.8.1.4.5. | Contador del número de partículas (PNC) El PNC cumplirá los requisitos establecidos en el punto A.8.1.3.4.
| A.8.2. | Calibración/validación del sistema de muestreo de partículas (1)
| A.8.2.1. | Calibración del contador del número de partículas
| A.8.2.1.1. | El servicio técnico se asegurará de la existencia de un certificado de calibración del contador de partículas que demuestre su conformidad con un patrón certificado en los doce meses previos al ensayo de emisiones.
| A.8.2.1.2. | Asimismo, deberá recalibrarse el PNC y emitirse un nuevo certificado de calibración después de todo mantenimiento importante.
| A.8.2.1.3. | La calibración deberá estar certificada de acuerdo con un método de calibración normalizado: a) | mediante comparación de la respuesta del PNC que se está calibrando con la de un electrómetro de aerosol calibrado en el muestreo simultáneo de partículas de calibración clasificadas electrostáticamente; o b) | mediante comparación de la respuesta del PNC que se está calibrando con la de un segundo PNC que ha sido calibrado directamente con el método anterior. En el caso del electrómetro, la calibración se llevará a cabo utilizando al menos seis concentraciones estándar separadas de la manera más uniforme posible en el intervalo de medida del PNC. Estos puntos incluirán un punto de concentración nominal cero alcanzado mediante la utilización de filtros HEPA como mínimo de clase H13, según la norma EN 1822:2008, o de eficacia equivalente, en la entrada de cada instrumento. Si no se aplica un factor de calibración al PNC que se está calibrando, las concentraciones medidas deberán situarse dentro de un margen de ± 10 % de la concentración estándar para cada concentración utilizada, salvo para el punto cero; de lo contrario, deberá rechazarse el PNC. Se calculará y registrará el gradiente de una regresión lineal de los dos conjuntos de datos. Se aplicará al PNC que se está calibrando un factor de calibración igual a la inversa del gradiente. La linealidad de la respuesta se determinará calculando el cuadrado del coeficiente de correlación del producto-momento de Pearson (R2) de los dos conjuntos de datos y será igual o superior a 0,97. Al calcular el gradiente y R2, la regresión lineal se hará pasar por el origen (concentración cero en ambos instrumentos). En el caso del PNC, la calibración se llevará a cabo utilizando al menos seis concentraciones estándar en el intervalo de medida del contador. Al menos tres puntos tendrán concentraciones inferiores a 1 000 cm-3 y las concentraciones restantes estarán espaciadas linealmente entre 1 000 cm-3 y el intervalo máximo del PNC en modo de recuento por partícula. Estos puntos incluirán un punto de concentración nominal cero alcanzado mediante la utilización de filtros HEPA como mínimo de clase H13, según la norma EN 1822:2008, o de eficacia equivalente, en la entrada de cada instrumento. Si no se aplica un factor de calibración al PNC que se está calibrando, las concentraciones medidas deberán situarse dentro de un margen de ± 10 % de la concentración estándar para cada concentración, salvo para el punto cero; de lo contrario, deberá rechazarse el PNC. Se calculará y registrará el gradiente de una regresión lineal de los dos conjuntos de datos. Se aplicará al PNC que se está calibrando un factor de calibración igual a la inversa del gradiente. La linealidad de la respuesta se determinará calculando el cuadrado del coeficiente de correlación del producto-momento de Pearson (R2) de los dos conjuntos de datos y será igual o superior a 0,97. Al calcular el gradiente y R2, la regresión lineal se hará pasar por el origen (concentración cero en ambos instrumentos).
| A.8.2.1.4. | La calibración incluirá también una comprobación, de acuerdo con los requisitos del punto A.8.1.3.4.8, sobre la eficiencia de detección del PNC con partículas de 23 nm de diámetro de movilidad eléctrica. No es necesario efectuar una comprobación de la eficiencia de recuento con partículas de 41 nm.
| A.8.2.2. | Calibración/validación del eliminador de partículas volátiles
| A.8.2.2.1. | En el caso de una unidad nueva y después de todo mantenimiento importante, será necesario efectuar una calibración de los factores de reducción de la concentración de partículas del VPR en todo su intervalo de parámetros de dilución, a las temperaturas nominales de funcionamiento establecidas del instrumento. El requisito de validación periódica del factor de reducción de la concentración de partículas del VPR se limita a una comprobación de un único parámetro, típico del utilizado para la medición en vehículos dotados de filtros de partículas diésel. El servicio técnico se asegurará de la existencia de un certificado de calibración o de validación del eliminador de partículas volátiles en los seis meses previos al ensayo de emisiones. Si el eliminador de partículas volátiles incorpora alarmas de control de la temperatura, será admisible un intervalo de validación de doce meses. El VPR se caracterizará por un factor de reducción de la concentración de partículas sólidas de 30 nm, 50 nm y 100 nm de diámetro de movilidad eléctrica. Los factores de reducción de la concentración [fr(d)] de partículas de 30 nm y 50 nm de diámetro de movilidad eléctrica serán como máximo un 30 y un 20 % superiores, respectivamente, y un 5 % inferiores al correspondiente a las partículas de 100 nm de diámetro de movilidad eléctrica. A efectos de validación, el factor medio de reducción de la concentración de partículas se encontrará dentro de un margen de ± 10 % del factor medio de reducción de la concentración de partículas ( ) determinado durante la calibración primaria del VPR.
| A.8.2.2.2. | El aerosol de ensayo utilizado en estas mediciones constará de partículas sólidas de 30 nm, 50 nm y 100 nm de diámetro de movilidad eléctrica y una concentración mínima de 5 000 partículas cm -3 en la entrada del VPR. Las concentraciones de partículas se medirán antes y después de los componentes. El factor de reducción de la concentración de partículas para cada tamaño de partícula [fr(di)] se calculará de la manera siguiente: (117) donde: N in (d i ) | = | es la concentración del número de partículas antes del componente en el caso de las partículas de diámetro d i; N out (d i ) | = | es la concentración del número de partículas después del componente en el caso de las partículas de diámetro d i; d i | = | es el diámetro de movilidad eléctrica de las partículas (30, 50 o 100 nm); N in (d i ) y N out (d i ) se corregirán de acuerdo con las mismas condiciones. La reducción media de la concentración de partículas ( ) en un parámetro de dilución determinado se calculará de la manera siguiente: (118) Se recomienda calibrar y validar el VPR como una unidad completa.
| A.8.2.2.3. | El servicio técnico se asegurará de la existencia de un certificado de validación del VPR que demuestre su eficiencia en los seis meses previos al ensayo de emisiones. Si el eliminador de partículas volátiles incorpora alarmas de control de la temperatura, será admisible un intervalo de validación de doce meses. El VPR demostrará eliminar más de un 99,0 % de partículas de tetracontano [CH 3 (CH 2 ) 38 CH 3 ] de un mínimo de 30 nm de diámetro de movilidad eléctrica con una concentración de entrada ≥ 10 000 cm -3 cuando funciona en su posición de dilución mínima y a la temperatura de funcionamiento recomendada por los fabricantes.
| A.8.2.3. | Procedimientos de control del sistema de recuento de partículas
| A.8.2.3.1. | Antes de cada ensayo, el contador de partículas indicará una concentración medida inferior a 0,5 partículas cm -3 tras colocar un filtro HEPA como mínimo de clase H13, según la norma EN 1822:2008, o de eficacia equivalente, en la entrada de todo el sistema de muestreo de partículas (VPR y PNC).
| A.8.2.3.2. | El control mensual del flujo introducido en el contador de partículas con un caudalímetro calibrado indicará un valor medido dentro de un margen del 5 % del caudal másico nominal del contador de partículas.
| A.8.2.3.3. | Cada día, tras la aplicación de un filtro HEPA como mínimo de clase H13, según la norma EN 1822:2008, o de eficacia equivalente, en la entrada del contador de partículas, este indicará una concentración ≤ 0,2 cm -3 . El contador de partículas mostrará un aumento de la concentración medida de al menos 100 partículas cm -3 tras quitar el filtro HEPA y ser sometido a aire ambiente, y volverá a indicar concentraciones ≤ 0,2 cm -3 tras colocar de nuevo el mencionado filtro.
| A.8.2.3.4. | Antes del inicio de cada ensayo, se confirmará que el sistema de medición indica que el eventual tubo de evaporación ha alcanzado su temperatura de funcionamiento adecuada.
| A.8.2.3.5. | Antes del inicio de cada ensayo, se confirmará que el sistema de medición indica que el diluidor PND 1 ha alcanzado su temperatura de funcionamiento adecuada.
(1) En la siguiente dirección se ofrecen ejemplos de métodos de calibración/validación:
www.unece.org/es/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmpfcp
ANEXO 5
Especificaciones de los combustibles de referencia
Datos técnicos sobre combustibles para someter a ensayo motores de encendido por compresión y de combustible dual
Tipo: Diésel (B7)
Parámetro | Unidad | Límite1 | Método de ensayo
Mínimo | Máximo
Índice de cetano | | 46,0 | | EN ISO 4264
Número de cetano2 | | 52,0 | 56,0 | EN-ISO 5165
Densidad a 15 °C | kg/m3 | 833 | 837 | EN-ISO 3675 EN ISO 12185
Destilación: | | | |
— | punto 50 % | °C | 245 | | EN-ISO 3405
— | punto 95 % | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405
— | punto de ebullición final | °C | | 360 | EN-ISO 3405
Punto de inflamación | °C | 55 | | EN 22719
Punto de obstrucción del filtro en frío | °C | | 5 | EN 116
Viscosidad a 40 °C | mm2/s | 2,3 | 3,3 | EN-ISO 3104
Hidrocarburos aromáticos policíclicos | % m/m | 2,0 | 4,0 | EN 12916
Contenido de azufre | mg/kg | | 10 | EN ISO 20846 / EN ISO 20884
Corrosión del cobre (3 h a 50 °C) | Clasificación | | Clase 1 | EN-ISO 2160
Residuo de carbono Conradson (10 % de residuo destilado) | % m/m | | 0,2 | EN-ISO 10370
Contenido de cenizas | % m/m | | 0,01 | EN-ISO 6245
Contaminación total | mg/kg | | 24 | EN 12662
Contenido de agua | % m/m | | 0,02 | EN-ISO 12937
Número de neutralización (ácido fuerte) | mg KOH/g | | 0,10 | ASTM D 974
Estabilidad a la oxidación3 | mg/ml | | 0,025 | EN-ISO 12205
Lubricidad (diámetro de la huella de desgaste en el HFRR a 60 °C) | μm | | 400 | EN ISO 12156
Estabilidad a la oxidación a 110 °C3 | H | 20,0 | | EN 15751
FAME4 | % v/v | 6,0 | 7,0 | EN 14078
Notas: 1 | Los valores indicados en la especificación son «valores reales». Para determinar sus valores límite se han aplicado las disposiciones de la norma ISO 4259, Productos del petróleo — Determinación y aplicación de datos de precisión en relación a métodos de ensayo. Para fijar un valor mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2R por encima de cero; para determinar un valor máximo y un valor mínimo, la diferencia mínima es de 4R (R = reproducibilidad). A pesar de esta medida, que es necesaria por razones técnicas, el fabricante de un combustible debe procurar obtener un valor cero cuando el valor máximo establecido sea de 2R, y obtener el valor medio cuando se indiquen límites máximo y mínimo. Si fuera necesario aclarar si un combustible cumple los requisitos de las especificaciones, se aplicarán los términos de la norma ISO 4259. 2 | El intervalo para el índice de cetano no cumple el requisito de un intervalo mínimo de 4R. No obstante, en caso de litigio entre el proveedor y el usuario del combustible, podrán aplicarse los términos de la norma ISO 4259 para resolver dicho litigio siempre que se efectúen varias mediciones, en número suficiente para conseguir la precisión necesaria, antes que determinaciones individuales. 3 | Aunque la estabilidad a la oxidación esté controlada, es probable que la vida útil sea limitada. Se consultará al proveedor acerca de las condiciones y el período de conservación. 4 | El contenido de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) ha de cumplir la especificación de la norma EN 14214.
Tipo: Etanol para motores de encendido por compresión específicos (ED95)1
Parámetro | Unidad | Límites2 | Método de ensayo3
| | Mínimo | Máximo
Alcohol total (etanol, incluido el contenido de alcohol superior saturado) | % m/m | 92,4 | | EN 15721
Otros monoalcoholes superiores saturados (C3-C5) | % m/m | | 2,0 | EN 15721
Metanol | % m/m | | 0,3 | EN 15721
Densidad 15 °C | kg/m3 | 793,0 | 815,0 | EN ISO 12185
Acidez, calculada como ácido acético | % m/m | | 0,0025 | EN 15491
Aspecto | | Brillante y claro |
Punto de inflamación | oC | 10 | | EN 3679
Residuo seco | mg/kg | | 15 | EN 15691
Contenido de agua | % m/m | | 6,5 | EN 154894 EN-ISO 12937 EN15692
Aldehídos, calculados como acetaldehído | % m/m | | 0,0050 | ISO 1388-4
Ésteres, calculados como acetato de etilo | % m/m | | 0,1 | ASTM D1617
Contenido de azufre | mg/kg | | 10,0 | EN 15485 EN 15486
Sulfatos | mg/kg | | 4,0 | EN 15492
Contaminación por partículas | mg/kg | | 24 | EN 12662
Fósforo | mg/l | | 0,20 | EN 15487
Cloruro inorgánico | mg/kg | | 1,0 | EN 15484 o EN 15492
Cobre | mg/kg | | 0,100 | EN 15488
Conductividad eléctrica | μS/cm | | 2,50 | DIN 51627-4 o prEN 15938
Notas: 1 | Se puede utilizar un aditivo para mejorar el índice de cetano del combustible de etanol, de acuerdo con las especificaciones del fabricante del motor, siempre que no haya constancia de efectos secundarios adversos. Si se cumplen estas condiciones, la cantidad máxima permitida es del 10 % m/m. 2 | Los valores indicados en la especificación son «valores reales». Para determinar sus valores límite se han aplicado las disposiciones de la norma ISO 4259, Productos del petróleo — Determinación y aplicación de datos de precisión en relación a métodos de ensayo; para fijar un valor mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2R por encima de cero; para determinar un valor máximo y un valor mínimo, la diferencia mínima es de 4R (R = reproducibilidad). A pesar de esta medida, que es necesaria por razones técnicas, el fabricante de un combustible debe procurar obtener un valor cero cuando el valor máximo establecido sea de 2R, y obtener el valor medio cuando se indiquen límites máximo y mínimo. Si fuera necesario aclarar si un combustible cumple los requisitos de las especificaciones, se aplicarán los términos de la norma ISO 4259. 3 | Se adoptarán métodos EN/ISO equivalentes una vez que se publiquen para las características indicadas anteriormente. 4 | Si fuera necesario aclarar si un combustible cumple los requisitos de las especificaciones, se aplicarán los términos de la norma EN 15489.
Datos técnicos sobre combustibles para someter a ensayo motores de encendido por chispa y de combustible dual
Tipo: Gasolina (E10)
Parámetro | Unidad | Límites1 | Método de ensayo2
Mínimo | Máximo |
Índice de octanos investigado, RON | | 95,0 | 97,0 | EN ISO 5164:20053
Índice de octano motor, MON | | 84,0 | 86,0 | EN ISO 5163:20053
Densidad a 15 °C | kg/m3 | 743 | 756 | EN ISO 3675 EN ISO 12185
Presión de vapor | kPa | 56,0 | 60,0 | EN ISO 13016-1 (DVPE)
Contenido de agua | % v/v | | 0,015 | ASTM E 1064
Destilación: | | | |
— | evaporación a 70 °C | % v/v | 24,0 | 44,0 | EN-ISO 3405
— | evaporación a 100 °C | % v/v | 56,0 | 60,0 | EN-ISO 3405
— | evaporación a 150 °C | % v/v | 88,0 | 90,0 | EN-ISO 3405
— | punto de ebullición final | °C | 190 | 210 | EN-ISO 3405
Residuo | % v/v | — | 2,0 | EN-ISO 3405
Análisis de hidrocarburos: | | | |
— | olefinas | % v/v | 3,0 | 18,0 | EN 14517 EN 15553
— | aromáticos | % v/v | 25,0 | 35,0 | EN 14517 EN 15553
— | benceno | % v/v | 0,4 | 1,0 | EN 12177 EN 238, EN 14517
— | saturados | % v/v | Informe | EN 14517 EN 15553
Relación carbono/hidrógeno | | Informe |
Relación carbono/oxígeno | | Informe |
Período de inducción4 | minutos | 480 | | EN-ISO 7536
Contenido de oxígeno5 | % m/m | 3,7 | EN 1601 EN 13132 EN 14517
Goma existente | mg/ml | — | 0,04 | EN-ISO 6246
Contenido de azufre6 | mg/kg | — | 10 | EN ISO 20846 EN ISO 20884
Corrosión del cobre (3 h a 50 °C) | clasificación | — | Clase 1 | EN-ISO 2160
Contenido de plomo | mg/l | — | 5 | EN 237
Contenido de fósforo7 | mg/l | — | 1,3 | ASTM D 3231
Etanol4 | % v/v | 9,5 | 10,0 | EN 1601 EN 13132 EN 14517
Notas: 1 | Los valores indicados en la especificación son «valores reales». Para determinar sus valores límite se han aplicado las disposiciones de la norma ISO 4259, Productos del petróleo — Determinación y aplicación de datos de precisión en relación a métodos de ensayo. Para fijar un valor mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2R por encima de cero; para determinar un valor máximo y un valor mínimo, la diferencia mínima es de 4R (R = reproducibilidad). A pesar de esta medida, que es necesaria por razones técnicas, el fabricante de un combustible debe procurar obtener un valor cero cuando el valor máximo establecido sea de 2R, y obtener el valor medio cuando se indiquen límites máximo y mínimo. Si fuera necesario aclarar si un combustible cumple los requisitos de las especificaciones, se aplicarán los términos de la norma ISO 4259. 2 | Se adoptarán métodos EN/ISO equivalentes una vez que se publiquen para las características indicadas anteriormente. 3 | Se sustraerá un factor de corrección de 0,2 del MON y el RON para el cálculo del resultado final de conformidad con la norma EN 228:2008. 4 | El combustible podrá contener antioxidantes y desactivadores de metales utilizados normalmente para estabilizar el caudal de la gasolina en las refinerías, pero no llevará ningún aditivo detergente/dispersante ni aceites disolventes. 5 | A condición de que cumpla la especificación de la norma EN 15376, el etanol es el único compuesto oxigenado que se añadirá intencionadamente a este combustible de referencia. 6 | Deberá declararse el contenido real de azufre del combustible utilizado en el ensayo del tipo 1. 7 | No se añadirán de manera intencionada a este combustible de referencia compuestos que contengan fósforo, hierro, manganeso o plomo.
Tipo: Etanol (E85)
Parámetro | Unidad | Límites1 | Método de ensayo
Mínimo | Máximo
Índice de octanos investigado, RON | | 95,0 | — | EN ISO 5164
Índice de octano motor, MON | | 85,0 | — | EN ISO 5163
Densidad a 15 oC | kg/m3 | Informe | ISO 3675
Presión de vapor | kPa | 40,0 | 60,0 | EN ISO 13016-1 (DVPE)
Contenido de azufre2 | mg/kg | — | 10 | EN 15485 o EN 15486
Estabilidad a la oxidación | Minutos | 360 | | EN ISO 7536
Contenido de goma existente (lavada por solvente) | mg/100 ml | — | 5 | EN-ISO 6246
Aspecto Este se determinará a temperatura ambiente o a 15 °C, el valor que sea superior. | | Claro y brillante, visiblemente libre de contaminantes suspendidos o precipitados | Inspección visual
Etanol y alcoholes superiores3 | % v/v | 83 | 85 | EN 1601 EN 13132 EN 14517 E DIN 51627-3
Alcoholes superiores (C3-C8) | % v/v | — | 2,0 | E DIN 51627-3
Metanol | % v/v | | 1,00 | E DIN 51627-3
Gasolina4 | % v/v | Resto | EN 228
Fósforo | mg/l | 0.205 | EN 15487
Contenido de agua | % v/v | | 0,300 | EN 15489 o EN 15692
Contenido de cloruro inorgánico | mg/l | | 1 | EN 15492
pHe | | 6,5 | 9,0 | EN 15490
Corrosión de la lámina de cobre (3 h a 50 °C) | Clasificación | Clase 1 | | EN ISO 2160
Acidez (como ácido acético CH3COOH) | % m/m (mg/l) | — | 0,0050 (40 ) | EN 15491
Conductividad eléctrica | μS/cm | 1,5 | DIN 51627-4 o prEN 15938
Relación carbono/hidrógeno | | informe |
Relación carbono/oxígeno | | informe |
Notas: 1 | Los valores indicados en la especificación son «valores reales». Para determinar sus valores límite se han aplicado las disposiciones de la norma ISO 4259, Productos del petróleo — Determinación y aplicación de datos de precisión en relación a métodos de ensayo. Para fijar un valor mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2R por encima de cero; para determinar un valor máximo y un valor mínimo, la diferencia mínima es de 4R (R = reproducibilidad). A pesar de esta medida, que es necesaria por razones técnicas, el fabricante de un combustible debe procurar obtener un valor cero cuando el valor máximo establecido sea de 2R, y obtener el valor medio cuando se indiquen límites máximo y mínimo. Si fuera necesario aclarar si un combustible cumple los requisitos de las especificaciones, se aplicarán los términos de la norma ISO 4259. 2 | Se comunicará el contenido real de azufre del combustible utilizado en los ensayos de emisiones. 3 | A condición de que cumpla la especificación de la norma EN 15376, el etanol es el único compuesto oxigenado que se añadirá intencionadamente a este combustible de referencia. 4 | El contenido de gasolina sin plomo puede determinarse como 100 menos la suma del contenido en porcentaje de agua, alcoholes, MTBE y ETBE. 5 | No se añadirán de manera intencionada a este combustible de referencia compuestos que contengan fósforo, hierro, manganeso o plomo.
Tipo: GLP
Parámetro | Unidad | Combustible A | Combustible B | Método de ensayo
Composición: | | | | EN 27941
Contenido de C3 | % v/v | 30 ± 2 | 85 ± 2 |
Contenido de C4 | % v/v | Resto1 | Resto1 |
< C3, > C4 | % v/v | Máximo 2 | Máximo 2 |
Olefinas | % v/v | Máximo 12 | Máximo 15 |
Residuo de evaporación | mg/kg | Máximo 50 | Máximo 50 | EN 15470
Agua a 0 °C | | Exento | Exento | EN 15469
Contenido total de azufre, incluido el odorante | mg/kg | Máximo 10 | Máximo 10 | EN 24260, ASTM D 3246, ASTM 6667
Sulfuro de hidrógeno | | Ninguno | Ninguno | EN ISO 8819
Corrosión de la lámina de cobre (1 h a 40 °C) | Clasificación | Clase 1 | Clase 1 | ISO 62512
Olor | | Característico | Característico |
Índice de octano motor3 | | Mínimo 89,0 | Mínimo 89,0 | EN 589, anexo B
Notas: 1 | El resto se expresará como: resto = 100 - C3 - <C3 - >C4. 2 | Este método puede no determinar con exactitud la presencia de materiales corrosivos si la muestra contiene inhibidores de corrosión u otras sustancias químicas que disminuyan la corrosividad de la muestra respecto a la lámina de cobre. Por consiguiente, se prohíbe la adición de dichos compuestos con la única finalidad de sesgar el método de ensayo. 3 | A petición del fabricante del motor, podría utilizarse un MON superior para realizar los ensayos de homologación de tipo.
Tipo: Gas natural / Biometano
Características | Unidades | Base | Límites | Método de ensayo
mínimo | máximo
Combustible de referencia GR
Composición: | | | | |
Metano | | 87 | 84 | 89 |
Etano | | 13 | 11 | 15 |
Resto1 | % mol | — | — | 1 | ISO 6974
Contenido de azufre | mg/m 3 2 | — | | 10 | ISO 6326-5
Notas: 1 | Gases inertes + C 2+ 2 | Valor que debe determinarse en condiciones estándar: 293,2 K (20 °C) y 101,3 kPa.
Combustible de referencia G 23
Composición: | | | | |
Metano | | 92,5 | 91,5 | 93,5 |
Resto1 | % mol | — | — | 1 | ISO 6974
N2 | % mol | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
Contenido de azufre | mg/m 3 2 | — | — | 10 | ISO 6326-5
Notas: 1 | Gases inertes (distintos del N2) + C2+ C 2+ 2 | Valor que debe determinarse a 293,2 K (20 °C) y 101,3 kPa.
Combustible de referencia G 25
Composición: | | | | |
Metano | % mol | 86 | 84 | 88 |
Resto1 | % mol | — | — | 1 | ISO 6974
N2 | % mol | 14 | 12 | 16 |
Contenido de azufre | mg/m 3 2 | — | — | 10 | ISO 6326-5
Notas: 1 | Gases inertes (distintos del N2) + C2+ C 2+ 2 | Valor que debe determinarse a 293,2 K (20 °C) y 101,3 kPa.
Características | Unidades | Base | Límites | Método de ensayo
mínimo | máximo
… | … | … | … | … | …
Combustible de referencia G 20
Composición: | | | | |
Metano | % mol | 100 | 99 | 100 | ISO 6974
Resto (1) | % mol | — | — | 1 | ISO 6974
N2 | % mol | | | | ISO 6974
Contenido de azufre | mg/m3 (2) | — | — | 10 | ISO 6326-5
Índice de Wobbe (neto) | MJ/m3 (3) | 48,2 | 47,2 | 49,2 |
(1) Gases inertes (distintos del N2) + C2 + C2+
(2) Valor que debe determinarse a 293,2 K (20 °C) y 101,3 kPa.
(3) Valor que debe determinarse a 273,2 K (0 °C) y 101,3 kPa.
ANEXO 6
Datos de emisiones exigidos en la homologación de tipo con respecto a la aptitud para la circulación
Medición de emisiones de monóxido de carbono en regímenes de ralentí
1. Introducción
| 1.1. | En el presente anexo se expone el procedimiento de medición de emisiones de monóxido de carbono en regímenes de ralentí (normal y elevado) de motores de encendido por chispa instalados en vehículos de la categoría M 1 cuya masa máxima en carga técnicamente admisible no exceda de 7,5 toneladas, así como en vehículos de las categorías M 2 y N 1 .
| 1.2. | El presente anexo no será de aplicación a los motores y vehículos de combustible dual.
2. Requisitos generales
| 2.1. | Los requisitos generales serán los expuestos en el punto 5.3.7 del Reglamento n. o 83, con las excepciones indicadas en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4.
| 2.2. | Las relaciones atómicas especificadas en el punto 5.3.7.3 del Reglamento n. o 83 se entenderán como sigue: Hcv | = | relación atómica hidrógeno/carbono | — | de la gasolina (E10) 1,93 — | del GLP 2,525 — | del GN/biometano 4,0 — | del etanol (E85) 2,74 Ocv | = | relación atómica oxígeno/carbono | — | de la gasolina (E10) 0,032 — | del GLP 0,0 — | del GN/biometano 0,0 — | del etanol (E85) 0,385
| 2.3. | El cuadro que figura en el punto 1.4.3 del anexo 2A (cuadro 6) se completará sobre la base de los requisitos especificados en los puntos 2.2 y 2.4 del presente anexo.
| 2.4. | El fabricante confirmará la exactitud del valor lambda registrado en el momento de la homologación de tipo con arreglo al punto 2.1 del presente anexo como representativa de los vehículos de producción en serie en un plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de concesión de la homologación de tipo. Se llevará a cabo una evaluación sobre la base de encuestas y estudios de los vehículos de producción en serie.
3. Requisitos técnicos
| 3.1. | Serán de aplicación los requisitos técnicos del anexo 5 del Reglamento n. o 83, con la excepción indicada en el punto 3.2.
| 3.2. | Se entenderá que los combustibles de referencia especificados en el punto 2.1 del anexo 5 del Reglamento n. o 83 se remiten a las especificaciones adecuadas de los combustibles de referencia que figuran en el anexo 5 del presente Reglamento.
ANEXO 7
Verificación de la durabilidad de los sistemas de motor
1. Introducción
| 1.1. | En el presente anexo se exponen los procedimientos para seleccionar los motores que se someterán a ensayo dentro de un programa de rodaje a fin de determinar los factores de deterioro. Los factores de deterioro se aplicarán, conforme a los requisitos del punto 3.6 del presente anexo, a las emisiones medidas con arreglo al anexo 4.
| 1.2. | Asimismo, en el presente anexo se expone el mantenimiento relacionado y no relacionado con las emisiones llevado a cabo en los motores sometidos a un programa de rodaje. Tal mantenimiento deberá ser conforme al realizado en los motores en servicio y ser comunicado a los propietarios de nuevos motores y vehículos.
2. Selección de motores con vistas al establecimiento de factores de deterioro durante la vida útil
| 2.1. | Los motores se seleccionarán dentro de la familia de motores definida en el punto 7 del presente Reglamento con vistas a la realización de ensayos de emisiones para establecer los factores de deterioro durante la vida útil.
| 2.2. | Los motores pertenecientes a diferentes familias de motores podrán agruparse en nuevas familias en función del tipo de sistema de postratamiento del gas de escape utilizado. A fin de agrupar los motores que presentan distintos números de cilindros y diferente configuración cilíndrica, pero que poseen las mismas especificaciones técnicas y la misma instalación para los sistemas de postratamiento de gases de escape en la misma familia de motores-sistemas de postratamiento, el fabricante facilitará a la autoridad de homologación de tipo datos que acrediten que el rendimiento en la reducción de las emisiones de dichos sistemas de motores es similar.
| 2.3. | El fabricante del motor seleccionará un motor en representación de la familia de motores-sistemas de postratamiento de conformidad con el punto 2.2 para someterlo a ensayo durante el programa de rodaje definido en el punto 3.2, e informará al respecto a la autoridad de homologación de tipo antes de que se inicien los ensayos.
| 2.3.1. | En caso de que la autoridad de homologación de tipo decida que el caso más desfavorable de la familia de motores-sistemas de postratamiento puede caracterizarse mejor mediante otro motor, este será seleccionado conjuntamente por la autoridad de homologación de tipo y por el fabricante del motor.
3. Establecimiento de los factores de deterioro durante la vida útil
3.1. Generalidades
Los factores de deterioro aplicables a una familia de motores-sistemas de postratamiento se desarrollarán a partir de los motores seleccionados basándose en un programa de rodaje que incluya ensayos periódicos de emisiones de gases y de partículas durante los ensayos WHTC y WHSC.
3.2. Programa de rodaje
Para la puesta en práctica de los programas de rodaje, el fabricante podrá optar por hacer funcionar un vehículo equipado con el motor seleccionado a lo largo de un programa de rodaje en servicio o por hacer funcionar el motor seleccionado a lo largo de un programa de rodaje en dinamómetro.
3.2.1. Rodaje en servicio y en dinamómetro
| 3.2.1.1. | El fabricante determinará la forma y la extensión del recorrido, el rodaje y el ciclo de envejecimiento de los motores de conformidad con las buenas prácticas técnicas.
| 3.2.1.2. | El fabricante determinará los puntos de ensayo donde se comprobarán las emisiones de gases y partículas del motor con los ensayos WHTC y WHSC en caliente. Habrá, como mínimo, tres puntos de ensayo: uno al principio, uno aproximadamente a la mitad y uno al final del programa de rodaje.
| 3.2.1.3. | Los valores de emisión en el punto inicial y en el punto final de la vida útil calculados de conformidad con el punto 3.5.2 cumplirán los valores límite especificados en el punto 5.3 del presente Reglamento, pero los resultados de las emisiones individuales obtenidos en los puntos de ensayo podrán superar dichos valores límite.
| 3.2.1.4. | A petición del fabricante y previo consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, solo será necesario llevar a cabo un ciclo de ensayo (ensayo WHTC o WHSC en caliente) en cada punto de ensayo, y el otro ciclo solo deberá aplicarse al principio y al final del programa de rodaje.
| 3.2.1.5. | Los programas de rodaje podrán ser diferentes para las distintas familias de motores-sistemas de postratamiento.
| 3.2.1.6. | Los programas de rodaje podrán durar menos que la vida útil, pero su duración no será inferior a la indicada en el cuadro 1 del punto 3.2.1.8.
| 3.2.1.7. | Respecto al rodaje del motor en dinamómetro, el fabricante deberá facilitar la correlación aplicable entre el período de rodaje (distancia recorrida) y las horas de funcionamiento del motor en el dinamómetro, por ejemplo, la correlación de consumo de combustible, la correlación entre la velocidad del vehículo y las revoluciones del motor, etc.
| 3.2.1.8. | Período mínimo de rodaje Cuadro 1 Período mínimo de rodaje Categoría de vehículo en el cual se instalará el motor (1) | Período mínimo de rodaje | Vida útil Vehículos de categoría N1 | 160 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento Vehículos de categoría N2 | 188 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento Vehículos de categoría N3 con una masa máxima técnicamente admisible no superior a 16 toneladas | 188 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento Vehículos de categoría N3 con una masa máxima técnicamente admisible superior a 16 toneladas | 233 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento Vehículos de categoría M1 | 160 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento Vehículos de categoría M2 | 160 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento Vehículos de categoría M3 de las clases I, II, A y B con una masa máxima técnicamente admisible no superior a 7,5 toneladas | 188 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento Vehículos de categoría M3 de las clases III y B con una masa máxima técnicamente admisible superior a 7,5 toneladas | 233 000 km | Véase el punto 5.4 del presente Reglamento
| 3.2.1.9. | Se permite el envejecimiento acelerado adaptando el programa de rodaje sobre la base del consumo de combustible. El ajuste se basará en la proporción entre el consumo de combustible típico en servicio y el consumo de combustible durante el ciclo de envejecimiento, sin que el consumo de combustible durante el ciclo de envejecimiento supere el consumo de combustible típico en servicio en más de un 30 %.
| 3.2.1.10. | El programa de rodaje deberá describirse con todo detalle en la solicitud de homologación de tipo y se comunicará a la autoridad de homologación de tipo antes de que se inicien los ensayos.
| 3.2.2. | Si la autoridad de homologación de tipo decidiera que es necesario efectuar mediciones adicionales en los ensayos WHTC y WHSC en caliente entre los puntos seleccionados por el fabricante, se lo notificará a este. El programa de rodaje revisado será preparado por el fabricante y aprobado por la autoridad de homologación de tipo.
3.3. Ensayo del motor
3.3.1. Estabilización del sistema de motor
| 3.3.1.1. | El fabricante determinará, para cada familia de motores-sistemas de postratamiento, el número de horas de funcionamiento del vehículo o del motor que son necesarias para que se estabilice el funcionamiento del motor-sistema de postratamiento. A petición de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante pondrá a su disposición los datos y análisis utilizados para determinar dicho número de horas. Otra posibilidad sería que el fabricante optara por hacer funcionar el motor entre 60 y 125 horas o el kilometraje equivalente durante el ciclo de envejecimiento para estabilizar el motor-sistema de postratamiento.
| 3.3.1.2. | Se considerará que el período de estabilización determinado en el punto 3.3.1.1 marca el inicio del programa de rodaje.
3.3.2. Ensayo de rodaje
| 3.3.2.1. | Tras la estabilización, el motor estará en funcionamiento durante el programa de rodaje seleccionado por el fabricante, como se describe en el punto 3.2. En los intervalos periódicos del programa de rodaje determinados por el fabricante y, cuando sea pertinente, también según determine la autoridad de homologación de tipo con arreglo al punto 3.2.2, se comprobarán las emisiones de gases y de partículas del motor durante los ensayos WHTC y WHSC en caliente. De conformidad con el punto 3.2.1.4, si se ha acordado que solo se efectúe un ciclo de ensayo (WHTC o WHSC en caliente) en cada punto de ensayo, el otro ciclo de ensayo (WHTC o WHSC en caliente) se efectuará al principio y al final del programa de rodaje.
| 3.3.2.2. | Durante el programa de rodaje, el mantenimiento del motor se llevará a cabo de conformidad con los requisitos del punto 4.
| 3.3.2.3. | Durante el programa de rodaje, se podrán llevar a cabo operaciones de mantenimiento no programadas en el motor o en el vehículo, por ejemplo, si el sistema OBD detecta un problema específico que da lugar a la activación del indicador de mal funcionamiento (en lo sucesivo, «IMF»).
| 3.3.2.4. | Se permite el uso de combustibles comerciales para el programa de rodaje. Para llevar a cabo el ensayo de emisiones se utilizará un combustible de referencia.
3.4. Notificación
| 3.4.1. | Los resultados de todos los ensayos de emisiones (WHTC y WHSC en caliente) realizados durante el programa de rodaje se pondrán a disposición de la autoridad de homologación de tipo. En caso de que se declaren nulos los resultados de un ensayo de emisiones, el fabricante deberá explicar los motivos. En tal caso, se realizará otra serie de ensayos de emisiones con los ensayos WHTC y WHSC en caliente a lo largo del siguiente período de rodaje de 100 horas.
| 3.4.2. | El fabricante llevará un registro de toda la información relativa a los ensayos de emisiones y al mantenimiento llevados a cabo en el motor durante el programa de rodaje. Esta información se presentará a la autoridad de homologación de tipo junto con los resultados de los ensayos de emisión realizados durante el programa de rodaje.
3.5. Determinación de los factores de deterioro
| 3.5.1. | Para cada contaminante medido con los ensayos WHTC y WHSC en caliente en cada punto de ensayo durante el programa de rodaje, se efectuará un análisis de regresión lineal de «ajuste óptimo» basado en los resultados de todos los ensayos. Los resultados de cada ensayo de cada contaminante se expresarán con el mismo número de decimales, más uno, que el valor límite para dicho contaminante, tal como se indica en el punto 5.3 del presente Reglamento. De conformidad con lo dispuesto en el punto 3.2.1.4 del presente anexo, si se ha acordado realizar un solo ciclo de ensayo (WHTC o WHSC en caliente) en cada punto de ensayo y realizar el otro ciclo (WHTC o WHSC en caliente) únicamente al principio y al final del programa de rodaje, el análisis de regresión se realizará atendiendo exclusivamente a los resultados del ciclo de ensayo efectuado en cada punto de ensayo. A petición del fabricante y con la autorización previa de la autoridad de homologación de tipo, se permitirá una regresión no lineal.
| 3.5.2. | Los valores de emisión de cada contaminante al inicio del programa de rodaje y en el punto final de la vida útil aplicable al motor sometido a ensayo se calcularán a partir de la ecuación de regresión. Si el programa de rodaje tiene una duración inferior a la vida útil, los valores de emisión en el punto final de la vida útil se determinarán por extrapolación de la ecuación de regresión determinada en el punto 3.5.1.
| 3.5.3. | El factor de deterioro para cada contaminante se define como la relación entre los valores de emisión aplicados en el punto final de la vida útil y al inicio del programa de rodaje (factor de deterioro multiplicativo). A petición del fabricante y con la autorización previa de la autoridad de homologación de tipo, se podrá aplicar un factor de deterioro aditivo para cada contaminante. El factor de deterioro aditivo se considerará la diferencia entre los valores de emisión calculados en el punto final de la vida útil y al inicio del programa de rodaje. Si el resultado de los cálculos es un valor inferior a 1,00 para el factor de deterioro (FD) multiplicador, o inferior a 0,00 para el FD aditivo, entonces el FD será de 1,0 o 0,00 respectivamente. En la figura 1 se muestra un ejemplo para determinar los factores de deterioro mediante regresión lineal. No se permitirá la mezcla de factores de deterioro multiplicativos y aditivos en un mismo conjunto de contaminantes. Conforme a lo dispuesto en el punto 3.2.1.4, si se ha acordado realizar un solo ciclo de ensayo (WHTC o WHSC en caliente) en cada punto de ensayo y realizar el otro ciclo (WHTC o WHSC en caliente) únicamente al principio y al final del programa de rodaje, el factor de deterioro calculado para el ciclo de ensayo que se haya realizado en cada punto de ensayo será también aplicable para el otro ciclo de ensayo.
Figura 1
Ejemplo de determinación del factor de deterioro
3.6. Factores de deterioro asignados
| 3.6.1. | Como alternativa al uso de un programa de rodaje para determinar los factores de deterioro, los fabricantes de motores podrán optar por utilizar los siguientes factores de deterioro multiplicativo: Cuadro 2 Factores de deterioro Ciclo de ensayo | CO | THC (2) | NMHC (3) | CH4 2 | NOx | NH3 | Masa PM | Número PM WHTC | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,15 | 1,0 | 1,05 | 1,0 WHSC | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,15 | 1,0 | 1,05 | 1,0 Notas: No se dan los factores de deterioro aditivo asignados. No se permitirá transformar los factores de deterioro multiplicativo asignados en factores de deterioro aditivo.
3.7. Aplicación de los factores de deterioro
| 3.7.1. | Los motores deberán cumplir los límites de emisiones respectivos para cada contaminante, tal como figuran en el punto 5.3 del presente Reglamento, tras la aplicación de los factores de deterioro al resultado del ensayo medido de conformidad con el anexo 4 (e gas , e PM ). En función del tipo de factor de deterioro (FD), se aplicarán las disposiciones siguientes: a) | multiplicativo: (egas o e PM) * FD ≤ límite de emisiones b) | aditivo: (egas o e PM) + FD ≤ límite de emisiones
| 3.7.2. | El fabricante podrá optar por trasladar los FD determinados para una familia de motores-sistemas de postratamiento a un sistema de motor que no entre dentro de la misma familia de motores-sistemas de postratamiento. En tales casos, el fabricante deberá acreditar ante la autoridad de homologación de tipo que el sistema de motor para el que la familia de motores-sistemas de postratamiento haya sido sometido a ensayo inicialmente y el sistema de motor para el que se hayan trasladado los FD tienen las mismas especificaciones técnicas y los mismos requisitos de instalación en el vehículo y que las emisiones de dichos motores o sistemas de motor son similares.
| 3.7.3. | Los factores de deterioro obtenidos para cada contaminante con el ciclo de ensayo apropiado se registrarán en los puntos 1.4.1 y 1.4.2 de la adenda del anexo 2A y en los puntos 1.4.1 y 1.4.2 de la adenda del anexo 2C.
3.8. Verificación de la conformidad de la producción
| 3.8.1. | La verificación de la conformidad de la producción por lo que respecta a las emisiones se llevará a cabo de conformidad con los requisitos del punto 8 del presente Reglamento.
| 3.8.2. | El fabricante podrá optar por medir las emisiones de contaminantes antes de aplicar un sistema de postratamiento del gas de escape al tiempo que se efectúa el ensayo de homologación de tipo. Para ello, el fabricante podrá desarrollar un factor de deterioro informal separadamente para el motor y para el sistema de postratamiento que podrá utilizar como ayuda para auditar el final de la línea de producción.
| 3.8.3. | A los efectos de la homologación de tipo, únicamente los factores de deterioro contemplados en los puntos 3.5 o 3.6 se registrarán en los puntos 1.4.1 y 1.4.2 de la adenda del anexo 2A y en los puntos 1.4.1 y 1.4.2 de la adenda del anexo 2C.
4. Mantenimiento
A los efectos del programa de rodaje, el mantenimiento se realizará de conformidad con el manual de servicio y mantenimiento facilitado por el fabricante.
4.1. Mantenimiento programado relacionado con las emisiones
| 4.1.1. | El mantenimiento relacionado con las emisiones programado con vistas a la puesta en práctica de un programa de rodaje deberá efectuarse a la misma distancia o a intervalos equivalentes a los que se especifiquen en las instrucciones de mantenimiento que el fabricante facilitará al propietario del motor o el vehículo. Este programa de mantenimiento podrá actualizarse en caso necesario a lo largo de todo el programa de rodaje, siempre que no se suprima del programa de mantenimiento ninguna operación que haya sido realizada en el motor de ensayo.
| 4.1.2. | El fabricante del motor deberá especificar, para el programa de rodaje, el ajuste, la limpieza y el mantenimiento (en su caso), así como el cambio previsto de los siguientes elementos: a) | los filtros y refrigeradores del sistema de recirculación de los gases de escape; b) | la válvula de ventilación positiva del cárter, en su caso; c) | las extremidades del inyector de combustible (solo limpieza); d) | los inyectores de combustible; e) | el turbocompresor; f) | la unidad de control electrónico del motor y sus sensores y actuadores relacionados; g) | el sistema de postratamiento de partículas (incluidos los componentes relacionados); h) | el sistema de reducción de NOx; i) | el sistema de recirculación de los gases de escape, incluidos todos los tubos y válvulas de control relacionados; j) | cualquier otro sistema de postratamiento del gas de escape.
| 4.1.3. | El mantenimiento relacionado con las emisiones críticas programado solo se realizará en uso y si se comunica al mismo tiempo al propietario del vehículo.
4.2. Modificaciones del mantenimiento programado
| 4.2.1. | El fabricante deberá someter a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo cualquier nuevo mantenimiento programado que desee realizar durante el programa de rodaje y, en consecuencia, recomendarlo a los propietarios de motores o vehículos. La solicitud irá acompañada de datos que justifiquen la necesidad del nuevo mantenimiento programado y del intervalo de mantenimiento.
4.3. Mantenimiento programado no relacionado con las emisiones
| 4.3.1. | El mantenimiento programado no relacionado con las emisiones que sea razonable y técnicamente necesario (por ejemplo, cambio del aceite, cambio del filtro del aceite, cambio del filtro del combustible, cambio del filtro del aire, mantenimiento del sistema de refrigeración, ajuste del ralentí, regulador, par de los pernos del motor, juego de la válvula, juego del inyector, avance de la inyección, ajuste de la tensión de las correas de transmisión, etc.) podrá realizarse en motores o vehículos seleccionados para el programa de rodaje a los intervalos menos frecuentes recomendados al propietario por el fabricante.
4.4. Reparación
| 4.4.1. | Las reparaciones de los componentes de un motor seleccionado para la realización de ensayos durante un programa de rodaje que no sean el motor, el sistema de control de emisiones o el sistema de combustible se efectuarán únicamente como resultado del fallo de un componente o del mal funcionamiento del sistema de motor.
| 4.4.2. | Si el propio motor, el sistema de control de emisiones o el sistema de combustible fallan durante el programa de rodaje, el rodaje se considerará nulo y se iniciará un nuevo rodaje con un nuevo sistema de motor.
(1) Según se define en la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3) - documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, apartado 2.
(2) Se aplica en el caso de los motores de encendido por compresión.
(3) Se aplica en el caso de los motores de encendido por chispa.
ANEXO 8
Conformidad de los motores o los vehículos en servicio
1. Introducción
| 1.1 | El presente anexo establece requisitos para comprobar y demostrar la conformidad de los motores y vehículos en servicio.
2. Procedimiento relativo a la conformidad en servicio
| 2.1. | La conformidad de los motores o vehículos en servicio de una familia de motores se demostrará sometiendo a ensayo vehículos por carretera, con circunstancias de conducción, condiciones y cargas útiles normales. El ensayo de conformidad en servicio será representativo de los vehículos utilizados en sus rutas habituales, con su carga útil normal y con el conductor profesional habitual. Cuando el vehículo no sea conducido por el conductor profesional habitual del vehículo concreto, el conductor alternativo deberá estar cualificado y formado para conducir vehículos de la categoría sometida a ensayo.
| 2.2. | Si se considera que las condiciones en servicio normales de un determinado vehículo son incompatibles con la correcta realización de los ensayos, el fabricante o la autoridad de homologación de tipo podrán pedir que se utilicen rutas de conducción y cargas útiles alternativas.
| 2.3. | El fabricante demostrará a la autoridad de homologación de tipo que el vehículo elegido, las circunstancias de conducción y las condiciones son representativos de la familia de motores. Se utilizarán los requisitos especificados en el punto 4.5 para determinar si las circunstancias de conducción son aceptables para los ensayos de conformidad en servicio.
| 2.4. | El fabricante comunicará el calendario y el plan de muestreo de los ensayos de conformidad en el momento de la homologación de tipo inicial de una nueva familia de motores.
| 2.5. | Se considerarán no conformes los vehículos que no dispongan de una interfaz de comunicación que permita la recogida de los datos de la ECU necesarios según lo especificado en los puntos 9.4.2.1 y 9.4.2.2 del presente Reglamento, que presenten datos incompletos o que tengan un protocolo de datos no normalizado.
| 2.6. | Se considerarán no conformes los vehículos en los que la recogida de datos de la ECU afecte a las emisiones o al funcionamiento del vehículo.
3. Selección de motores o vehículos
| 3.1. | Después de la concesión de la homologación de tipo para una familia de motores, el fabricante realizará el ensayo en servicio de dicha familia de motores en un plazo de dieciocho meses a partir de la primera matriculación de un vehículo equipado con un motor de esa familia. En caso de homologación de tipo multifásica, por «primera matriculación» se entenderá la primera matriculación de un vehículo completado. Los ensayos se repetirán periódicamente, por lo menos cada dos años, para cada familia de motores, durante el período de vida útil de los vehículos, según lo especificado en el punto 5.4 del presente Reglamento. A petición del fabricante, los ensayos podrán concluir cinco años después del final de la producción.
| 3.1.1. | Con un tamaño de muestra mínimo de tres motores, el procedimiento de muestreo se configurará de manera que la probabilidad de que un lote de fabricación supere el ensayo con un 20 % de los vehículos o motores defectuosos sea de 0,90 (riesgo del fabricante = 10 %), mientras que la probabilidad de que se acepte un lote de fabricación con el 60 % de los vehículos o motores defectuosos sea de 0,10 (riesgo del consumidor = 10 %).
| 3.1.2. | Deberá determinarse para la muestra el resultado estadístico del ensayo que cuantifica el número acumulado de ensayos no conformes en el enésimo ensayo.
| 3.1.3. | La decisión de aprobación o rechazo del lote se fundamentará en los requisitos siguientes: a) | si la estadística de prueba es menor o igual que el número de decisión de aprobación que figura en el cuadro 1 para el correspondiente tamaño de muestra, se aprueba el nivel de emisiones de ese lote; b) | si la estadística del ensayo es mayor o igual que el número de decisión de rechazo que figura en el cuadro 1 para el correspondiente tamaño de muestra, se adoptará una decisión de rechazo para ese lote; c) | en los demás casos, se someterá a ensayo un motor adicional de acuerdo con el presente anexo y se aplicará el procedimiento de cálculo a la muestra aumentada en una unidad. En el cuadro 1, los números de decisión de aprobación y rechazo se calculan mediante la norma internacional ISO 8422/1991. Cuadro 1 Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de muestreo Tamaño mínimo de la muestra: 3 Número acumulado de motores sometidos a ensayo (tamaño de la muestra) | Número de decisión de aprobación | Número de decisión de rechazo 3 | - | 3 4 | 0 | 4 5 | 0 | 4 6 | 1 | 4 7 | 1 | 4 8 | 2 | 4 9 | 2 | 4 10 | 3 | 4 La autoridad de homologación de tipo deberá homologar las configuraciones de los motores y vehículos seleccionados antes de iniciar los procedimientos de ensayo. La selección se realizará presentando a la autoridad de homologación de tipo los criterios utilizados para seleccionar los vehículos específicos.
| 3.2. | Los motores y los vehículos seleccionados deberán haber sido utilizados y matriculados en la región (por ejemplo, la Unión Europea). El vehículo habrá estado en servicio al menos 25 000 km.
| 3.3. | Cada vehículo sometido a ensayo deberá estar provisto de un registro de mantenimiento que atestigüe que ha sido objeto de un uso y un mantenimiento correctos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
| 3.4. | Se verificará el sistema OBD para determinar el correcto funcionamiento del motor. Se registrarán todas las indicaciones de mal funcionamiento y el código de preparación que contenga la memoria del sistema OBD y se efectuarán las reparaciones necesarias. No será obligatorio reparar los motores que presenten una anomalía de clase C antes de realizar los ensayos. No deberá borrarse el código de problema de diagnóstico (DTC). No podrán ser sometidos a ensayo los motores que tengan uno de los contadores exigidos por el anexo 11 sin regular a «0». Se informará de ello a la autoridad de homologación de tipo.
| 3.5. | El motor o el vehículo no deberán presentar señales de uso abusivo (por ejemplo, exceso de carga, uso de combustible inadecuado u otro uso inapropiado) ni de otros factores (manipulación indebida, etc.) que puedan afectar a su nivel de emisiones. Se tendrá en cuenta el código de anomalía del sistema OBD y la información sobre las horas de rodaje del motor memorizada en el ordenador.
| 3.6. | Todos los componentes del sistema de control de emisiones del vehículo cumplirán lo contemplado en los documentos de homologación de tipo aplicables.
| 3.7. | De común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, el fabricante podrá efectuar ensayos de la conformidad en servicio en un número inferior de motores o vehículos al indicado en el punto 3.1, si el número de motores fabricados de una familia de motores fuera inferior a 500 unidades anuales.
4. Condiciones de ensayo
| 4.1. | Carga útil del vehículo Carga útil normal es una carga útil situada entre el 10 y el 100 % de la carga útil máxima. La carga útil máxima es la diferencia entre la masa máxima en carga técnicamente admisible del vehículo y la masa del vehículo en orden de marcha, con arreglo a lo especificado en el anexo 3 de la Resolución Especial n.o 1 (ECE/TRANS/WP.29/1045, modificada por las enmiendas 1 y 2). En caso de que el peso máximo legalmente admisible del vehículo sea inferior a su masa máxima en carga técnicamente admisible, se permitirá el uso del peso máximo legalmente admisible para determinar la carga útil del vehículo durante la ronda de ensayo. A efectos de los ensayos de la conformidad en servicio, podrá reproducirse la carga útil y utilizarse una carga artificial. Las autoridades de homologación podrán solicitar someter a ensayo el vehículo con cualquier carga útil situada entre el 10 y el 100 % de la carga útil máxima del vehículo. En caso de que la masa del equipo PEMS necesario para el funcionamiento supere el 10 % de la carga útil máxima del vehículo, dicha masa podrá considerarse como la carga útil mínima.
| 4.2. | Condiciones ambientales El ensayo se realizará en condiciones ambientales que cumplan las siguientes condiciones: la presión atmosférica será superior o igual a 82,5 kPa, la temperatura será superior o igual a 266 K (- 7 °C) e inferior o igual a la temperatura determinada por la siguiente ecuación a la presión atmosférica especificada: T = - 0,4514 * (101,3 – pb) + 311 donde: T | es la temperatura del aire ambiente, en K pb | es la presión atmosférica, en kPa
| 4.3. | Temperatura del refrigerante del motor La temperatura del refrigerante del motor se ajustará a lo dispuesto en el punto A.1.2.6.1 del apéndice 1 del presente Anexo.
| 4.4. | El aceite lubricante, el combustible y el reactivo se ajustarán a las especificaciones publicadas por el fabricante.
| 4.4.1. | Aceite lubricante El aceite lubricante para el ensayo será aceite comercial y cumplirá las especificaciones del fabricante del motor. Se recogerán muestras de aceite.
| 4.4.2. | Combustible El combustible de ensayo deberá ser un combustible comercial cubierto por las normas pertinentes o un combustible de referencia que se ajuste a lo especificado en el anexo 5 del presente Reglamento.
| 4.4.2.1. | Si el fabricante ha declarado, con arreglo al punto 4 del presente Reglamento, la capacidad de cumplir los requisitos del presente Reglamento relativos a los combustibles comerciales declarados en el punto 3.2.2.2.1 de la parte 1 de su anexo 1, los ensayos deberán realizarse al menos en uno de los combustibles comerciales declarados.
| 4.4.2.2. | Se recogerán muestras de combustible.
| 4.4.3. | Reactivo En el caso de los sistemas de postratamiento del gas de escape que utilicen un reactivo para reducir las emisiones, este será un reactivo comercial y cumplirá las especificaciones del fabricante del motor. Se tomará una muestra del reactivo. El reactivo no deberá estar congelado.
| 4.5. | Requisitos del trayecto Las cuotas de funcionamiento se expresarán como porcentaje de la duración total del trayecto. El trayecto consistirá en una conducción en vía urbana, seguida de una conducción en vía rural y en autopista con arreglo a las cuotas especificadas en los puntos 4.5.1 a 4.5.4. Si por razones prácticas se justifica una secuencia de ensayos diferente, y previo acuerdo de la autoridad de homologación de tipo, podrá utilizarse una secuencia diferente, aunque el ensayo siempre se iniciará con la conducción en ciudad. A efectos del presente punto, por «aproximadamente» se entenderá el valor deseado ± 5 %. Las partes urbana, rural y en autopista pueden determinarse basándose en los elementos siguientes: a) | en coordenadas geográficas (por medio de un mapa); o b) | en el método de la primera aceleración. En caso de que la composición del trayecto se determine basándose en coordenadas geográficas, el vehículo no debe superar la velocidad siguiente durante un tiempo acumulado superior al 5 % de la duración total de cada parte del trayecto: a) | 50 km/h en la parte urbana; b) | 75 km/h en la parte rural (90 km/h en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N1). En caso de que la composición del trayecto se determine mediante el método de la primera aceleración, la primera aceleración superior a 55 km/h (70 km/h para los vehículos de las categorías M1 y N1) marcará el inicio de la parte rural y la primera aceleración superior a 75 km/h (90 km/h para los vehículos de las categorías M1 y N1) señalará el inicio de la parte en autopista. Los criterios de diferenciación entre las partes urbana, rural y en autopista deberán acordarse con la autoridad de homologación antes del inicio del ensayo. La velocidad media en vía urbana deberá situarse entre 15 y 30 km/h. La velocidad media en vía rural deberá situarse entre 45 y 70 km/h (60 y 90 km/h en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N1). La velocidad media en autopista será superior a 70 km/h (90 km/h en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N1).
| 4.5.1. | Para los vehículos M 1 y N 1 , el trayecto constará aproximadamente de un 34 % de trayecto urbano, un 33 % rural y un 33 % en autopista.
| 4.5.2. | Para los vehículos N 2 , M 2 y M 3 , el trayecto constará aproximadamente de un 45 % de trayecto urbano, un 25 % rural y un 30 % en autopista. Para los vehículos M 2 y M 3 de las clases I o II o de la clase A, el ensayo constará aproximadamente de un 70 % de trayecto urbano y un 30 % rural.
| 4.5.3. | Para los vehículos N 3 , el trayecto constará aproximadamente de un 30 % de trayecto urbano, un 25 % rural y seguidamente un 45 % en autopista.
| 4.5.4. | Para evaluar la composición del trayecto, la duración del porcentaje se calculará desde el momento en que la temperatura del refrigerante haya alcanzado por primera vez 343 K (70 °C) o después de que la temperatura del refrigerante se estabilice en ± 2 K durante 5 minutos, lo que suceda antes, pero, a más tardar, 15 minutos después del arranque del motor. De conformidad con el punto 4.5, el período transcurrido hasta que el refrigerante haya alcanzado la temperatura de 343 K (70 °C) se realizará en condiciones de conducción urbana. Queda prohibido el calentamiento artificial de los sistemas de control de emisiones antes del ensayo.
| 4.5.5 | La siguiente distribución de los valores característicos del trayecto de la base de datos WHDC podrán servir de orientación adicional para la evaluación del trayecto: a) | aceleración: 26,9 % del tiempo; b) | desaceleración: 22,6 % del tiempo; c) | velocidad de crucero: 38,1 % del tiempo; d) | parada (velocidad del vehículo = 0): 12,4 % del tiempo.
| 4.6. | Requisitos operativos
| 4.6.1. | El trayecto se seleccionará de forma que el ensayo no se interrumpa y los datos sean muestreados continuamente a fin de alcanzar la duración mínima de ensayo definida en el punto 4.6.5.
| 4.6.2. | La toma de muestras de las emisiones y otros datos se iniciará antes de arrancar el motor. Las eventuales emisiones de arranque en frío podrán ser retiradas de la evaluación de las emisiones, con arreglo al punto A.1.2.6 del apéndice 1 del presente anexo.
| 4.6.3. | No se permitirá combinar datos de trayectos diferentes ni alterar o retirar datos de un trayecto.
| 4.6.4. | En caso de parada del motor, podrá procederse a un nuevo arranque, pero no se interrumpirá el muestreo.
| 4.6.5. | La duración del ensayo deberá ser suficientemente larga para completar entre cuatro y ocho veces el trabajo realizado durante el WHTC o producir entre cuatro y ocho veces la masa de referencia de CO 2 en kg/ciclo obtenida en el WHTC, según proceda.
| 4.6.6. | La alimentación eléctrica del sistema PEMS deberá provenir de una unidad externa y no de una fuente que obtenga la energía, directa o indirectamente, del motor sometido a ensayo.
| 4.6.6.1. | Como alternativa, la alimentación eléctrica del sistema PEMS podrá provenir de un sistema eléctrico interno del vehículo siempre que la energía que precise el equipo de ensayo no incremente el rendimiento del motor en más de un 1 % de su potencia máxima y se tomen medidas para prevenir la descarga excesiva de la batería cuando el motor esté parado o al ralentí.
| 4.6.6.2. | En caso de discrepancia, los resultados de las mediciones realizadas con el sistema PEMS alimentado por una fuente de energía externa prevalecerán sobre los resultados adquiridos conforme al método alternativo del punto 4.6.6.1.
| 4.6.7. | La instalación del equipo PEMS no deberá afectar a las emisiones ni al rendimiento del vehículo.
| 4.6.8. | Se recomienda hacer funcionar los vehículos en condiciones diurnas de circulación normales.
| 4.6.9. | Si la autoridad de homologación de tipo no está satisfecha con los resultados de la verificación de la coherencia de los datos con arreglo al punto A.1.3.2 del apéndice 1 del presente anexo, podrá considerar nulo el ensayo.
| 4.6.10. | Si el sistema de postratamiento de partículas del gas de escape es objeto de un proceso de regeneración no continua durante el trayecto o se produce un mal funcionamiento del OBD de categoría A o B durante el ensayo, el fabricante podrá solicitar que se invalide el trayecto.
5. Flujo de datos de la ECU
| 5.1. | Verificación de la disponibilidad y la conformidad de la información de flujo de datos de la ECU exigida para los ensayos en servicio
| 5.1.1. | La disponibilidad de la información de flujo de datos con arreglo a los requisitos del punto 9.4.2 del presente Reglamento deberá demostrarse antes del ensayo en servicio.
| 5.1.1.1. | Si dicha información no puede obtenerse del sistema PEMS de manera apropiada, deberá demostrarse la disponibilidad de la información mediante una herramienta externa de exploración del sistema OBD según lo descrito en el anexo 9B.
| 5.1.1.1.1. | Si la herramienta de exploración puede obtener esta información de manera apropiada, se considerará que el sistema PEMS está averiado y el ensayo se considerará nulo.
| 5.1.1.1.2. | Si esta información no puede obtenerse de manera apropiada de dos vehículos con motores de la misma familia de motores y la herramienta de exploración funciona correctamente, se considerará que el motor no es conforme.
| 5.1.2. | Señal de par
| 5.1.2.1. | La conformidad de la señal de par calculada mediante el equipo PEMS a partir de la información de flujo de datos de la ECU exigida en el punto 9.4.2.1 del presente Reglamento se verificará a plena carga.
| 5.1.2.1.1. | El método utilizado para comprobar dicha conformidad se describe en el apéndice 4 del presente anexo.
| 5.1.2.2. | Se considerará que la conformidad de la señal de par de la ECU es suficiente si el par calculado permanece dentro de la tolerancia del par a plena carga que se especifica en el punto 9.4.2.5 del presente Reglamento.
| 5.1.2.3. | Si el par calculado no permanece dentro de la tolerancia del par a plena carga que se especifica en el punto 9.4.2.5 del presente Reglamento, se considerará que el motor no ha superado el ensayo.
| 5.1.2.4. | Los motores y los vehículos de combustible dual deberán cumplir además los requisitos y las excepciones en relación con la corrección del par expuesta en el anexo 15 del presente Reglamento.
6. Evaluación de las emisiones
| 6.1. | El ensayo se realizará y los resultados se calcularán con arreglo a lo dispuesto en el apéndice 1 del presente anexo.
| 6.2. | Los factores de conformidad se calcularán y se presentarán tanto para el método basado en la masa de CO 2 como para el método basado en el trabajo. La decisión de aprobación o rechazo se tomará sobre la base de los resultados del método basado en el trabajo.
| 6.3. | El factor de conformidad final para el ensayo (CF final ) de cada contaminante calculado de conformidad con el apéndice 1 no superará el factor de conformidad máximo permitido para dicho contaminante indicado en el cuadro 2. Cuadro 2 Factores de conformidad máximos autorizados para el control de las emisiones de los ensayos de conformidad en servicio Contaminante | Factor de conformidad máximo permitido CO | 1,50 THC (1) | 1,50 NMHC (2) | 1,50 CH4 2 | 1,50 NOx | 1,50 Número PM | 1,63 (3)
7. Evaluación de los resultados de la conformidad en servicio
| 7.1. | Sobre la base del informe de conformidad en servicio al que se refiere el punto 10, la autoridad de homologación de tipo deberá optar por: a) | decidir que el ensayo de conformidad en servicio de una familia de sistemas de motor es satisfactorio y no adoptar ninguna otra medida, o bien b) | decidir que los datos suministrados no bastan para tomar una decisión y solicitar más información o datos del ensayo al fabricante, o bien c) | decidir que la conformidad en servicio de una familia de sistemas de motor es insatisfactoria y adoptar las medidas contempladas en el punto 9.3 del presente Reglamento y en el punto 9 del presente anexo.
8. Ensayos confirmatorios del vehículo
| 8.1. | Los ensayos confirmatorios se realizan para confirmar la funcionalidad de las emisiones en circulación de una familia de motores.
| 8.2. | Las autoridades de homologación podrán realizar ensayos confirmatorios.
| 8.3. | El ensayo confirmatorio se llevará a cabo como ensayo del vehículo según lo especificado en los puntos 2.1 y 2.2. Se seleccionarán y utilizarán vehículos representativos en condiciones normales y se someterán a ensayo según los procedimientos definidos en el presente anexo.
| 8.4. | El resultado de un ensayo podrá considerarse no satisfactorio cuando, en los ensayos realizados en dos o más vehículos representativos de la misma familia de motores, se supere significativamente, para cualquier componente contaminante regulado, el valor límite determinado con arreglo al punto 6.
9. Plan de medidas correctoras
| 9.1. | El fabricante presentará un informe a la autoridad de homologación de tipo del territorio donde se matriculen o utilicen los motores o vehículos en el momento en que decida someterlos a una medida correctora. El informe especificará los detalles de la medida correctora y describirá las familias de motores que se incluirán en la medida. El fabricante informará periódicamente a la autoridad de homologación de tipo una vez que empiece a aplicar la medida correctora.
| 9.2. | El fabricante facilitará una copia de cualquier comunicación relacionada con el plan de medidas correctoras, llevará un registro de la campaña de recuperación y presentará informes de situación periódicos a la autoridad de homologación de tipo.
| 9.3. | El fabricante asignará un único número o nombre de identificación al plan de medidas correctoras.
| 9.4. | El fabricante presentará un plan de medidas correctoras que constará de la información especificada en los puntos 9.4.1 a 9.4.11.
| 9.4.1. | Una descripción de cada tipo de sistema de motor incluido en el plan de medidas correctoras.
| 9.4.2. | Una descripción de las modificaciones, alteraciones, reparaciones, correcciones, reglajes u otros cambios específicos que deban realizarse para que los vehículos sean conformes y un breve resumen de los datos y estudios técnicos en los que se apoya la decisión del fabricante en cuanto a las medidas concretas que vayan a adoptarse para corregir la falta de conformidad.
| 9.4.3. | Una descripción del modo en que el fabricante informará a los propietarios del motor o del vehículo sobre las medidas correctoras.
| 9.4.4. | Una descripción del mantenimiento o uso adecuados, en su caso, que establece el fabricante como condición de selección a efectos de reparación con arreglo al plan de medidas correctoras y una explicación de los motivos del fabricante para imponer dicha condición. No podrán imponerse condiciones relativas al mantenimiento o al uso, salvo que se pueda demostrar su relación con la falta de conformidad y con las medidas correctoras.
| 9.4.5. | Una descripción del procedimiento que deberán seguir los propietarios del motor o vehículo para obtener la corrección de la falta de conformidad. La descripción deberá incluir la fecha a partir de la cual podrán adoptarse las medidas correctoras, el tiempo estimado para que el taller realice la reparación y el lugar donde esta podrá llevarse a cabo. La reparación se efectuará convenientemente, en un plazo razonable a partir de la entrega del vehículo.
| 9.4.6. | Una copia de la información transmitida al propietario del motor o vehículo.
| 9.4.7. | Una descripción sucinta del sistema que utilizará el fabricante para garantizar el suministro adecuado de componentes o sistemas a la hora de aplicar la medida correctora. Se indicará cuándo habrá un suministro adecuado de componentes o sistemas para poner en marcha la campaña.
| 9.4.8. | Una copia de todas las instrucciones que deban enviarse a las personas que intervienen en la reparación.
| 9.4.9. | Una descripción de las repercusiones que tienen las medidas correctoras propuestas en las emisiones, el consumo de combustible, la facilidad de conducción y la seguridad de cada tipo de motor o vehículo, incluidas en el plan de medidas correctoras con datos, estudios técnicos, etc. que respalden tales conclusiones.
| 9.4.10. | Cualquier información, informe o dato adicional que la autoridad de homologación de tipo pueda razonablemente considerar necesario para evaluar el plan de medidas correctoras.
| 9.4.11. | Cuando el plan de medidas correctoras incluya una recuperación, se enviará a la autoridad de homologación de tipo una descripción del método de registro de la reparación. En caso de que se utilice una etiqueta, se remitirá un ejemplar de ella.
| 9.5. | Se podrá exigir al fabricante que realice ensayos diseñados razonablemente y necesarios de componentes y motores en los que se haya realizado un cambio, una reparación o una modificación que se haya propuesto para demostrar la eficacia de dicho cambio, reparación o modificación.
10. Procedimientos de información
| 10.1. | Se presentará un informe técnico a la autoridad de homologación de tipo para cada familia de motores sometida a ensayo. El informe mostrará las actividades y los resultados de los ensayos de conformidad en servicio. Incluirá, al menos, los siguientes elementos:
| 10.1.1. | Generalidades
| 10.1.1.1. | Nombre y dirección del fabricante
| 10.1.1.2. | Dirección de la planta o las plantas de montaje
| 10.1.1.3. | Nombre, dirección, número de teléfono y de fax y dirección de correo electrónico del representante del fabricante
| 10.1.1.4. | Tipo y descripción comercial (menciónense las variantes, en su caso)
| 10.1.1.5. | Familia de motores
| 10.1.1.6. | Motor de referencia
| 10.1.1.7. | Miembros de la familia de motores
| 10.1.1.8. | Números de identificación del vehículo (VIN) aplicables a los vehículos equipados con un motor que forme parte del control de la conformidad en servicio
| 10.1.1.9. | Modalidad y localización de la identificación del tipo, si se ha marcado en el vehículo
| 10.1.1.10. | Categoría de vehículo
| 10.1.1.11. | Tipo de motor: gasolina, etanol (E85), diésel/GN/GLP/etanol (ED95) (Táchese lo que no proceda)
| 10.1.1.12. | Los números de las homologaciones de tipo correspondientes a los tipos de motores dentro de la familia de motores en circulación, incluidos, en su caso, los números de todas las extensiones y rectificaciones sobre el terreno/recuperaciones (modificaciones)
| 10.1.1.13. | Información sobre las extensiones y rectificaciones sobre el terreno/recuperaciones que afecten a las homologaciones de los motores a los que se refiere la información del fabricante
| 10.1.1.14. | El período de fabricación del motor al que se refiera la información del fabricante (por ejemplo, «vehículos o motores fabricados durante el año natural 2014»)
| 10.1.2. | Selección de motor o vehículo
| 10.1.2.1. | Método de localización del vehículo o motor
| 10.1.2.2. | Criterios de selección de vehículos, motores, familias en servicio
| 10.1.2.3. | Zonas geográficas en las que el fabricante ha recogido vehículos
| 10.1.3. | Equipo
| 10.1.3.1. | Equipo PEMS, marca y tipo
| 10.1.3.2. | Calibración del PEMS
| 10.1.3.3. | Fuente de alimentación del PEMS
| 10.1.3.4. | Software de cálculo y versión utilizados (por ejemplo, EMROAD 4.0)
| 10.1.4. | Datos del ensayo
| 10.1.4.1. | Fecha y hora del ensayo
| 10.1.4.2. | Localización del ensayo, incluida información sobre el trayecto del ensayo
| 10.1.4.3. | Tiempo atmosférico y condiciones ambientales (por ejemplo, temperatura, humedad, altitud)
| 10.1.4.4. | Distancias recorridas por el vehículo en el trayecto del ensayo
| 10.1.4.5. | Características de las especificaciones del combustible de ensayo
| 10.1.4.6. | Especificaciones del reactivo (si procede)
| 10.1.4.7. | Especificaciones del aceite lubricante
| 10.1.4.8. | Resultados del ensayo de emisiones conforme al apéndice 1 del presente anexo
| 10.1.5. | Información del motor
| 10.1.5.1. | Tipo de combustible del motor (por ejemplo, diésel, etanol ED95, GN, GLP, gasolina, E85)
| 10.1.5.2. | Sistema de combustión del motor (por ejemplo, encendido por compresión o por chispa)
| 10.1.5.3. | Número de homologación de tipo
| 10.1.5.4. | Motor reconstruido
| 10.1.5.5. | Fabricante del motor
| 10.1.5.6. | Modelo de motor
| 10.1.5.7. | Año y mes de producción del motor
| 10.1.5.8. | Número de identificación del motor
| 10.1.5.9. | Desplazamiento del motor [litros]
| 10.1.5.10. | Número de cilindros
| 10.1.5.11. | Potencia nominal del motor: [kW @ rpm]
| 10.1.5.12. | Par máximo del motor: [Nm @ rpm]
| 10.1.5.13. | Régimen de ralentí [rpm]
| 10.1.5.14. | Disponibilidad de la curva de par a plena carga suministrada por el fabricante (sí/no)
| 10.1.5.15. | Número de referencia de la curva de par a plena carga suministrada por el fabricante
| 10.1.5.16. | Sistema de reducción de NO x (por ejemplo EGR, SCR)
| 10.1.5.17. | Tipo de convertidor catalítico
| 10.1.5.18. | Tipo de trampa de partículas
| 10.1.5.19. | ¿Se ha modificado el postratamiento con respecto a la homologación de tipo? (sí/no)
| 10.1.5.20. | Información de la ECU del motor (número de calibración del software )
| 10.1.6. | Información del vehículo
| 10.1.6.1. | Propietario del vehículo
| 10.1.6.2. | Tipo de vehículo (por ejemplo, M 3 , N 3 ) y aplicación (por ejemplo, camión rígido o articulado, autobús urbano)
| 10.1.6.3. | Fabricante del vehículo
| 10.1.6.4. | Número de identificación del vehículo
| 10.1.6.5. | Número de matrícula y país de matriculación
| 10.1.6.6. | Modelo del vehículo
| 10.1.6.7. | Año y mes de producción del vehículo
| 10.1.6.8. | Tipo de transmisión (por ejemplo, manual, automática u otra)
| 10.1.6.9. | Número de marchas hacia delante
| 10.1.6.10. | Kilometraje al inicio del ensayo [km]
| 10.1.6.11. | Masa bruta de la combinación de vehículos (GVW) [kg]
| 10.1.6.12. | Tamaño de los neumáticos [no obligatorio]
| 10.1.6.13. | Diámetro del tubo de escape [mm] [no obligatorio]
| 10.1.6.14. | Número de ejes
| 10.1.6.15. | Capacidad del tanque o de los tanques de combustible [litros] [no obligatorio]
| 10.1.6.16. | Número de tanques de combustible [no obligatorio]
| 10.1.6.17. | Capacidad del tanque o de los tanques de reactivo [litros] [no obligatorio]
| 10.1.6.18. | Número de tanques de reactivo [no obligatorio]
| 10.1.7. | Características del trayecto del ensayo
| 10.1.7.1. | Kilometraje al inicio del ensayo [km]
| 10.1.7.2. | Duración o duraciones
| 10.1.7.3. | Condiciones ambientales medias (calculadas a partir de los datos instantáneos medidos)
| 10.1.7.4. | Información sobre las condiciones ambientales obtenidas con sensores (tipo y situación de los sensores)
| 10.1.7.5. | Información sobre la velocidad del vehículo (por ejemplo, distribución acumulativa de la velocidad)
| 10.1.7.6. | Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por un funcionamiento en vía urbana, vía rural y autopista, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5
| 10.1.7.7. | Porcentaje del tiempo del trayecto caracterizado por una aceleración, desaceleración, velocidad de crucero y parada, con arreglo a lo descrito en el punto 4.5.5
| 10.1.8. | Datos instantáneos medidos
| 10.1.8.1. | Concentración de THC [ppm]
| 10.1.8.2. | Concentración de CO [ppm]
| 10.1.8.3. | Concentración de NO x [ppm]
| 10.1.8.4. | Concentración de CO 2 [ppm]
| 10.1.8.5. | Concentración de CH 4 [ppm], únicamente para motores de gas natural
| 10.1.8.5bis. | Concentración en número PM [#/cm 3 ]
| 10.1.8.6. | Flujo del gas de escape [kg/h]
| 10.1.8.7. | Temperatura de escape [°C]
| 10.1.8.8. | Temperatura del aire ambiental [°C]
| 10.1.8.9. | Presión ambiental [kPa]
| 10.1.8.10. | Humedad ambiental [g/kg] [no obligatoria]
| 10.1.8.11. | Par motor [Nm]
| 10.1.8.12. | Régimen del motor [rpm]
| 10.1.8.13. | Flujo de combustible del motor [g/s]
| 10.1.8.14. | Temperatura del refrigerante del motor [°C]
| 10.1.8.15. | Velocidad del vehículo en el suelo [km/h] obtenida de la ECU y del GPS
| 10.1.8.16. | Latitud del vehículo [grados] (la exactitud debe ser suficiente para permitir la rastreabilidad del trayecto del ensayo)
| 10.1.8.17. | Longitud del vehículo [grados]
| 10.1.9. | Datos instantáneos calculados
| 10.1.9.1. | Masa de THC [g/s]
| 10.1.9.2. | Masa de CO [g/s]
| 10.1.9.3. | Masa de NO x [g/s]
| 10.1.9.4. | Masa de CO 2 [g/s]
| 10.1.9.5. | Masa de CH 4 [g/s], únicamente para motores de encendido por chispa
| 10.1.9.5bis. | Flujo en número PM [#/s]
| 10.1.9.6. | Masa acumulada de THC [g]
| 10.1.9.7. | Masa acumulada de CO [g]
| 10.1.9.8. | Masa acumulada de NO x [g]
| 10.1.9.9. | Masa acumulada de CO 2 [g]
| 10.1.9.10. | Masa acumulada de CH 4 [g], únicamente para motores de gas natural
| 10.1.9.10bis. | Número PM [#]
| 10.1.9.11. | Caudal de combustible calculado [g/s]
| 10.1.9.12. | Potencia del motor [kW]
| 10.1.9.13. | Trabajo del motor [kWh]
| 10.1.9.14. | Duración de la ventana de trabajo [s]
| 10.1.9.15. | Potencia media del motor en la ventana de trabajo [%]
| 10.1.9.16. | Factor de conformidad de THC en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.9.17. | Factor de conformidad de CO en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.9.18. | Factor de conformidad de NO x en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.9.19. | Factor de conformidad de CH 4 en la ventana de trabajo [-], únicamente para motores de gas natural
| 10.1.9.19bis. | Factor de conformidad de número PM en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.9.20. | Duración de la ventana de masa de CO 2 [s]
| 10.1.9.21. | Factor de conformidad de THC en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.9.22. | Factor de conformidad de CO en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.9.23. | Factor de conformidad de NO x en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.9.24. | Factor de conformidad de CH 4 en la ventana de masa de CO 2 [-], únicamente para motores de gas natural
| 10.1.9.24bis. | Factor de conformidad de número PM en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.10. | Datos integrados y medias
| 10.1.10.1. | Concentración media de THC [ppm] [no obligatoria]
| 10.1.10.2. | Concentración media de CO [ppm] [no obligatoria]
| 10.1.10.3. | Concentración media de NO x [ppm] [no obligatoria]
| 10.1.10.4. | Concentración media de CO 2 [ppm] [no obligatoria]
| 10.1.10.5. | Concentración media de CH 4 [ppm], únicamente para motores de gas natural [no obligatoria]
| 10.1.10.6. | Flujo medio del gas de escape [kg/h] [no obligatorio]
| 10.1.10.7. | Temperatura media del gas de escape [°C] [no obligatoria]
| 10.1.10.8. | Emisiones de THC [g]
| 10.1.10.9. | Emisiones de CO [g]
| 10.1.10.10. | Emisiones de NO x [g]
| 10.1.10.11. | Emisiones de CO 2 [g]
| 10.1.10.12. | Emisiones de CH 4 [g], únicamente para motores de gas natural
| 10.1.10.12bis. | Número PM [#]
| 10.1.11. | Resultados de aceptación o rechazo
| 10.1.11.1. | Mínimo, máximo y percentil acumulado del 90 %
| 10.1.11.2. | Factor de conformidad de THC en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.11.3. | Factor de conformidad de CO en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.11.4. | Factor de conformidad de NO x en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.11.5. | Factor de conformidad de CH 4 en la ventana de trabajo [-], únicamente para motores de gas natural
| 10.1.11.5bis. | Factor de conformidad de número PM en la ventana de trabajo [-]
| 10.1.11.6. | Factor de conformidad de THC en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.11.7. | Factor de conformidad de CO en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.11.8. | Factor de conformidad de NO x en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.11.9. | Factor de conformidad de CH 4 en la ventana de masa de CO 2 [-], únicamente para motores de gas natural
| 10.1.11.9bis. | Factor de conformidad del número PM en la ventana de masa de CO 2 [-]
| 10.1.11.10. | Ventana de trabajo: media de las potencias mínima y máxima de la ventana [%]
| 10.1.11.11. | Ventana de masa de CO 2 : duración mínima y máxima de la ventana [s]
| 10.1.11.12. | Ventana de trabajo: porcentaje de ventanas válidas
| 10.1.11.13. | Ventana de masa de CO 2 : porcentaje de ventanas válidas
| 10.1.12. | Verificaciones de los ensayos
| 10.1.12.1. | Puesta a cero y al punto final y resultados de la verificación del analizador de THC, antes y después del ensayo
| 10.1.12.2. | Puesta a cero y al punto final y resultados de la verificación del analizador de CO, antes y después del ensayo
| 10.1.12.3. | Puesta a cero y al punto final y resultados de la verificación del analizador de NO x . antes y después del ensayo
| 10.1.12.4. | Puesta a cero y al punto final y resultados de la verificación del analizador de CO 2 , antes y después del ensayo
| 10.1.12.4bis. | Puesta a cero del analizador de número PM, antes y después del ensayo
| 10.1.12.5. | Puesta a cero y al punto final y resultados de la verificación del analizador de CH 4 , antes y después del ensayo, únicamente para motores de gas natural
| 10.1.12.6. | Resultados del control de la coherencia de los datos, según el punto A.1.3.2 del apéndice 1 del presente anexo
| 10.1.12.6.1. | Resultados de la regresión lineal descrita en el punto A.1.3.2.1 del apéndice 1 del presente anexo, incluidos la pendiente de la línea de regresión, m, el coeficiente de determinación, r2, y la intersección, b, del eje de ordenadas de la línea de regresión
| 10.1.12.6.2. | Resultado de la verificación de la coherencia de los datos de la ECU con arreglo al punto A.1.3.2.2 del apéndice 1 del presente anexo
| 10.1.12.6.3. | Resultado de la verificación de la coherencia del consumo de combustible específico del freno con arreglo al punto A.1.3.2.3 del apéndice 1 del presente anexo, incluidos el consumo de combustible específico del freno calculado y la relación del consumo de combustible específico del freno calculado obtenido de la medición del PEMS y el consumo de combustible específico del freno declarado para el ensayo WHTC
| 10.1.12.6.4. | Resultado de la verificación de la coherencia del cuentakilómetros con arreglo al punto A.1.3.2.4 del apéndice 1 del presente anexo
| 10.1.12.6.5. | Resultado de la verificación de la coherencia de la presión ambiental con arreglo al punto A.1.3.2.5 del apéndice 1 del presente anexo
| 10.1.13. | Lista de otros posibles documentos adjuntos, en su caso.
(1) Para motores de encendido por compresión.
(2) Para motores de encendido por chispa.
(3) Con sujeción a las medidas transitorias establecidas en el punto 13.2 del presente Reglamento.
Anexo 8 - Apéndice 1
Procedimiento de ensayo de las emisiones de los vehículos con sistemas portátiles de medición de emisiones
A.1.1. Introducción
El presente apéndice describe el procedimiento para determinar las emisiones de contaminantes a partir de mediciones realizadas en vehículos en carretera utilizando sistemas portátiles de medición de emisiones (en lo sucesivo, «PEMS»). Las emisiones de contaminantes que deben medirse en el escape del motor incluyen los siguientes componentes: monóxido de carbono, hidrocarburos totales, óxidos de nitrógeno y número de partículas para los motores de encendido por compresión, y monóxido de carbono, hidrocarburos no metánicos, metano, óxidos de nitrógeno y número de partículas para los motores de encendido por chispa. Además, se medirá el dióxido de carbono para poder realizar los procedimientos de cálculo descritos en el punto A.1.4.
Para los motores alimentados con gas natural, el fabricante, el servicio técnico o la autoridad de homologación de tipo podrán optar por medir solo las emisiones de hidrocarburos totales (THC) en lugar de medir las emisiones de metano e hidrocarburos no metánicos. En ese caso, el límite de emisiones para las emisiones de hidrocarburos totales será el mismo que el indicado en el punto 5.3 del presente Reglamento para las emisiones de metano. A los efectos del cálculo de los factores de conformidad con arreglo a los puntos A.1.4.2.3 y A.1.4.3.2, el límite aplicable será en ese caso solamente el límite de las emisiones de metano.
Para los motores alimentados con gases distintos del gas natural, el fabricante, el servicio técnico o la autoridad de homologación de tipo podrán optar por medir las emisiones de THC en lugar de medir las emisiones de hidrocarburos no metánicos. En ese caso, el límite de emisiones para las emisiones de hidrocarburos totales será el mismo que el indicado en el punto 5.3 del presente Reglamento para las emisiones de hidrocarburos no metánicos. A los efectos del cálculo de los factores de conformidad con arreglo a los puntos A.1.4.2.3 y A.1.4.3.2, el límite aplicable será en ese caso solamente el límite de las emisiones no metánicas.
A.1.2. Procedimiento de ensayo
| A.1.2.1. | Requisitos generales Los ensayos se llevarán a cabo con un PEMS que incluirá:
| A.1.2.1.1. | analizadores de gas y analizadores de número PM para medir las concentraciones de contaminantes regulados en el gas de escape;
| A.1.2.1.2. | un medidor del caudal másico de escape basado en el principio de Pitot para el cálculo de medias o un principio equivalente;
| A.1.2.1.3. | un sistema de posicionamiento global por satélite (en lo sucesivo, «GPS»);
| A.1.2.1.4. | sensores para medir la temperatura y la presión ambientales;
| A.1.2.1.5. | una conexión con la ECU del vehículo.
| A.1.2.2. | Parámetros de ensayo Los parámetros de ensayo, tal como se especifican en el cuadro 1, se medirán y registrarán con una frecuencia constante de 1,0 Hz o superior. El fabricante conservará los datos brutos originales, que serán puestos a disposición de la autoridad de homologación de tipo a petición de esta. Cuadro 1 Parámetros de ensayo Parámetro | Unidad | Fuente Concentración de THC1 | ppm | Analizador de gases Concentración de CO1 | ppm | Analizador de gases Concentración de NOx 1 | ppm | Analizador de gases Concentración de CO2 1 | ppm | Analizador de gases Concentración de CH4 1, 2 | ppm | Analizador de gases Concentración de número PM | #/cm3 | Analizador de número PM Ajuste de dilución (si procede) | - | Analizador de número PM Caudal del gas de escape | kg/h | Caudalímetro de escape (en lo sucesivo, «EFM») Temperatura de escape | K | EFM Temperatura ambiente3 | K | Sensor Presión ambiental | kPa | Sensor Par motor4 | Nm | ECU o sensor Régimen del motor | rpm | ECU o sensor Flujo de combustible del motor | g/s | ECU o sensor Temperatura del refrigerante del motor | K | ECU o sensor Temperatura del aire de admisión del motor3 | K | Sensor Velocidad del vehículo en el suelo | km/h | ECU y GPS Latitud del vehículo | grado | GPS Longitud del vehículo | grado | GPS Notas: 1 | Medido o corregido en base húmeda. 2 | Únicamente para los motores de gas alimentados con gas natural. 3 | Se utilizará el sensor de temperatura ambiente o un sensor de la temperatura del aire de admisión. 4 | El valor registrado será a) el par motor de frenado neto de conformidad con el punto A.1.2.4.4 del presente apéndice, o b) el par motor de frenado neto calculado a partir de los valores del par con arreglo al punto A.1.2.4.4 del presente apéndice.
| A.1.2.2.1. | Formato de notificación de datos Los valores de las emisiones y cualquier otro parámetro importante se notificarán e intercambiarán en archivos de datos de formato CSV. Los valores de los parámetros estarán separados por una coma, ASCII-Code #h2C. El marcador decimal de los valores numéricos será un punto, ASCII-Code #h2E. Las líneas se terminarán con un retorno de carro, ASCII-Code #h0D. No se utilizarán separadores de las unidades de millar.
| A.1.2.3. | Preparación del vehículo La preparación del vehículo incluirá lo siguiente: a) | la verificación del sistema OBD: cualquier problema identificado, una vez solucionado, se registrará y se presentará al autoridad de homologación de tipo; b) | la sustitución del aceite, el combustible y el reactivo, cuando proceda.
| A.1.2.4. | Instalación del equipo de medición
| A.1.2.4.1. | Unidad principal Siempre que sea posible, la unidad PEMS se instalará en un lugar en el que esté expuesta lo mínimo posible a los elementos siguientes: a) | cambios de temperatura ambiental; b) | cambios de presión ambiental; c) | radiación electromagnética; d) | choques mecánicos y vibraciones; e) | hidrocarburos ambientales, si se utiliza un analizador FID que utilice el aire ambiental como aire del quemador FID. La instalación seguirá las instrucciones del fabricante de la unidad PEMS.
| A.1.2.4.2. | Caudalímetro de escape El caudalímetro de escape se fijará al tubo de escape del vehículo. Los sensores EFM deberán colocarse entre dos fragmentos de tubo recto cuya longitud sea al menos dos veces el diámetro del EFM (antepuestos o pospuestos). Se recomienda colocar el EFM después del silenciador del vehículo para limitar el efecto de las pulsaciones del gas de escape sobre las señales de medición.
| A.1.2.4.3. | Sistema de posicionamiento global por satélite La antena deberá montarse lo más alto posible, sin que exista riesgo de interferencia con los obstáculos que puedan encontrarse durante la circulación por carretera.
| A.1.2.4.4. | Conexión con la ECU del vehículo Se utilizará un registrador de datos para registrar los parámetros del motor enumerados en el cuadro 1. Este registrador de datos podrá utilizar el bus de la red de área de control (en lo sucesivo, «CAN») del vehículo para acceder a los datos de la ECU especificados en el cuadro 1 del apéndice 5 del anexo 9B y transmitidos a la CAN con protocolos estándar como SAE J1939, J1708 o ISO 15765-4. Puede calcular el par motor de frenado neto o realizar conversiones de unidades.
| A.1.2.4.5. | Muestreo de las emisiones gaseosas El conducto de muestreo se calentará con arreglo a las especificaciones del punto A.2.2.3 del apéndice 2 del presente anexo, y se aislará correctamente en los puntos de conexión (sonda de muestreo y parte trasera de la unidad principal) para evitar la presencia de puntos fríos que pudieran provocar la contaminación del sistema de muestreo con hidrocarburos condensados. La sonda de muestreo se instalará en el tubo de escape con arreglo a los requisitos del punto 9.3.10 del anexo 4. Si se cambia la longitud del conducto de muestreo, los tiempos de transporte del sistema se verificarán y, en caso de necesidad, se corregirán.
| A.1.2.4.6. | Instalación del analizador de número PM El PEMS se instalará y hará funcionar de modo que no presente fugas y se minimicen las pérdidas de calor. Para evitar la generación de partículas, los conectores serán termoestables a las temperaturas de los gases de escape previstas durante el ensayo. Cuando se utilicen conectores de elastómero para conectar la salida del escape del vehículo y el tubo de conexión, estos conectores no estarán en contacto con los gases de escape para evitar artefactos cuando el motor se someta a cargas elevadas.
| A.1.2.4.7. | Muestreo de las emisiones en número PM El muestreo de las emisiones será representativo y se efectuará en puntos en los que los gases de escape estén bien mezclados y en los que la influencia del aire ambiente después del punto de muestreo sea mínima. Si procede, las muestras de emisiones se tomarán después del caudalímetro másico del escape, a una distancia mínima de 150 mm del elemento sensor del flujo. La sonda de muestreo deberá montarse a como mínimo tres veces el diámetro interior del tubo de escape antes del punto en el que el escape sale al medio ambiente. El muestreo del escape se efectuará en el centro de la corriente de escape. Cuando se utilicen varias sondas en el muestreo de emisiones, la sonda de muestreo de partículas irá colocada antes que las demás sondas de muestreo. La sonda de muestreo de partículas no deberá interferir en la toma de muestras de contaminantes gaseosos. El tipo y las especificaciones de la sonda y su montaje se documentarán en detalle, ya sea en el acta de ensayo del servicio técnico (en caso de ensayos de la homologación de tipo) o en la documentación del fabricante del vehículo (en caso de ensayos de conformidad en servicio). Cuando las partículas se muestreen y no se diluyan en el tubo de escape, se calentará la línea de muestreo desde el punto de muestreo de los gases de escape brutos hasta el punto de dilución o hasta el detector de partículas a una temperatura mínima de 373 K (100 °C). Todas las piezas del sistema de muestreo, desde el tubo de escape hasta el detector de partículas, que estén en contacto con gases de escape brutos o diluidos deberán estar diseñadas de tal modo que se reduzca al mínimo la deposición de partículas. Todas las piezas estarán fabricadas con materiales antiestáticos para evitar efectos electrostáticos.
| A.1.2.5. | Procedimientos previos al ensayo
| A.1.2.5.1. | Arranque y estabilización de los instrumentos PEMS Las unidades principales se calentarán y estabilizarán según las especificaciones del fabricante del instrumento hasta que las presiones, las temperaturas y los flujos hayan alcanzado sus puntos de funcionamiento fijados.
| A.1.2.5.2. | Limpieza del sistema de muestreo Para evitar la contaminación del sistema, se purgarán los conductos de muestreo de los instrumentos PEMS hasta que comience el muestreo, con arreglo a las especificaciones del fabricante del instrumento.
| A.1.2.5.3. | Comprobación y calibración de los analizadores La calibración del cero y el punto final y las verificaciones de la linealidad de los analizadores se realizarán con gases de calibración que cumplan los requisitos del punto 9.3.3 del anexo 4 del presente Reglamento. La verificación de la linealidad se habrá llevado a cabo dentro de los tres meses previos al ensayo real.
| A.1.2.5.4. | Limpieza del EFM El EFM se purgará en las conexiones del transductor de presión con arreglo a las especificaciones del fabricante del instrumento. En este procedimiento se deberán eliminar la condensación y las partículas de gasóleo de los conductos de presión y de los puertos de medición de la presión de los tubos de flujo asociados.
| A.1.2.5.5. | Comprobación del analizador de número PM El PEMS deberá funcionar sin errores ni señales de advertencia críticas. El nivel cero del analizador de número PM se registrará mediante el muestreo de aire ambiente filtrado por un filtro de alta eficiencia (HEPA) en la entrada de la línea de muestreo en el período de 12 horas antes del inicio del ensayo. La señal se registrará con una frecuencia constante de al menos 1,0 Hz, promediada durante un período de 2 minutos. La concentración absoluta final respetará las especificaciones del fabricante y, además, no será superior a 5 000 partículas por centímetro cúbico.
| A.1.2.6. | Realización del ensayo de emisiones
| A.1.2.6.1. | Inicio del ensayo A efectos del procedimiento de ensayo, se entenderá por «inicio del ensayo» el primer encendido del motor de combustión interna. El muestreo de las emisiones, la medida de los parámetros de escape y el registro de datos sobre el motor y las condiciones ambientales empezarán antes del inicio del ensayo. Se prohibirá el calentamiento artificial de los sistemas de control de emisiones del vehículo antes del inicio del ensayo. Al inicio del ensayo, la temperatura del refrigerante no superará la temperatura ambiente en más de 5 °C, y no será superior a 303 K (30 °C). La evaluación de los datos empezará una vez que la temperatura del refrigerante haya alcanzado por primera vez 303 K (30 °C) o una vez que el refrigerante se estabilice en +/– 2 K durante 5 minutos, lo que suceda antes, pero, en cualquier caso, a más tardar diez minutos después del inicio del ensayo.
| A.1.2.6.2. | Realización del ensayo La toma de muestras de las emisiones, la medición de los parámetros de escape y el registro de datos sobre el motor y las condiciones ambientales continuarán durante el funcionamiento normal en servicio del motor. El motor podrá detenerse y volverse a poner en marcha, pero el muestreo de las emisiones continuará durante todo el ensayo. Podrán realizarse comprobaciones periódicas del cero de los analizadores de gas PEMS cada 2 horas y los resultados podrán ser utilizados para realizar una corrección de la desviación del cero. Se señalarán los datos registrados durante los controles y no se utilizarán para calcular las emisiones. En caso de interrupción de la señal del GPS, los datos de GPS podrán calcularse a partir de la velocidad del vehículo de la ECU y un mapa por un período de tiempo consecutivo inferior a 60 s. Si la pérdida acumulada de señal del GPS supera el 3 % de la duración total del trayecto, este se declarará nulo.
| A.1.2.6.3. | Final del ensayo Se llega al final del ensayo cuando el vehículo ha completado el trayecto y se apaga el motor de combustión interna. El motor de combustión interna se apagará lo antes posible al final del trayecto. El registro de datos deberá continuar hasta que haya concluido el tiempo de respuesta de los sistemas de muestreo.
| A.1.2.7. | Verificación de las mediciones
| A.1.2.7.1. | Comprobación de los analizadores Las verificaciones de la puesta a cero, al punto final y la linealidad de los analizadores conforme al punto A.1.2.5.3 se realizarán con gases de calibración que cumplan los requisitos del punto 9.3.3 del anexo 4.
| A.1.2.7.2. | Desviación del cero La respuesta al cero se define como la respuesta media, incluyendo el ruido, a un gas cero durante un intervalo de al menos 30 segundos. La desviación de la respuesta al cero será inferior al 2 % del fondo de escala en el intervalo más bajo utilizado.
| A.1.2.7.3. | Desviación del punto final La respuesta al punto final se define como la respuesta media, incluyendo el ruido, a un gas patrón durante un intervalo de al menos 30 segundos. La desviación de la respuesta al punto final será inferior al 2 % del fondo de escala en el intervalo más bajo utilizado.
| A.1.2.7.4. | Verificación de la desviación Solo se aplicará si, durante el ensayo, no se ha realizado ninguna corrección de la desviación del cero. Lo antes posible, pero a más tardar 30 minutos después de la finalización del ensayo, la escala del analizador de gas utilizado se colocará a cero y se ajustará su punto final, a fin de verificar su desviación con respecto a los resultados obtenidos antes del ensayo. En el caso de la desviación del analizador, serán de aplicación las disposiciones siguientes: a) | si la diferencia entre los resultados anteriores y posteriores al ensayo es inferior al 2 % según lo especificado en los puntos A.1.2.7.2 y A.1.2.7.3, las concentraciones medidas podrán utilizarse sin corrección o, a petición del fabricante, con corrección de la desviación con arreglo al punto A.1.2.7.5; b) | si la diferencia entre los resultados previos y posteriores al ensayo es igual o superior al 2 %, según lo especificado en los puntos A.1.2.7.2 y A.1.2.7.3, se invalidará el ensayo o se corregirá la desviación de las concentraciones medidas con arreglo al punto A.1.2.7.5.
| A.1.2.7.5. | Corrección de la desviación Si se aplica la corrección de desviación con arreglo al punto A.1.2.7.4, el valor corregido de la concentración se calculará según lo dispuesto en el punto 8.6.1 del anexo 4. La diferencia entre los valores no corregidos y los valores corregidos de las emisiones específicas del freno deberá situarse en una horquilla entre el ± 6 % de los valores no corregidos de las emisiones específicas del freno. Si la desviación es superior al 6 %, se invalidará el ensayo. Si se aplica la corrección de la desviación, solo se utilizarán los resultados de las emisiones con corrección de la desviación al declarar las emisiones.
| A.1.2.7.6. | Comprobación del analizador de número PM El nivel cero del analizador de número PM se comprobará antes del inicio del ensayo y después del final del ensayo y se registrará de acuerdo con los requisitos del punto A.1.2.5.5.
A.1.3. Cálculo de las emisiones
El resultado final del ensayo se redondeará una sola vez a la posición situada a la derecha de la coma indicada en la norma sobre emisiones aplicable, más una cifra significativa, de acuerdo con la norma ASTM E 29-06b. No está permitido el redondeo de los valores intermedios utilizados para calcular el resultado final de las emisiones específicas del freno.
| A.1.3.1. | Alineación temporal de los datos Para minimizar la influencia del lapso de tiempo entre las diferentes señales en el cálculo de las emisiones másicas, los datos pertinentes para el cálculo de las emisiones deberán ser alineados en términos temporales, según lo descrito en los puntos A.1.3.1.1 a A.1.3.1.4.
| A.1.3.1.1. | Datos de los analizadores Se alinearán correctamente los datos de los analizadores de gases mediante el procedimiento establecido en el punto 9.3.5 del anexo 4. Los datos del analizador de número PM se alinearán en función del tiempo con el tiempo de transformación de este, según las instrucciones del fabricante del instrumento.
| A.1.3.1.2. | Datos de los analizadores y del caudalímetro de escape (EFM) Los datos de los analizadores de gases y los analizadores de número PM se alinearán correctamente con los datos del EFM siguiendo el procedimiento descrito en el punto A.1.3.1.4.
| A.1.3.1.3. | Datos del PEMS y del motor Los datos del PEMS (analizadores de gases, analizador de número PM y EFM) se alinearán correctamente con los datos de la ECU del motor siguiendo el procedimiento descrito en el punto A.1.3.1.4.
| A.1.3.1.4. | Procedimiento para la alineación temporal mejorada de los datos del PEMS Los datos de ensayo que figuran en el cuadro 1 se dividen en tres categorías: 1. | analizadores de gases (concentraciones de THC, CO, CO2 y NOx) y analizador de número PM; 2. | caudalímetro de escape (caudal másico de escape y temperatura de escape); 3. | motor (par, régimen, temperaturas, caudal de combustible, velocidad del vehículo con arreglo a la medición de la ECU). La alineación temporal de cada categoría con las demás categorías se verificará determinando el coeficiente de correlación más elevado entre dos series de parámetros. Todos los parámetros de una categoría se desplazarán para maximizar el factor de correlación. Para calcular los coeficientes de correlación, se utilizarán los siguientes parámetros: para la alineación temporal: a) | categorías 1 y 2 (datos de los analizadores y del EFM) con la categoría 3 (datos del motor): la velocidad del vehículo obtenida a partir del GPS y de la ECU; b) | categoría 1 con categoría 2: la concentración de CO2 y la masa del gas de escape; c) | categoría 2 con categoría 3: la concentración de CO2 y el caudal de combustible del motor.
| A.1.3.2. | Verificaciones de la coherencia de los datos
| A.1.3.2.1. | Datos de los analizadores y del EFM Deberá verificarse la coherencia de los datos (el caudal másico del gas de escape medido con el EFM y las concentraciones de gases) utilizando una correlación entre el caudal de combustible medido por la ECU y el caudal de combustible calculado con la fórmula indicada en el punto 8.4.1.7 del anexo 4 del presente Reglamento. Se realizará una regresión lineal de los valores medidos y calculados de caudal de combustible. Se utilizará el método de los mínimos cuadrados, y la ecuación más adecuada tendrá la forma siguiente: y = mx + b donde: y | es el caudal de combustible calculado [g/s] m | es la pendiente de la línea de regresión x | es el caudal de combustible medido [g/s] b | es la ordenada y en el origen de la línea de regresión Se calcularán la pendiente (m) y el coeficiente de determinación (r2) para cada línea de regresión. Se recomienda llevar a cabo este análisis en la horquilla comprendida entre el 15 % del valor máximo y el valor máximo y a una frecuencia igual o superior a 1 Hz. Para que un ensayo se considere válido, se evaluarán los dos criterios siguientes: Cuadro 2 Tolerancias Pendiente de la línea de regresión, m | 0,9 a 1,1, recomendada Coeficiente de determinación | mín. 0,90, obligatorio
| A.1.3.2.2. | Datos del par de la ECU Deberá verificarse la coherencia de los datos del par de la ECU comparando los valores máximos del par de la ECU, a diferentes regímenes del motor, con los valores correspondientes de la curva del par a plena carga del motor oficial con arreglo al punto 5 del presente anexo.
| A.1.3.2.3. | Consumo de combustible específico del freno Se verificará el consumo de combustible específico del freno (BSFC) utilizando: a) | el consumo de combustible calculado a partir de los datos de las emisiones (concentraciones del analizador de gas y datos del caudal másico de escape), según las fórmulas del punto 8.4.1.6 del anexo 4; b) | el trabajo calculado utilizando los datos de la ECU (par motor y régimen del motor).
| A.1.3.2.4. | Cuentakilómetros Se verificará la distancia indicada por el cuentakilómetros del vehículo comparándola con los datos del GPS.
| A.1.3.2.5. | Presión ambiental Se verificará el valor de la presión ambiental comparándola con la altitud indicada por los datos del GPS.
| A.1.3.3. | Corrección base seca / base húmeda Si la concentración se mide en base seca, se convertirá a la concentración en base húmeda mediante la fórmula indicada en el punto 8.1 del anexo 4.
| A.1.3.4. | Corrección de NO x en función de la humedad y la temperatura Las concentraciones de NOx medidas por el PEMS no se corregirán en función de la temperatura y de la humedad del aire ambiental.
| A.1.3.5. | Cálculo de las emisiones gaseosas instantáneas Las emisiones másicas se determinarán según lo descrito en el punto 8.4.2.3 del anexo 4.
| A.1.3.6. | Cálculo de las emisiones en número PM instantáneas Las emisiones en número PM (PNi) instantáneas (#/s) se determinarán multiplicando la concentración instantánea del número PM (#/cm3) por el caudal másico de escape instantáneo (kg/s), corregidos y ajustados ambos en función del tiempo de transformación, de conformidad con el punto A.3.1.4.3 del apéndice 3. Todos los valores negativos de las emisiones instantáneas deberán introducirse como cero en las evaluaciones posteriores de datos. Se introducirán todos los dígitos significativos de los resultados intermedios en el cálculo de las emisiones instantáneas. A efectos de la determinación de las emisiones en número PM instantáneas, se aplicará la fórmula siguiente: donde: PNi | son las emisiones en número PM instantáneas, #/s cPNi | es la concentración medida de número PM, #/m3, normalizada a 273 K (0 °C), incluidas la dilución interna y las pérdidas de partículas qmewi | es el caudal másico de escape medido, en kg/s ρe | es la densidad del gas de escape, en kg/m3 a 273 K (0 °C)
A.1.4. Determinación de las emisiones y factores de conformidad
| A.1.4.1. | Principio de las ventanas de promediado Las emisiones se integrarán utilizando un método de ventanas de promediado móviles, sobre la base de la masa de referencia de CO2 o del trabajo de referencia. El principio de dicho cálculo es el siguiente: las emisiones másicas no se calculan para todo el conjunto de datos, sino para subconjuntos del conjunto de datos completo, determinando la longitud de dichos subconjuntos de forma que coincida con la masa de CO2 del motor o con el trabajo medido en el ciclo transitorio del laboratorio de referencia. Los cálculos de la media móvil se realizan con un incremento de tiempo igual al período de muestreo de los datos. En los puntos siguientes, estos subconjuntos utilizados para calcular la media de los datos de las emisiones se denominan «ventanas de promediado». Los datos invalidados no deberán ser considerados para calcular el trabajo o la masa de CO2 ni las emisiones de la ventana de promediado. Los siguientes datos se considerarán datos no válidos: a) | la comprobación de la desviación del cero de los instrumentos; b) | los datos obtenidos sin cumplirse las condiciones previstas en los puntos 4.2 y 4.3 del presente anexo. Las emisiones másicas (mg/ventana) se determinarán de acuerdo con el punto 8.4.2.3 del anexo 4.
Figura 1
Velocidad del vehículo frente al tiempo, y emisiones promediadas del vehículo, empezando a partir de la primera ventana de promediado, frente al tiempo
| A.1.4.2. | Método basado en el trabajo
Figura 2
Método basado en el trabajo
La duración
de la i.a ventana de promediado se determina mediante la fórmula siguiente:
donde:
| es el trabajo del motor medido entre el arranque y el tiempo t j,i , en kWh;
| es el trabajo del motor para el WHTC, en kWh.
t 2,i | se seleccionará de manera que:
donde
es el período de muestreo de los datos, igual a 1 segundo o menos.
| A.1.4.2.1. | Cálculo de las emisiones específicas Las emisiones específicas e (mg/kWh o #/kWh) se calcularán para cada ventana y cada contaminante de la forma siguiente:
donde:
m | es la emisión másica del contaminante, en mg/ventana, o el número PM, #/ventana
W(t 2,i) – W(t 1,i) | es el trabajo del motor durante la i.a ventana de promediado, en kWh.
| A.1.4.2.1.1. | Cálculo de las emisiones específicas para un combustible comercial declarado Si se ha realizado un ensayo con arreglo al presente anexo con un combustible comercial declarado en el punto 3.2.2.2.1 de la parte 1 del anexo 1, las emisiones específicas e (mg/kWh o #/kWh) se calcularán para cada ventana y cada contaminante multiplicando las emisiones específicas determinadas con arreglo al punto A.1.4.2.1 por el factor de corrección de la potencia determinado con arreglo al punto 4.6.2, letra b), del presente Reglamento.
| A.1.4.2.2. | Selección de ventanas válidas
| A.1.4.2.2.1. | Antes de las fechas mencionadas en el punto 13.2.5 del presente Reglamento para las nuevas homologaciones de tipo y en el punto 13.3.4 para las nuevas matriculaciones, serán de aplicación los puntos A.1.4.2.2.1.1 a A.4.2.2.1.4.
| A.1.4.2.2.1.1. | Las ventanas válidas son las ventanas cuya potencia media rebasa el umbral de potencia en un 20 % de la potencia máxima del motor. El porcentaje de ventanas válidas deberá ser superior o igual al 50 %.
| A.1.4.2.2.1.2. | Si el porcentaje de ventanas válidas es inferior al 50 %, la evaluación de los datos se repetirá utilizando umbrales de potencia inferiores. El umbral de potencia se reducirá gradualmente, de 1 % en 1 %, hasta que el porcentaje de ventanas válidas sea superior o igual al 50 %.
| A.1.4.2.2.1.3. | En cualquier caso, el umbral más bajo nunca será inferior al 15 %.
| A.1.4.2.2.1.4. | El ensayo será nulo si el porcentaje de ventanas válidas es inferior al 50 % con un umbral de potencia del 15 %.
| A.1.4.2.2.2. | A partir de las fechas mencionadas en el punto 13.2.5 del presente Reglamento para las nuevas homologaciones de tipo y en el punto 13.3.4 para las nuevas matriculaciones, serán de aplicación los puntos A.1.4.2.2.2.1 y A.1.4.2.2.2.2.
| A.1.4.2.2.2.1. | Las ventanas válidas son las ventanas cuya potencia media rebasa el umbral de potencia en un 10 % de la potencia máxima del motor.
| A.1.4.2.2.2.2. | El ensayo será nulo si el porcentaje de ventanas válidas es inferior al 50 % o si no quedan ventanas válidas con respecto a los óxidos de nitrógeno (NO x ) en funcionamiento exclusivamente urbano después de que se haya aplicado la norma del percentil 90.
| A.1.4.2.3. | Cálculo de los factores de conformidad Los factores de conformidad se calcularán para cada ventana válida y cada contaminante mediante la fórmula siguiente:
donde:
e | es la emisión específica del freno del contaminante gaseoso, en mg/kWh o #/kWh;
L | es el límite aplicable, en mg/kWh o #/kWh.
| A.1.4.3. | Método basado en la masa de CO 2
Figura 3
Método basado en la masa de CO
2
La duración
de la i.a ventana de promediado se determina mediante la fórmula siguiente:
donde:
| es la masa de CO2 medida entre el inicio del ensayo y el tiempo t j,i , en kg;
| es la masa de CO2 determinada para el WHTC, en kg;
t 2,i | se seleccionará de manera que:
donde
es el período de muestreo de los datos, igual a 1 segundo o menos.
Las masas de CO2 se calculan en las ventanas integrando las emisiones instantáneas calculadas según los requisitos que figuran en el punto A.1.3.5.
| A.1.4.3.1. | Selección de ventanas válidas
| A.1.4.3.1.1. | Antes de las fechas mencionadas en el punto 13.2.5 del presente Reglamento para las nuevas homologaciones de tipo y en el punto 13.3.4 para las nuevas matriculaciones, serán de aplicación los puntos A.1.4.3.1.1.1 a A.1.4.3.1.1.4.
| A.1.4.3.1.1.1. | Las ventanas válidas serán las ventanas cuya duración no exceda de la duración máxima calculada mediante la fórmula siguiente: donde: | es la duración máxima de la ventana, en s; | es la potencia máxima del motor, en kW.
| A.1.4.3.1.1.2. | Si el porcentaje de ventanas válidas es inferior al 50 %, la evaluación de los datos se repetirá utilizando duraciones de ventana superiores. Para ello se reducirá gradualmente, de 0,01 en 0,01, el valor de 0,2 en la fórmula indicada en el punto A.1.4.3.1 hasta que el porcentaje de ventanas válidas sea superior o igual al 50 %.
| A.1.4.3.1.1.3. | En cualquier caso, el valor reducido en la fórmula anterior nunca será inferior a 0,15.
| A.1.4.3.1.1.4. | El ensayo será nulo si el porcentaje de ventanas válidas es inferior al 50 % con una duración máxima de ventana calculada de acuerdo con los puntos A.1.4.3.1.1.1, A.1.4.3.1.1.2 y A.1.4.3.1.1.3.
| A.1.4.3.1.2. | A partir de las fechas mencionadas en el punto 13.2.5 del presente Reglamento para las nuevas homologaciones de tipo y en el punto 13.3.4 para las nuevas matriculaciones, serán de aplicación los puntos A.1.4.3.1.2.1 y A.1.4.3.1.2.2.
| A.1.4.3.1.2.1. | Las ventanas válidas serán las ventanas cuya duración no exceda de la duración máxima calculada mediante la fórmula siguiente: donde: | es la duración máxima de la ventana, en s; | es la potencia máxima del motor, en kW.
| A.1.4.3.1.2.2. | El ensayo será nulo si el porcentaje de ventanas válidas es inferior al 50 %.
| A.1.4.3.2. | Cálculo de los factores de conformidad Los factores de conformidad se calcularán para cada ventana y cada contaminante de la siguiente manera: donde: (coeficiente en servicio) y (coeficiente de certificación) donde: m | es la emisión másica del contaminante gaseoso, en mg/ventana, o el número PM, #/ventana; | es la masa de CO2 durante la i.a ventana de promediado, en kg; | es la masa de CO2 del motor determinada para el WHTC, en kg; | es la emisión másica del contaminante gaseoso o el número PM correspondientes al límite aplicable en el WHTC, en mg o #, respectivamente.
| A.1.4.4. | Cálculo del factor de conformidad final para el ensayo
| A.1.4.4.1. | El factor de conformidad final para el ensayo (CF final ) de cada contaminante se calculará como sigue: donde: CF cold | es el factor de conformidad del período de operación en frío del ensayo, que será igual al factor de conformidad más alto de las ventanas de promediado móviles que parten con una temperatura del refrigerante por debajo de 343 K (70 °C), determinado para ese contaminante con arreglo a los procedimientos de cálculo especificados en los puntos A.1.4.1 y, o bien A.1.4.2, o, cuando proceda, A.1.4.3; CF warm | es el factor de conformidad del período de operación en caliente del ensayo, que será igual al 90.o percentil acumulado de los factores de conformidad determinados para ese contaminante con arreglo a los procedimientos de cálculo especificados en los puntos A.1.4.1 y, o bien A.1.4.2, o, cuando proceda, A.1.4.3, cuando la evaluación de los datos se inicie después de que la temperatura del refrigerante haya alcanzado 343 K (70 °C) por primera vez.
Anexo 8 - Apéndice 2
Equipo de medición portátil
A.2.1.
Generalidades
Las emisiones gaseosas y el número PM se medirán con arreglo al procedimiento descrito en el apéndice 1. El presente apéndice describe las características del equipo de medición portátil que se utilizará para realizar tales ensayos de medición.
A.2.2.
Equipo de medición
A.2.2.1.
Especificaciones generales de los analizadores de gas
Las especificaciones de los analizadores PEMS de gas cumplirán los requisitos del punto 9.3.1 del anexo 4. El tiempo de subida del analizador instalado en el sistema de medición del PEMS no será superior a 3,5 segundos.
A.2.2.2.
Tecnología de los analizadores de gas
Los gases se analizarán utilizando las tecnologías indicadas en el punto 9.3.2 del anexo 4.
El analizador de los óxidos de nitrógeno también podrá ser del tipo de resonancia ultravioleta no dispersivo (NDUV).
A.2.2.3.
Muestreo de las emisiones gaseosas
Las sondas de muestreo cumplirán los requisitos definidos en los puntos A.2.1.2 y A.2.1.3 del apéndice 2 del anexo 4 del presente Reglamento. El tubo de muestreo se calentará a 190 °C (+/- 10 °C).
A.2.2.4.
Otros instrumentos
Los instrumentos de medición cumplirán los requisitos que figuran en el cuadro 7 y en el punto 9.3.1 del anexo 4.
A.2.2.5.
Analizadores de número PM
A.2.2.5.1.
Generalidades
A.2.2.5.1.1.
El analizador de número PM consistirá en una unidad de preacondicionamiento y un detector de partículas (véase la figura 1). El detector de partículas también puede preacondicionar el aerosol. La sensibilidad del analizador ante los choques, las vibraciones, el envejecimiento, las variaciones de temperatura y presión del aire, las interferencias electromagnéticas y otros elementos que puedan afectar al funcionamiento del vehículo o del analizador se mantendrá al mínimo, en la medida de lo posible, y constará claramente en la documentación justificativa elaborada por el fabricante del instrumento. El analizador de número PM cumplirá los requisitos del presente Reglamento y las especificaciones del fabricante del instrumento.
Figura 1
Ejemplo de configuración de un analizador de número PM
Notas: | Las líneas discontinuas representan elementos opcionales; EFM es el caudalímetro másico de escape; d es el diámetro interior; PND es el diluidor de número PM
| A.2.2.5.1.2. | El analizador de número PM deberá conectarse al punto de muestreo mediante una sonda de muestreo que extraiga una muestra de la línea central del tubo de escape. Si las partículas no se diluyen en el tubo de escape, la línea de muestreo se calentará a una temperatura mínima de 373 K (100 °C) hasta el punto de la primera dilución del analizador de número PM o el detector de partículas del analizador. El tiempo de estancia de la muestra en la línea de muestreo de partículas será de menos de 3 segundos hasta el punto de la primera dilución o hasta el detector de partículas.
| A.2.2.5.1.3. | Todas las partes en contacto con el gas de escape incluido en la muestra se mantendrán siempre a una temperatura que impida la condensación de cualquier compuesto presente en el dispositivo. Esto puede lograrse, por ejemplo, calentando la muestra a una temperatura más elevada y diluyéndola u oxidando las especies (semi)volátiles.
| A.2.2.5.1.4. | El analizador de número PM incluirá una sección calentada a una temperatura de pared de ≥ 573 K (300 °C). La unidad de preacondicionamiento mantendrá las fases calentadas a temperaturas nominales de funcionamiento constantes, con una tolerancia de ± 10 K, e indicará si las partes calentadas se encuentran a sus temperaturas de funcionamiento adecuadas. Serán aceptables temperaturas más bajas siempre y cuando la eficiencia de la eliminación de partículas volátiles cumpla las especificaciones del punto A.2.2.5.4.
| A.2.2.5.1.5. | Los sensores de presión, de temperatura y otros sensores monitorizarán el funcionamiento del instrumento durante su funcionamiento y emitirán un aviso o un mensaje en caso de mal funcionamiento.
| A.2.2.5.1.6. | El tiempo de retraso dentro del analizador de número PM será < 5 s. Se entiende por tiempo de retraso el tiempo transcurrido entre un cambio de concentración en el punto de referencia y una respuesta del sistema del 10 % de la lectura final.
| A.2.2.5.1.7. | El analizador de número PM (y/o el detector de partículas) tendrá un tiempo de subida < 3,5 s.
| A.2.2.5.1.8. | Las mediciones de la concentración de partículas se notificarán normalizadas a 273 K (0 °C) y 101,3 kPa. Si se considera necesario utilizando los mejores criterios técnicos, la presión y/o la temperatura en la entrada del detector se medirán y notificarán a efectos de normalizar la concentración de partículas.
| A.2.2.5.1.9. | Se considerará que los analizadores de número PM que cumplan los requisitos de calibración de los Reglamentos n. o 83 o n. o 154 de las Naciones Unidas cumplen los requisitos de calibración del presente anexo.
| A.2.2.5.2. | Requisitos de eficiencia
| A.2.2.5.2.1. | El sistema completo del analizador de número PM y la línea de muestreo deberán cumplir los requisitos de eficiencia del cuadro 1. Cuadro 1 Requisitos de eficiencia relativos al sistema del analizador de número PM (y a la línea de muestreo) dp [nm] | sub-23 | 23 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 E(dp) | - (*1) | 0,2-0,6 | 0,3-1,2 | 0,6-1,3 | 0,7-1,3 | 0,7-1,3 | 0,5-2,0
| A.2.2.5.2.2. | La eficiencia E(dp) es la relación entre los valores indicados por el sistema del analizador de número PM y la concentración numérica indicada por un contador de partículas por condensación de referencia (d50=10 nm o inferior, de linealidad verificada y calibrado con un electrómetro) o por un electrómetro que midan en paralelo un aerosol monodisperso de diámetro de movilidad dp y estén normalizados en las mismas condiciones de temperatura y presión. El material deberá ser termoestable y carbonoso (por ejemplo, grafito sometido a descargas de chispas u hollín de llama de difusión con pretratamiento térmico). Si la curva de eficiencia se mide con un aerosol diferente (por ejemplo, NaCl), la correlación con la curva del aerosol carbonoso deberá facilitarse en forma de gráfico que compare las eficiencias obtenidas con los dos aerosoles de ensayo. Las diferencias entre las eficiencias de recuento deberán tenerse en cuenta ajustando las eficiencias medidas sobre la base del gráfico de comparación para determinar las eficiencias del aerosol carbonoso. Deberá aplicarse y documentarse toda corrección para las partículas con carga múltiple, pero no podrá exceder del 10 %. Las eficiencias finales (por ejemplo, ajustadas para diferentes materiales y partículas con carga múltiple) cubrirán el analizador de número PM y la línea de muestreo. El analizador de número PM también puede calibrarse por partes (es decir, la unidad de preacondicionamiento puede calibrarse por separado del detector de partículas), siempre que el analizador de número PM y la línea de muestreo juntos cumplan los requisitos del cuadro 1. La señal medida del detector será > 2 veces el límite de detección (definido aquí como el nivel cero más 3 desviaciones típicas).
| A.2.2.5.3. | Requisitos de linealidad
| A.2.2.5.3.1. | Los requisitos de linealidad se verificarán cada vez que se observen daños, como exigen los procedimientos de auditoría interna o el fabricante del instrumento, y al menos una vez dentro del período de doce meses previo a la realización de un ensayo. Cuadro 2 Requisitos de linealidad relativos al analizador de número PM (y a la línea de muestreo) Parámetro/Instrumento de medición | | Pendiente a1 | Error típico SEE | Coeficiente de determinación r2 Analizador de número PM | ≤ 5 % máx. | 0,85 -1,15 | ≤ 10 % máx. | ≥ 0,950
| A.2.2.5.3.3. | El sistema del analizador de número PM y la línea de muestreo deberán cumplir los requisitos de linealidad del cuadro 2 utilizando partículas carbonosas monodispersas o polidispersas. El tamaño de las partículas (diámetro de movilidad o diámetro medio de recuento) deberá ser superior a 45 nm. El instrumento de referencia será un electrómetro o un contador de partículas por condensación de d50 = 10 nm o inferior, de linealidad verificada. Como alternativa, el instrumento de referencia podrá ser un sistema de número de partículas que se ajuste a los requisitos del punto 10 del anexo 4.
| A.2.2.5.3.4. | Además, las diferencias entre el analizador de número PM y el instrumento de referencia en cada uno de los puntos controlados (excepto el punto cero) se situarán dentro de un margen del 15 % de su valor medio. Deberán verificarse al menos cinco puntos distribuidos uniformemente (además del punto cero). La concentración máxima verificada será la concentración máxima permitida del analizador de número PM. Si el analizador de número PM se calibra por partes, puede verificarse únicamente la linealidad del detector, pero las eficiencias de las demás partes y la línea de muestreo deberán tenerse en cuenta en el cálculo de la pendiente.
| A.2.2.5.4. | Eficiencia de eliminación de partículas volátiles
| A.2.2.5.4.1. | El sistema del analizador de número PM deberá alcanzar > 99 % de eliminación de partículas de tetracontano [CH 3 (CH 2 ) 38 CH 3 ] ≥ 30 nm, con una concentración de entrada ≥ 10 000 partículas por centímetro cúbico en la dilución mínima.
| A.2.2.5.4.2. | Además, el sistema del analizador de número PM también deberá alcanzar una eficiencia de eliminación > 99 % de alcano (decano o superior) polidisperso o aceite Emery con un diámetro medio de recuento > 50 mm y una concentración de entrada ≥ 5× 10 6 partículas por centímetro cúbico en la dilución mínima (masa equivalente > 1 mg/m 3 ).
| A.2.2.5.4.3. | La eficiencia de eliminación de las partículas volátiles con tetracontano y/o alcano polidisperso o aceite ha de demostrarse una sola vez para la familia de PEMS. Se considera que una familia de PEMS es un grupo de instrumentos con los mismos analizadores, el mismo acondicionamiento térmico y de muestras y los mismos algoritmos de compensación del software . El fabricante del instrumento deberá indicar con qué frecuencia se deben llevar a cabo el mantenimiento o la sustitución para garantizar que la eficiencia de eliminación no disminuya por debajo de los requisitos técnicos. Si el fabricante del instrumento no facilita esta información, la eficiencia de eliminación de las partículas volátiles de cada instrumento se comprobará anualmente.
| A.2.3. | Equipo auxiliar
| A.2.3.1. | Conexión del tubo de escape al caudalímetro del gas de escape (EFM) La instalación del EFM no aumentará la contrapresión en un valor mayor que el recomendado por el fabricante del motor ni aumentará la longitud del tubo de escape en más de 2 m. En lo que respecta a los componentes del equipo PEMS, la instalación del EFM cumplirá la normativa de seguridad vial y los requisitos en materia de seguros aplicables a nivel local.
| A.2.3.2. | Ubicación del PEMS y material de montaje El equipo PEMS se instalará según se indica en el punto A.1.2.4 del apéndice 1 del presente anexo.
| A.2.3.3. | Corriente eléctrica El equipo PEMS se alimentará utilizando el método descrito en el punto 4.6.6 del presente anexo.
(*1) Se definirá en una etapa posterior.
Anexo 8 - Apéndice 3
Calibración del equipo de medición portátil
A.3.1.
Calibración y verificación del equipo
A.3.1.1.
Gases de calibración
Los analizadores PEMS de gas se calibrarán con gases que cumplan los requisitos que establece el punto 9.3.3 del anexo 4.
A.3.1.2.
Ensayo de fuga
Los ensayos de fuga de los PEMS se realizarán con arreglo a los requisitos establecidos en el punto 9.3.4 del anexo 4.
A.3.1.3.
Verificación del tiempo de respuesta del sistema analítico
El tiempo de respuesta del sistema analítico del PEMS se verificará con arreglo a los requisitos establecidos en el punto 9.3.5 del anexo 4.
A.3.1.4.
Calibración y verificación del analizador de número PM
A.3.1.4.1.
El ensayo de fuga del PEMS se realizará con arreglo a los requisitos del punto 9.3.4 del anexo 4 o con arreglo a las instrucciones del fabricante del instrumento.
A.3.1.4.2.
El tiempo de respuesta del analizador de número PM se verificará con arreglo a los requisitos del punto 9.3.5 del anexo 4, usando partículas si no se pueden usar gases.
A.3.1.4.3.
El tiempo de transformación del sistema del analizador de número PM y su línea de muestreo se determinará de conformidad con el punto A.8.1.3.7 del apéndice 8 del anexo 4. Se entiende por «tiempo de transformación» el tiempo transcurrido entre un cambio de concentración en el punto de referencia y una respuesta del sistema del 50 % de la lectura final.
Anexo 8 - Apéndice 4
Método para verificar la conformidad de la señal de par de la ECU
A.4.1.
Introducción
El presente apéndice describe de forma no detallada el método utilizado para verificar la conformidad de la señal de par de la ECU durante el ensayo ISC-PEMS.
El procedimiento pormenorizado aplicable se deja a discreción del fabricante del motor y estará sujeto a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo.
A.4.2.
Método del «par máximo»
A.4.2.1.
El método del «par máximo» consiste en demostrar que, durante el ensayo del vehículo, se ha alcanzado un punto de la curva del par máximo de referencia en función dél régimen del motor.
A.4.2.1.1.
Si se utiliza un combustible comercial declarado en el punto 3.2.2.2.1 de la parte 1 del anexo 1 del presente Reglamento y se ha documentado un factor de corrección de la potencia conforme al punto 3.2.2.2.2 de la parte 1 de dicho anexo 1 para el combustible comercial específico utilizado en el ensayo, la señal del par de la ECU deberá multiplicarse por el factor de corrección invertido antes de la verificación con la curva del par máximo de referencia realizada con este combustible comercial específico.
A.4.2.2.
Si durante el ensayo de emisiones ISC-PEMS no se alcanza un punto de la curva del par máximo de referencia en función de la velocidad del motor, el fabricante está autorizado a modificar, según sea necesario, la carga del vehículo y/o el trayecto del ensayo para llevar a cabo esa demostración después de que haya finalizado el ensayo de emisiones ISC-PEMS.
ANEXO 9A
Sistemas de diagnóstico a bordo (OBD)
1.
Introducción
1.1.
En el presente anexo se exponen los aspectos funcionales de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) para el control de las emisiones de los sistemas de motor cubiertos por el presente Reglamento.
2.
Requisitos generales
2.1.
Los requisitos generales, incluidos los requisitos específicos de seguridad de los sistemas electrónicos, serán los expuestos en el punto 4 del anexo 9B y los descritos en el punto 2 del presente anexo.
2.2.
Requisitos relativos a las secuencias de funcionamiento y los ciclos de conducción de los vehículos híbridos y los vehículos con sistemas de parada y arranque
2.2.1.
Secuencia de funcionamiento
2.2.1.1.
En el caso de los vehículos que utilicen estrategias de parada del motor que estén dirigidas por el sistema de control del motor (por ejemplo, autobús híbrido con parada del motor al ralentí) y que vayan seguidas de un arranque del motor, la secuencia (parada del motor - arranque del motor) se considerará parte de la secuencia de funcionamiento en curso.
2.2.1.2.
El fabricante facilitará la descripción de dichas estrategias en la documentación contemplada en el punto 3.1.3, letras a) y b), del presente Reglamento.
2.2.1.3.
En el caso de un vehículo híbrido, la secuencia de funcionamiento comenzará en el momento del arranque del motor o en el momento en que el vehículo empiece a moverse, lo que ocurra primero.
2.2.2.
Ciclo de conducción
2.2.2.1.
En el caso de los vehículos que utilicen estrategias de parada del motor que estén dirigidas por el sistema de control del motor (por ejemplo, autobús híbrido con parada del motor al ralentí) y que vayan seguidas de un arranque del motor, la secuencia (parada del motor - arranque del motor) se considerará parte del ciclo de conducción en curso.
2.2.2.2.
El fabricante facilitará la descripción de dichas estrategias en la documentación contemplada en el punto 3.1.3, letras a) y b), del presente Reglamento.
2.2.2.3.
En el caso de un vehículo híbrido, el ciclo de conducción comenzará en el momento del arranque del motor o en el momento en que el vehículo empiece a moverse, lo que ocurra primero.
2.3.
Disposiciones adicionales sobre los requisitos de seguimiento.
2.3.1.
Inyectores con mal funcionamiento
Como alternativa a la supervisión especificada en la línea d) del cuadro del punto 7 del apéndice 3 del anexo 9B del presente Reglamento, el fabricante podrá optar por el cumplimiento de las disposiciones de los puntos 2.3.1.1 a 2.3.1.2.1 del presente anexo.
2.3.1.1.
El fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo un análisis de los efectos a largo plazo del sistema de control de emisiones de los inyectores de combustible que funcionen mal (por ejemplo, inyectores obstruidos o sucios) aun cuando no se superen los umbrales del sistema OBD (OTL) como consecuencia del mal funcionamiento.
2.3.1.2.
Una vez transcurrido el período indicado en el punto 4.10.7 del presente Reglamento, el fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo un plan de las técnicas de seguimiento que tiene previsto utilizar además de las exigidas en el apéndice 3 del anexo 9B a fin de diagnosticar los efectos considerados en el punto 2.3.1.1.
2.3.1.2.1.
Una vez que la autoridad de homologación de tipo haya autorizado dicho plan, el fabricante aplicará dichas técnicas en el sistema OBD a fin de obtener la homologación de tipo.
2.3.2.
Requisitos de seguimiento relativos a los dispositivos de postratamiento de partículas
2.3.2.1.
El funcionamiento del dispositivo de postratamiento de partículas, incluidos los procesos de filtración y de regeneración continua, se supervisará con respecto al umbral del sistema OBD especificado en el cuadro 1.
2.3.2.2.
En el caso de un filtro de partículas diésel (DPF) de flujo de pared, hasta la fecha especificada en el punto 13.2.3 del presente Reglamento para las nuevas homologaciones de tipo y en el punto 13.3.3 para las nuevas matriculaciones, el fabricante podrá optar por aplicar los requisitos de seguimiento del funcionamiento del apéndice 8 del anexo 9B, en lugar de los requisitos del punto 2.3.2.1, si puede demostrar, con documentación técnica, que en caso de deterioro existe una correlación positiva entre la pérdida de eficiencia de filtración y la pérdida de caída de presión («diferencial de presión») a través del DPF en las condiciones de funcionamiento del motor especificadas en el ensayo que se describe en el apéndice 8 del anexo 9B.
2.4.
Homologación alternativa
2.4.1.
Si el fabricante así lo solicita, para los vehículos de las categorías M
2
y N
1
, para los vehículos de las categorías M
1
y N
2
con una masa máxima en carga técnicamente admisible no superior a 7,5 toneladas y para los vehículos de la categoría M
3
, clase I, clase II y clases A y B (1) con una masa admisible no superior a 7,5 toneladas, el cumplimiento de los requisitos del anexo 11 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83 de las Naciones Unidas o el cumplimiento de los requisitos del anexo C5 del Reglamento n.
o
154 de las Naciones Unidas se considerarán equivalentes al cumplimiento del presente anexo, con arreglo a las siguientes equivalencias.
2.4.1.1.
La norma OBD «Límites umbral provisionales del diagnóstico a bordo» del cuadro A11/3 del anexo 11 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83 se considerará equivalente al carácter A del cuadro 1 del anexo 3 del presente Reglamento.
2.4.1.2.
La norma OBD «Límites umbral preliminares del diagnóstico a bordo» del cuadro A11/2 del anexo 11 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83 se considerará equivalente al carácter B del cuadro 1 del anexo 3 del presente Reglamento.
2.4.1.3.
La norma OBD «Límites umbral definitivos del diagnóstico a bordo» del cuadro A11/1 del anexo 11 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83 se considerará equivalente a los caracteres C o D del cuadro 1 del anexo 3 del presente Reglamento.
2.4.1.4.
La norma OBD «Límites umbral definitivos del diagnóstico a bordo» del cuadro 4A del Reglamento n.
o
154 de las Naciones Unidas se considerará equivalente al carácter E del cuadro 1 del anexo 3 del presente Reglamento.
2.4.1.5.
Requisitos especiales para homologaciones alternativas
2.4.1.5.1.
Si se utiliza esta homologación alternativa, la información relativa a los sistemas OBD que figura en el punto 3.2.12.2.7 de la parte 2 del anexo 1 se sustituye por la información del punto 3.2.12.2.7 del anexo 1 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83 de las Naciones Unidas o por la información del punto 3.2.12.2.7 del anexo A1 del Reglamento n.
o
154.
2.4.1.5.2.
Las equivalencias indicadas en el punto 2.4.1 se aplicarán como sigue:
2.4.1.5.2.1.
Serán de aplicación los OTL y las fechas a que se hace referencia en el cuadro 1 del anexo 3 del presente Reglamento, que son pertinentes en relación con el carácter asignado para el que se solicita la homologación de tipo.
2.4.1.5.2.2.
Serán de aplicación los requisitos relativos a las medidas de control de NO
x
descritas los puntos 2.1.2.2.1 a 2.1.2.2.4 del anexo 11.
2.4.2.
Como alternativa a los requisitos del punto 4 del anexo 9B y a los descritos en el presente anexo, los fabricantes de motores cuya producción mundial anual de motores de un tipo de motor sujeto al presente Reglamento sea inferior a 500 motores al año podrán obtener la homologación de tipo sobre la base de los requisitos del presente Reglamento cuando se supervise, como mínimo, la continuidad del circuito de los componentes del control de emisiones del sistema de motor, así como la racionalidad y la fiabilidad de los sensores de salida, y cuando se supervisen, como mínimo, los fallos de funcionamiento totales del sistema de postratamiento. Los fabricantes de motores cuya producción mundial anual de motores de un tipo de motor sujeto al presente Reglamento sea inferior a 50 motores al año podrán obtener la homologación de tipo sobre la base de los requisitos del presente Reglamento cuando se supervise, como mínimo, la continuidad del circuito de los componentes del control de emisiones del sistema de motor, así como la racionalidad y la fiabilidad de los sensores de salida («supervisión de los componentes»).
No se permitirá a ningún fabricante utilizar las disposiciones alternativas especificadas en el presente punto para más de 500 motores al año.
2.4.3.
La autoridad de homologación de tipo informará a las demás Partes contratantes acerca de los detalles de cada homologación de tipo concedida con arreglo al [punto 2.4.1 y al] punto 2.4.2.
2.5.
Conformidad de la producción
El sistema OBD está sujeto a los requisitos de conformidad de la producción especificados en el punto 8.4 del presente Reglamento.
Si la autoridad de homologación de tipo decide que es necesario verificar la conformidad de la producción del sistema OBD, la verificación se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos especificados en el punto 8.4 del presente Reglamento.
3.
Requisitos de funcionamiento
3.1.
Los requisitos de funcionamiento serán los expuestos en el punto 5 del anexo 9B.
3.2.
Umbrales del sistema OBD
3.2.1.
Los umbrales del sistema OBD (en lo sucesivo, «OTL») aplicables al sistema OBD son los especificados en las filas «requisitos generales» del cuadro 1 para los motores de encendido por compresión y del cuadro 2 para los motores alimentados con gas y los motores de encendido por chispa.
3.2.2.
Hasta el final de la fase de introducción progresiva contemplada en el punto 4.10.7 del presente Reglamento, se aplicarán los umbrales del sistema OBD especificados en las filas «fase de introducción progresiva» del cuadro 1 para los motores de encendido por compresión y del cuadro 2 para los motores alimentados con gas y los motores de encendido por chispa.
Cuadro 1
OTL (motores de encendido por compresión)
| Límite en mg/kWh
| NOx | Masa PM
Fase de introducción progresiva | 1 500 | 25
Requisitos generales | 1 200 | 25
Cuadro 2
OTL (Motores de encendido por chispa)
| Límite en mg/kWh
| NOx | CO (2)
Fase de introducción progresiva | 1 500 | 7 500
Requisitos generales | 1 200 | 7 500
4.
Requisitos de demostración
4.1.
Los requisitos de demostración y procedimientos de ensayo serán los descritos en los puntos 6 y 7 del anexo 9B.
5.
Documentación exigida
5.1.
La documentación exigida será la indicada en el punto 8 del anexo 9B.
6.
Requisitos de funcionamiento en servicio
Los requisitos del presente punto se aplicarán a los monitores del sistema OBD conforme a lo dispuesto en el anexo 9C.
6.1.
Requisitos técnicos
6.1.1.
Los requisitos técnicos para evaluar el funcionamiento en servicio de los sistemas OBD, incluidos los requisitos sobre protocolos de comunicación, numeradores, denominadores y su incremento, serán los expuestos en el anexo 9C.
6.1.2.
En particular, la relación de funcionamiento en servicio (IUPR
m
) de un monitor específico m del sistema OBD se calculará mediante la fórmula siguiente:
IUPRm = Numeradorm / Denominadorm
donde:
| «Numeradorm» se refiere al numerador de un monitor específico m y es un contador que indica el número de veces en que un vehículo ha funcionado de tal manera que se hayan reunido todas las condiciones de supervisión necesarias para que dicho monitor detecte un mal funcionamiento; y
| «Denominadorm» se refiere al denominador de un monitor específico m y es un contador que indica el número de ciclos de conducción de un vehículo que son pertinentes para dicho monitor específico (o bien «en el que se producen acontecimientos pertinentes para dicho monitor específico »).
6.1.3.
La relación de funcionamiento en servicio (IUPR
g
) de un grupo g de monitores a bordo de un vehículo se calculará mediante la fórmula siguiente:
IUPRg = Numeradorg / Denominadorg
donde:
| «Numeradorg» se refiere al numerador de un grupo g de monitores y es el valor real (Numeradorm) del monitor específico m que tiene la relación de funcionamiento en servicio, tal como se define en el punto 6.1.2, más baja de todos los monitores de dicho grupo g de monitores a bordo de un vehículo concreto; y
| «Denominadorg» se refiere al denominador de un grupo g de monitores y es el valor real (Denominadorm) del monitor específico m que tiene la relación de funcionamiento en servicio, tal como se define en el punto 6.1.2, más baja de todos los monitores de dicho grupo g de monitores a bordo de un vehículo concreto.
6.2.
Relación mínima de funcionamiento en servicio
6.2.1.
La relación de funcionamiento en servicio IUPR
m
de un monitor m del sistema OBD, tal como se define en el punto 5 del anexo 9C, será mayor o igual a la relación mínima de funcionamiento en servicio IUPR
m
(min) aplicable al monitor m a lo largo de la vida útil del motor, tal como se especifica en el punto 5.4 del presente Reglamento.
6.2.2.
El valor de la relación mínima de funcionamiento en servicio IUPR(min) será de 0,1 para todos los monitores.
6.2.3.
Se considerará que se cumple el requisito del punto 6.2.1 si para todos los grupos de monitores g se cumplen las condiciones siguientes:
6.2.3.1.
el valor medio
de los valores IUPRg de todos los vehículos equipados con motores pertenecientes a la familia de motores OBD en cuestión es igual o superior a la IUPR(min), y
6.2.3.2.
más del 50 % de los motores considerados en el punto 6.2.3.1 tienen una IUPR
g
igual o superior a la IUPR(min).
6.3.
Documentación exigida
6.3.1.
La documentación asociada a cada componente o sistema supervisado que se requiere en el punto 8 del anexo 9B incluirá la información siguiente sobre los datos del funcionamiento en servicio:
a) | los criterios utilizados para aumentar el numerador y el denominador;
b) | cualquier criterio para invalidar el incremento del numerador o del denominador.
6.3.1.1.
Cualquier criterio que se utilice para invalidar el incremento del denominador general se añadirá a la documentación contemplada en el punto 6.3.1.
6.4.
Declaración de conformidad del funcionamiento en servicio del sistema OBD
6.4.1.
En la solicitud de homologación de tipo, el fabricante proporcionará una declaración de conformidad del funcionamiento en servicio del sistema OBD con arreglo al modelo que figura en el apéndice 2 del presente anexo. Además de dicha declaración, se verificará el cumplimiento de los requisitos del punto 6.1 mediante las normas de evaluación adicionales que se especifican en el punto 6.5.
6.4.2.
Dicha declaración mencionada en el punto 6.4.1 se adjuntará a la documentación sobre la familia de motores OBD que se exige en los puntos 5 y 6.3 del presente anexo.
6.4.3.
El fabricante llevará registros que contengan todos los datos sobre los ensayos, los análisis técnicos y otra información que constituya la base de la declaración de conformidad del funcionamiento en servicio del sistema OBD. El fabricante pondrá dicha información a disposición de la autoridad de homologación de tipo cuando esta lo solicite.
6.4.4.
Durante la fase de introducción progresiva contemplada en el punto 4.10.7 del presente Reglamento, se eximirá al fabricante de proporcionar la declaración exigida en el punto 6.4.1.
6.5.
Evaluación del funcionamiento en servicio
6.5.1.
El funcionamiento en servicio del sistema OBD y el cumplimiento del punto 6.2.3 del presente anexo se demostrará, como mínimo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apéndice 1 del presente anexo.
6.5.2.
Las autoridades nacionales y sus delegados podrán realizar ensayos adicionales para verificar el cumplimiento del punto 6.2.3 del presente anexo.
6.5.2.1.
Para demostrar el incumplimiento de los requisitos del punto 6.2.3 del presente anexo, sobre la base de lo dispuesto en el punto 6.5.2 del presente anexo, las autoridades deben mostrar el incumplimiento de al menos uno de los requisitos del punto 6.2.3 del presente anexo con un nivel de fiabilidad estadística del 95 % basado en una muestra de al menos 30 vehículos.
6.5.2.2.
El fabricante tendrá la oportunidad de establecer el cumplimiento de los requisitos del punto 6.2.3 del presente anexo cuyo incumplimiento haya sido demostrado con arreglo al punto 6.5.2.1 del presente anexo, mediante un ensayo basado en una muestra de al menos 30 vehículos, con una fiabilidad estadística superior a la del ensayo contemplado en el punto 6.5.2.1.
6.5.2.3.
Respecto a los ensayos realizados con arreglo a los puntos 6.5.2.1 y 6.5.2.2, tanto las autoridades como los fabricantes deben comunicar a la otra parte los detalles pertinentes, como los relacionados con la selección de los vehículos.
6.5.3.
Si se establece que no se cumplen los requisitos del punto 6.2.3 del presente anexo con arreglo a sus puntos 6.5.1 o 6.5.2, se adoptarán medidas correctoras de conformidad con el punto 9.3 del presente Reglamento.
(1) Con arreglo a la definición que figura en la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, apartado 2. – www.unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions
(2) Las disposiciones transitorias relativas a la introducción de los OTL para el CO se especifican en los puntos 13.2.2 y 13.3.2 del presente Reglamento.
Anexo 9A - Apéndice 1
Evaluación del funcionamiento en servicio del sistema de diagnóstico a bordo
A.1.1.
Generalidades
A.1.1.1.
En el presente apéndice se expone el procedimiento que debe seguirse al demostrar el funcionamiento en servicio del sistema OBD respecto a las disposiciones del punto 6 del presente anexo.
A.1.2.
Procedimiento de demostración del funcionamiento en servicio del sistema OBD
A.1.2.1.
El fabricante deberá demostrar el funcionamiento en servicio del sistema OBD de una familia de motores al autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo para los vehículos o los motores de que se trate. Para ello, será necesario tener en cuenta el funcionamiento en servicio del sistema OBD de todas las familias de motores OBD dentro de la familia de motores de que se trate (figura 1).
Figura 1
Dos familias de motores OBD dentro de una familia de motores
| A.1.2.1.1. | El fabricante organizará y llevará a cabo la demostración del funcionamiento en servicio del sistema OBD en estrecha colaboración con la autoridad de homologación de tipo.
| A.1.2.1.2. | El fabricante podrá utilizar en la demostración de la conformidad elementos pertinentes que se hayan utilizado previamente para demostrar la conformidad de una familia de motores OBD dentro de otra familia de motores a condición de que dicha demostración anterior se realizara como máximo dos años antes de la demostración actual (figura 2).
| A.1.2.1.2.1. | No obstante, un fabricante no podrá utilizar después dichos elementos para demostrar la conformidad de una tercera o sucesivas familias de motores a no ser que dichas demostraciones tengan lugar en un plazo de dos años a partir de la primera utilización de los elementos en una demostración de la conformidad.
Figura 2
Conformidad previamente demostrada de una familia de motores OBD
| A.1.2.2. | La demostración del funcionamiento en servicio del sistema OBD se realizará en el mismo momento y con la misma frecuencia que la demostración de la conformidad en servicio especificada en el anexo 8.
| A.1.2.3. | El fabricante notificará el programa inicial y el plan de muestreo para los ensayos de conformidad al autoridad de homologación de tipo en el momento de la homologación de tipo inicial de una nueva familia de motores.
| A.1.2.4. | Se considerará que no son conformes los tipos de vehículos sin una interfaz de comunicación que permita recopilar los datos del funcionamiento en servicio necesarios especificados en el anexo 9C, aquellos en los que falten datos o aquellos que tengan un protocolo de datos no normalizado.
| A.1.2.4.1. | Los vehículos individuales con fallos mecánicos o eléctricos que impidan la recopilación de los datos del funcionamiento en servicio necesarios que se especifican en el anexo 9C quedarán excluidos del estudio sobre los ensayos de conformidad y no se considerará que el tipo de vehículo no es conforme, a no ser que no pueda encontrarse un número suficiente de vehículos que cumplan los requisitos de muestreo como para permitir que el estudio se realice de forma adecuada.
| A.1.2.5. | Los tipos de vehículos o de motores en los que la recopilación de datos del funcionamiento en servicio influya en la supervisión del funcionamiento del sistema OBD se considerarán no conformes.
| A.1.3. | Datos del funcionamiento en servicio del sistema OBD
| A.1.3.1. | Los datos sobre el funcionamiento en servicio del sistema OBD que deberán tenerse en cuenta para evaluar la conformidad de una familia de motores OBD serán los registrados por el sistema OBD de conformidad con el punto 6 del anexo 9C y se facilitarán conforme a lo dispuesto en el punto 7 de dicho anexo.
| A.1.4. | Selección de motores o vehículos
| A.1.4.1. | Selección de motores
| A.1.4.1.1. | En caso de que se utilice una familia de motores OBD en varias familias de motores (figura 2), el fabricante seleccionará motores de cada una de estas familias de motores para demostrar el funcionamiento en servicio de dicha familia de motores OBD.
| A.1.4.1.2. | Cualquier motor de una familia de motores OBD concreta podrá incluirse en la misma demostración incluso aunque los sistemas de seguimiento con los que estén equipados sean de distintas generaciones o se encuentren en distintos estados de modificación.
| A.1.4.2. | Selección de vehículos
| A.1.4.2.1. | Segmentos de vehículos
| A.1.4.2.1.1. | Para clasificar los vehículos sujetos a demostración, se considerarán seis segmentos de vehículos: a) | para los vehículos de la clase N: vehículos de largo recorrido, vehículos de distribución y vehículos de otros tipos, como los vehículos de construcción; b) | para los vehículos de la clase M: autocares y autobuses interurbanos, autobuses urbanos y vehículos de otros tipos, como los vehículos M1.
| A.1.4.2.1.2. | Siempre que sea posible, en un estudio se seleccionarán vehículos de cada segmento.
| A.1.4.2.1.3. | Habrá 15 vehículos por segmento, como mínimo.
| A.1.4.2.1.4. | En caso de que se utilice una familia de motores OBD en varias familias de motores (figura 2), el número de motores de cada una de estas familias de motores dentro de un segmento de vehículos será lo más representativo posible del volumen de dicho segmento de vehículos por lo que se refiere a los vehículos vendidos y en servicio.
| A.1.4.2.2. | Criterios de aceptación de los vehículos
| A.1.4.2.2.1. | Los motores seleccionados deberán instalarse en vehículos matriculados y utilizados en un país que se encuentre entre las Partes Contratantes.
| A.1.4.2.2.2. | Cada vehículo sometido a ensayo deberá estar provisto de un registro de mantenimiento que atestigüe que ha sido objeto de un mantenimiento y unas revisiones correctos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
| A.1.4.2.2.3. | Se verificará el correcto funcionamiento del sistema OBD. Se registrarán todas las indicaciones de mal funcionamiento pertinentes para el sistema OBD que contenga la memoria del propio OBD y se efectuarán las reparaciones necesarias.
| A.1.4.2.2.4. | El motor y el vehículo no deberán presentar señales de uso abusivo, como exceso de carga, uso de combustible inadecuado u otro uso inapropiado, ni de otros factores, como manipulación, que puedan afectar al funcionamiento del sistema OBD. Los códigos de fallo del sistema OBD y la información sobre las horas de funcionamiento almacenada en la memoria informática serán algunas de las pruebas que se tengan en cuenta para determinar si el vehículo ha sido objeto de un uso abusivo o si, por algún otro motivo, no puede aceptarse la inclusión del vehículo en un estudio.
| A.1.4.2.2.5. | Todos los componentes del sistema de control de emisiones y del sistema OBD del vehículo serán los que se determinen en los documentos de homologación de tipo aplicables.
| A.1.5. | Estudios de resultados en servicio
| A.1.5.1. | Recopilación de datos sobre el funcionamiento en servicio
| A.1.5.1.1. | Conforme a lo dispuesto en el punto A.1.6, el fabricante obtendrá la información siguiente del sistema OBD de cada vehículo que figure en el estudio: a) | el número de identificación del vehículo (VIN); b) | el numeradorg y el denominadorg de cada grupo de monitores registrados por el sistema conforme a los requisitos del punto 6 del anexo 9C; c) | el denominador general; d) | el valor del contador del ciclo de encendido; e) | las horas totales de funcionamiento del motor.
| A.1.5.1.2. | Se hará caso omiso de los resultados del grupo de monitores evaluados si su denominador no alcanza un valor mínimo de 25.
| A.1.5.2. | Evaluación del funcionamiento en servicio
| A.1.5.2.1. | La relación real de funcionamiento en servicio por grupo de monitores de un motor individual (IUPR g ) se calculará a partir del numerador g y el denominador g obtenidos del sistema OBD de dicho vehículo.
| A.1.5.2.2. | La evaluación del funcionamiento en servicio de la familia de motores OBD conforme a lo dispuesto en el punto 6.5.1 del presente anexo se llevará a cabo para cada grupo de monitores dentro de la familia de motores OBD considerada en un segmento de vehículos.
| A.1.5.2.3. | Para cualquier segmento de vehículos definido en el punto A.1.4.2.1 del presente apéndice, se considerará que el funcionamiento en servicio del sistema OBD queda demostrado a los efectos del punto 6.5.1 del presente anexo únicamente si se cumplen las siguientes condiciones para cualquier grupo g de monitores: a) | el valor medio de los valores IUPRg de la muestra considerada es superior al 88 % de la IUPR(min), y b) | más del 34 % de todos los motores de la muestra considerada tienen una IUPRg igual o superior a la IUPR(min).
| A.1.6. | Informe al autoridad de homologación de tipo El fabricante facilitará al autoridad de homologación de tipo un informe sobre el funcionamiento en servicio de la familia de motores OBD que contenga la información indicada en los puntos siguientes.
| A.1.6.1. | La lista de las familias de motores incluidas en la familia de motores OBD de que se trate (figura 1).
| A.1.6.2. | La información siguiente sobre los vehículos considerados en la demostración: a) | el número total de vehículos considerados en la demostración; b) | el número y el tipo de segmentos de vehículos; c) | el número de identificación del vehículo (VIN) y una breve descripción (tipo-variante-versión) de cada vehículo.
| A.1.6.3. | La información sobre el funcionamiento en servicio correspondiente a cada vehículo: a) | el numeradorg, el denominadorg y la relación de funcionamiento en servicio (IUPRg) de cada grupo de monitores; b) | el denominador general, el valor del contador del ciclo de encendido y el número total de horas de funcionamiento del motor.
| A.1.6.4. | Los resultados de las estadísticas de funcionamiento en servicio correspondientes a cada grupo de monitores: a) | el valor medio de los valores de la IUPRg de la muestra; b) | el número y el porcentaje de motores de la muestra que tienen una IUPRg igual o superior a la IUPRm(min).
Anexo 9A - Apéndice 2
Modelo de declaración de conformidad de funcionamiento en servicio del sistema OBD
«(Nombre del fabricante) certifica que los motores de esta familia de motores OBD han sido diseñados y fabricados de manera que cumplen todos los requisitos que contemplan los puntos 6.1 y 6.2 del anexo 9A.
(Nombre del fabricante) realiza esta declaración de buena fe, una vez realizada una evaluación técnica adecuada del funcionamiento en servicio de los motores de la familia de motores OBD en el conjunto pertinente de condiciones de funcionamiento y ambientales.»
[fecha]
ANEXO 9B
Requisitos técnicos de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD)
| 1. | Introducción En el presente anexo se exponen los requisitos técnicos de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) para el control de las emisiones de los sistemas de motor cubiertos por el presente Reglamento. El presente anexo está basado en el Reglamento técnico mundial n.o 5, sobre los sistemas OBD armonizados a escala mundial.
| 2. | Reservado (1)
| 3. | Definiciones
| 3.1. | « Sistema de alerta »: sistema a bordo del vehículo que informa al conductor o a cualquier otra parte interesada de que el sistema OBD ha detectado un mal funcionamiento.
| 3.2. | « Número de verificación de la calibración »: número que calcula y notifica el sistema de motor para validar la calibración/integridad del software .
| 3.3. | « Supervisión de los componentes »: supervisión de los componentes de entrada para detectar fallos en los circuitos eléctricos y fallos de racionalidad y supervisión de los componentes de salida para detectar fallos en los circuitos eléctricos y fallos de funcionalidad. Hace referencia a los componentes que están conectados eléctricamente a los controladores del sistema de motor.
| 3.4. | « DTC confirmado y activo »: DTC almacenado en el tiempo en que el sistema OBD concluye que existe un mal funcionamiento.
| 3.5. | « IMF continuo »: indicador de mal funcionamiento que muestra una indicación continua, desde el momento en que la llave se pone en posición «on» (en funcionamiento) y se arranca el motor (encendido «on»; motor «on») o el vehículo empieza a moverse, lo que ocurra primero, y que se extingue cuando la llave se pone en posición «off».
| 3.6. | « Deficiencia »: estrategia de supervisión del sistema OBD o cualquier otra característica del sistema OBD que no cumpla los requisitos detallados en el presente anexo.
| 3.7. | « Fallo del circuito eléctrico »: mal funcionamiento (por ejemplo, circuito abierto o cortocircuito) que suponga que la señal medida (tensiones, corrientes, frecuencias, etc.) no se encuentre dentro del intervalo en que está previsto que actúe la función de transferencia del sensor.
| 3.8. | « Familia de sistemas OBD sobre emisiones »: agrupación por parte de un fabricante de sistemas de motor que utilicen métodos comunes de supervisión/diagnóstico de los casos de mal funcionamiento relacionados con las emisiones.
| 3.9. | « Supervisión del umbral de emisiones »: supervisión de un mal funcionamiento que da lugar a un rebasamiento de los umbrales del sistema OBD (OTL) y que consta de uno de los siguientes elementos o de ambos: a) | la medición de las emisiones directas mediante uno o varios sensores de emisiones en el tubo de escape y un modelo para correlacionar las emisiones directas con las emisiones específicas del ciclo de ensayo aplicable; b) | la indicación de un aumento de las emisiones mediante la correlación de los datos informáticos de entrada y salida con las emisiones específicas del ciclo de ensayo.
| 3.10. | « Fallo de funcionalidad »: mal funcionamiento en el que el componente de salida no responde de la forma esperada a un comando informático.
| 3.11. | « Estrategia de control de mal funcionamiento relacionado con las emisiones (MECS) »: estrategia dentro del sistema de motor que se activa como consecuencia de un mal funcionamiento relacionado con las emisiones.
| 3.12. | « Estado del IMF »: estado del comando del IMF, es decir, «IMF continuo», «IMF corto», «IMF a petición» o apagado.
| 3.13. | « Supervisión » (véase «supervisión del umbral de emisiones», «supervisión del funcionamiento» y «supervisión de fallo funcional total»).
| 3.14. | « Ciclo de ensayo del sistema OBD »: ciclo durante el cual se hace funcionar un sistema de motor en un banco de pruebas para evaluar la respuesta de un sistema OBD ante la presencia de un componente deteriorado aceptado.
| 3.15. | « Sistema de motor de referencia-OBD »: sistema de motor que ha sido seleccionado dentro de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones al ser la mayoría de sus elementos de diseño representativos de la citada familia.
| 3.16. | « IMF a petición »: indicador de mal funcionamiento que da una indicación continua en respuesta a una demanda desde el puesto de conducción cuando la llave se encuentra en posición «on» (en funcionamiento) con el motor parado (encendido «on»; motor «off»).
| 3.17. | « DTC pendiente »: DTC almacenado por un sistema OBD porque un monitor ha detectado una situación en la que puede haberse producido un mal funcionamiento durante la secuencia en curso o la última secuencia completada.
| 3.18. | « DTC potencial »: DTC almacenado por un sistema OBD porque un monitor ha detectado una situación en la que puede haberse producido un mal funcionamiento, pero que una evaluación adicional para confirmarlo. Un DTC potencial es un DTC pendiente que no es un DTC confirmado y activo.
| 3.19. | « DTC previamente activo »: DTC previamente confirmado y activo que sigue almacenado después de que un sistema OBD haya concluido que ya ha cesado el mal funcionamiento que lo ha causado.
| 3.20. | « Fallo de racionalidad »: mal funcionamiento en el que la señal de un sensor o componente individual difiere de la esperada cuando se evalúa respecto a las señales disponibles de otros sensores o componentes del sistema de control. Los fallos de racionalidad incluyen los casos de mal funcionamiento responsables de que las señales medidas (tensiones, corrientes, frecuencias, etc.) se encuentren dentro del intervalo en que está previsto que actúe la función de transferencia del sensor.
| 3.21. | « Preparación »: estado que indica si uno o varios monitores han funcionado desde el último borrado a petición de una herramienta o un comando externos (por ejemplo, mediante una herramienta de exploración del sistema OBD).
| 3.22. | « IMF corto »: indicador de mal funcionamiento que muestra una indicación continua durante 15 segundos, desde el momento en que la llave se pone en posición «on» (en funcionamiento) y se arranca el motor (encendido «on»; motor «on») o el vehículo empieza a moverse, y que se extingue, o bien transcurridos estos 15 segundos, o bien cuando la llave se pone en posición «off», lo que ocurra primero.
| 3.23. | « Identificación de la calibración del software»: serie de caracteres alfanuméricos que identifica la calibración o la versión o versiones del software instalado en el sistema de motor en relación con las emisiones.
| 3.24. | « Supervisión de fallo funcional total »: supervisión de un mal funcionamiento que dé lugar a una pérdida total de la función deseada de un sistema.
| 3.25. | « Ciclo de calentamiento »: tiempo de funcionamiento del motor suficiente para que la temperatura del refrigerante aumente al menos 22 K (22 °C / 40 °F) desde la puesta en marcha del motor y alcance un valor mínimo de 333 K (60 °C / 140 °F) (2).
| 3.26. | Abreviaturas AES | Estrategia auxiliar de emisiones CV | Ventilación del cárter DOC | Catalizador de oxidación diésel DPF | Filtro de partículas diésel o trampa de partículas, incluidos el DPF catalizado y las trampas de regeneración continua (CRT) DTC | Código de problema de diagnóstico EGR | Recirculación del gas de escape HC | Hidrocarburo LNT | Trampa de NOx pobre (o absorbedor de NOx) GLP | Gas licuado de petróleo MECS | Estrategia de control de mal funcionamiento relacionado con las emisiones GN | Gas natural NOx | Óxidos de nitrógeno OTL | Umbrales del sistema OBD PM | Partículas SCR | Reducción catalítica selectiva SW | Limpiaparabrisas TFF | Supervisión de fallo funcional total VGT | Turbocompresor de geometría variable VVT | Regulación de válvula variable
| 4. | Requisitos generales En el contexto del presente anexo, el sistema OBD tendrá la capacidad de detectar casos de mal funcionamiento, de indicar su aparición por medio de un indicador de mal funcionamiento, de determinar la zona probable de mal funcionamiento por medio de información almacenada en la memoria del ordenador y de comunicar la información a un ordenador exterior. El sistema OBD estará diseñado y fabricado de manera que pueda detectar distintos tipos de mal funcionamiento durante toda la vida del vehículo o motor. Para cumplir este objetivo, la autoridad de homologación de tipo aceptará que los motores que hayan sido utilizados más allá de la vida útil reglamentaria pueden presentar cierto deterioro en el funcionamiento y la sensibilidad del sistema OBD, de tal manera que puedan rebasarse los umbrales de dicho sistema antes de que indique un mal funcionamiento al conductor del vehículo. El punto anterior no extiende la responsabilidad del fabricante más allá de la vida útil regulada del motor (a saber, el tiempo o la distancia en que siguen aplicándose las normas o los límites de emisiones).
| 4.1. | Solicitud de homologación de un sistema OBD
| 4.1.1. | Homologación primaria El fabricante de un sistema de motor podrá solicitar la homologación de su sistema OBD de una de las tres maneras siguientes: a) | el fabricante de un sistema de motor solicita la homologación de un sistema OBD individual demostrando que cumple todas las disposiciones expuestas en el presente anexo; b) | el fabricante de un sistema de motor solicita la homologación de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones demostrando que cumple todas las disposiciones expuestas en el presente anexo; el fabricante de un sistema de motor solicita la homologación de un sistema OBD individual demostrando que cumple los criterios para pertenecer a una familia ya certificada de sistemas OBD en relación con las emisiones.
| 4.1.2. | Extensión o modificación de un certificado existente
| 4.1.2.1. | Extensión para incluir un nuevo sistema de motor dentro de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones A petición del fabricante, y previa aprobación por parte de la autoridad de homologación de tipo, podrá admitirse un nuevo sistema de motor como miembro de una familia certificada de sistemas OBD en relación con las emisiones si todos los sistemas de motor de la familia ampliada siguen teniendo métodos comunes de supervisión / diagnóstico de los casos de mal funcionamiento relacionados con las emisiones. Si todos los elementos de diseño del OBD del sistema de motor de referencia-OBD son representativos del nuevo sistema de motor, no se modificará el citado sistema de motor de referencia-OBD y el fabricante modificará la documentación conforme al punto 8 del presente anexo. Si el nuevo sistema de motor contiene elementos de diseño que no están representados en el sistema de motor de referencia-OBD, pero dicho nuevo sistema es representativo de toda la familia, se convertirá en el nuevo sistema de motor de referencia-OBD. En ese caso, se demostrará que los nuevos elementos de diseño del sistema OBD son conformes con las disposiciones del presente anexo y la documentación se modificará con arreglo a lo dispuesto en el punto 8 del presente anexo.
| 4.1.2.2. | Extensión para incorporar un cambio de diseño que afecta al sistema OBD A petición del fabricante, y previa aprobación por parte de la autoridad de homologación de tipo, podrá concederse una extensión del certificado existente en caso de cambio de diseño del sistema OBD si el fabricante demuestra que los cambios de diseño son conformes con las disposiciones del presente anexo. La documentación se modificará con arreglo al punto 8 del presente anexo. Si el certificado existente se aplica a una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones, el fabricante justificará ante la autoridad de homologación de tipo que los métodos de supervisión/diagnóstico de los casos de mal funcionamiento relacionados con las emisiones siguen siendo comunes dentro de la familia y que el sistema de motor de referencia-OBD sigue siendo representativo de la citada familia.
| 4.1.2.3. | Modificación del certificado para tomar en consideración la reclasificación de un mal funcionamiento El presente punto se aplica cuando, a raíz de una petición de la autoridad que concedió la homologación, o por iniciativa propia, el fabricante solicita una modificación de un certificado existente para reclasificar uno o varios casos de mal funcionamiento. La conformidad de la nueva clasificación se demostrará con arreglo a las disposiciones del presente anexo y la documentación se modificará con arreglo a lo dispuesto en el punto 8 del presente anexo.
| 4.2. | Requisitos de supervisión Todos los componentes y sistemas relacionados con las emisiones incluidos en un sistema de motor serán supervisados por el sistema OBD con arreglo a los requisitos que establece el apéndice 3, y en el caso de los motores o vehículos de combustible dual el punto 7 del anexo 15. No obstante, no se requiere que el sistema OBD utilice un monitor único para detectar cada caso de mal funcionamiento indicado en el apéndice 3, y en el caso de los motores o vehículos de combustible dual en el punto 7 del anexo 15. El sistema OBD supervisará también sus propios componentes. En los puntos del apéndice 3 del presente anexo se enumeran los sistemas y componentes que debe supervisar el sistema OBD y se describen los tipos de supervisión esperados para cada uno de esos componentes o sistemas (es decir, la supervisión de los umbrales de emisión, del funcionamiento, del fallo funcional total o de los componentes). El fabricante podrá decidir supervisar sistemas y componentes adicionales.
| 4.2.1. | Selección de la técnica de supervisión La autoridad de homologación de tipo podrá autorizar al fabricante a utilizar un tipo de técnica de supervisión distinto del mencionado en el apéndice 3 o, en el caso de los motores o vehículos de combustible dual, en el punto 7 del anexo 15. El fabricante demostrará que el tipo de supervisión elegido es fiable, oportuno y eficiente (mediante consideraciones técnicas, resultados de ensayos, acuerdos anteriores, etc.). Cuando un sistema o un componente no estén contemplados en el apéndice 3 o, en el caso de los motores o vehículos de combustible dual, en el punto 7 del anexo 15, el fabricante presentará un planteamiento sobre supervisión para su aprobación por parte de la autoridad de homologación de tipo. La autoridad de homologación de tipo aprobará el tipo y la técnica de supervisión elegidos (a saber, la supervisión del umbral de emisiones, del funcionamiento, del fallo funcional total o de los componentes) si el fabricante demuestra (mediante consideraciones técnicas, resultados de ensayo, acuerdos anteriores, etc.) que son fiables, oportunos y eficientes respecto a los detallados en el apéndice 3 o, en el caso de los motores o vehículos de combustible dual, en el punto 7, del anexo 15.
| 4.2.1.1. | Correlación con las emisiones reales En caso de supervisión del umbral de emisiones, se exigirá una correlación con las emisiones específicas del ciclo de ensayo. Esta correlación se demuestra generalmente con un motor de ensayo en condiciones de laboratorio. En todos los demás casos de supervisión (supervisión del umbral de emisiones, del funcionamiento, del fallo funcional total o de los componentes) no es necesario efectuar una correlación con las emisiones reales. No obstante, la autoridad de homologación podrá pedir los datos de ensayo para verificar la clasificación de los efectos del mal funcionamiento, tal como se describe en el punto 6.2 del presente anexo. Ejemplos: | Es posible que un mal funcionamiento eléctrico no requiera una correlación si se trata de un mal funcionamiento de tipo sí/no. Un mal funcionamiento de un filtro de partículas diésel detectado mediante diferencia de presión no exige una correlación, porque anticipa un mal funcionamiento. | Si el fabricante demuestra, con arreglo a los requisitos de demostración establecidos en el presente anexo, que las emisiones no superarían los umbrales del sistema OBD si se produjera un fallo total o la retirada de un componente o sistema, se aceptará una supervisión del funcionamiento de ese componente o sistema. | Cuando se utiliza un sensor de emisiones del tubo de escape para supervisar las emisiones de un contaminante específico, podrá eximirse de la realización de nuevas correlaciones con las emisiones reales de dicho contaminante para todos los demás monitores. No obstante, esta exención no impide que deban incluirse dichos monitores, mediante otras técnicas de supervisión, como parte del sistema OBD, puesto que siguen necesitándose los monitores para aislar los casos de mal funcionamiento. | Un mal funcionamiento se clasificará siempre con arreglo al punto 4.5 en función de cómo afecte a las emisiones e independientemente del tipo de supervisión utilizado para detectarlo.
| 4.2.2. | Supervisión de los componentes (componentes/sistemas de entrada/salida) En el caso de los componentes de entrada que pertenecen al sistema de motor, el sistema OBD detectará como mínimo los fallos de circuito eléctrico y, en la medida de lo posible, los fallos de racionalidad. Los diagnósticos de fallo de racionalidad verificarán, entonces, que la salida de un sensor de salida esté inadecuadamente alta o baja (habrá diagnósticos «bilaterales»). En la medida de lo posible, y previo acuerdo de la autoridad de homologación de tipo, el sistema OBD detectará por separado los fallos de racionalidad (por ejemplo, inadecuadamente alto o bajo) y los fallos del circuito eléctrico (por ejemplo, fuera del intervalo por arriba o por abajo). Además, se almacenarán códigos de problema de diagnóstico únicos para cada mal funcionamiento (por ejemplo, fuera del intervalo por abajo, fuera del intervalo por arriba y fallo de racionalidad). En el caso de los componentes de salida que pertenecen al sistema de motor, el sistema OBD detectará como mínimo los fallos de circuito eléctrico y, en la medida de lo posible, los casos en que no se produzca la respuesta funcional adecuada a los comandos informáticos. En la medida de lo posible, y previo acuerdo de la autoridad de homologación de tipo, el sistema OBD detectará por separado los fallos de racionalidad, los fallos de circuito eléctrico (por ejemplo, fuera del intervalo por arriba o por abajo) y almacenará códigos de problema de diagnóstico únicos para cada mal funcionamiento distinto (por ejemplo, fuera del intervalo por abajo, fuera del intervalo por arriba o fallo de racionalidad). El sistema OBD supervisará también la racionalidad de la información procedente de componentes que no pertenezcan al sistema de motor, o que sea suministrada a los mismos, cuando dicha información comprometa el buen funcionamiento del sistema de control de emisiones y/o del sistema de motor.
| 4.2.2.1. | Excepción relativa a la supervisión de los componentes La supervisión de los fallos de circuito eléctrico y, en la medida de lo posible, de los fallos de racionalidad y de funcionalidad del sistema de motor no será necesaria si se cumplen todas las condiciones siguientes: a) | el fallo da lugar a un aumento de la emisión de cualquier contaminante inferior a un 50 % del límite de emisiones regulado; b) | ninguna emisión rebasa, a raíz del fallo, el límite de emisiones regulado (3); c) | el fallo no afecta a un componente o sistema necesario para el buen funcionamiento del sistema OBD; y d) | el fallo no afecta significativamente a la capacidad del sistema de control de emisiones de funcionar según su diseño original, ni retrasa dicha capacidad (por ejemplo, una avería del sistema de calentamiento del reactivo en condiciones de baja temperatura no puede considerarse una excepción). La determinación del impacto de las emisiones se llevará a cabo en un sistema de motor estabilizado, en una celda de ensayo con dinamómetro de motor, con arreglo a los procedimientos de demostración del presente anexo. Cuando dicha demostración no sea concluyente en cuanto al criterio d), el fabricante presentará ante la autoridad de homologación de tipo elementos de diseño adecuados tales como buenas prácticas técnicas, consideraciones técnicas, simulaciones, resultados de ensayos, etc.
| 4.2.3. | Frecuencia de supervisión Los monitores funcionarán continuamente, cuando se satisfagan las condiciones de supervisión, o una vez por secuencia de funcionamiento (por ejemplo, en el caso de los monitores cuyo funcionamiento haga aumentar las emisiones). La autoridad de homologación de tipo podrá homologar, a petición del fabricante, monitores que no funcionen continuamente. En tal caso, el fabricante informará claramente a la autoridad de homologación de tipo y describirá las condiciones en las cuales funciona el monitor y justificará la propuesta mediante elementos de diseño apropiados (como buenas prácticas técnicas). Los monitores funcionarán durante el ciclo de ensayo del sistema OBD aplicable, tal como se especifica en el punto 7.2.2. Se considerará que un monitor funciona continuamente si lo hace a un ritmo no inferior a dos veces por segundo y concluye la presencia o ausencia del fallo pertinente para ese monitor antes de 15 segundos. Si a efectos de control del motor un componente informático de entrada o de salida se muestrea con una frecuencia inferior a dos veces por segundo, se considerará de igual modo que el monitor funciona continuamente si el sistema concluye la presencia o la ausencia del fallo pertinente para ese monitor cada vez que se produce el muestreo. Para los componentes o sistemas supervisados de manera continua, no es necesario activar un componente/sistema de salida con la única finalidad de supervisar dicho componente/sistema de salida.
| 4.3. | Requisitos del registro de la información del sistema OBD Cuando se detecte un mal funcionamiento, pero aún no se haya confirmado, se considerará un «DTC potencial» y, en consecuencia, se registrará un «DTC pendiente». Un «DTC potencial» no dará lugar a la activación de un sistema de alerta con arreglo al punto 4.6. En la primera secuencia de funcionamiento, un mal funcionamiento podrá considerarse directamente «confirmado y activo» sin que se haya considerado «DTC potencial». Se le dará el estado de «DTC pendiente» y «DTC confirmado y activo». Si se produce de nuevo un mal funcionamiento con el estado previamente activo, el fabricante tiene la opción de darle directamente el estado de «DTC pendiente» y «DTC confirmado y activo» sin pasar por el estado de «DTC potencial». Si ese mal funcionamiento recibe el estado de «DTC potencial», conservará también el estado de «previamente activo» hasta que no esté confirmado y activo. El sistema de supervisión determinará si existe un mal funcionamiento antes del final de la próxima secuencia de funcionamiento tras su primera detección. Se almacenará entonces un «DTC confirmado y activo» y se activará el sistema de alerta con arreglo al punto 4.6. En caso de MECS recuperable (el funcionamiento recupera automáticamente la normalidad y la MECS se desactiva en el siguiente encendido del motor), no es necesario almacenar un «DTC confirmado y activo» salvo que la MECS vuelva a activarse antes de que finalice la siguiente secuencia de funcionamiento. En caso de MECS no recuperable, se almacenará un «DTC confirmado y activo» tan pronto como se active la MECS. El algunos casos específicos en los que los monitores necesiten más de dos secuencias de funcionamiento para detectar y confirmar un mal funcionamiento (por ejemplo, monitores que utilicen modelos estadísticos o actúen respecto al consumo de fluido en el vehículo), la autoridad de homologación de tipo podrá autorizar el uso de más de dos secuencias de funcionamiento con fines de supervisión si el fabricante justifica la necesidad de un período más largo (por ejemplo, motivos técnicos, resultados experimentales, experiencia interna, etc.). Cuando el sistema deje de detectar un mal funcionamiento confirmado y activo durante una secuencia de funcionamiento completa, se le dará el estado de «previamente activo» al inicio de la siguiente secuencia de funcionamiento y conservará ese estado hasta que la información del OBD asociada a dicho mal funcionamiento sea borrada por una herramienta de exploración o sea borrada de la memoria del ordenador con arreglo al punto 4.4. Nota: Los requisitos establecidos en el presente punto se ilustran en el apéndice 2 del presente anexo.
| 4.4. | Requisitos del borrado de la información del sistema OBD El propio sistema OBD no borrará el DTC ni la información pertinente (incluida la imagen fija correspondiente) de la memoria del ordenador hasta que ese DTC haya estado en el estado «previamente activo» durante un mínimo de 40 ciclos de calentamiento o 200 horas de funcionamiento del motor, lo que se produzca antes. El sistema OBD borrará todos los DTC y la información aplicable (incluida la imagen fija correspondiente) a petición de una herramienta de exploración o de mantenimiento.
| 4.5. | Requisitos de clasificación de los casos de mal funcionamiento La clasificación de casos de mal funcionamiento especifica la categoría que se asigna a un mal funcionamiento cuando se detecta con arreglo a los requisitos del punto 4.2 del presente anexo. Un mal funcionamiento se clasificará en una categoría durante la vida real del vehículo, salvo que la autoridad que concedió el certificado y el fabricante determinen que es necesario proceder a una reclasificación de ese mal funcionamiento. Si un mal funcionamiento está clasificado diferentemente en función de distintas emisiones contaminantes reguladas o de su impacto en otra capacidad de supervisión, se clasificará en la categoría que tenga prioridad en la estrategia de visualización discriminatoria (por ejemplo, la categoría A prevalecerá sobre la categoría B1). Si se activa una MECS como consecuencia de la detección de un mal funcionamiento, este se clasificará en función del impacto de la MECS activada en las emisiones, o bien de su impacto en otra capacidad de supervisión. El mal funcionamiento se clasificará, pues, en la categoría que tenga prioridad en la estrategia de visualización discriminatoria.
| 4.5.1. | Mal funcionamiento de categoría A Un mal funcionamiento se clasificará en la categoría A cuando se consideren superados los umbrales del sistema OBD (OTL). Las emisiones pueden seguir estando por debajo de los OTL cuando se produzca esta clase de mal funcionamiento.
| 4.5.2. | Mal funcionamiento de categoría B1 Un mal funcionamiento se clasificará en la categoría B1 cuando se den circunstancias que puedan dar lugar a un rebasamiento de los OTL, pero cuya influencia exacta en las emisiones no pueda estimarse y, por lo tanto, las emisiones reales en función de las circunstancias puedan encontrarse por encima o por debajo de los OTL. Entre los casos de mal funcionamiento de categoría B1 cabe citar los detectados por monitores que deducen los niveles de emisiones a partir de lecturas de sensores o una capacidad de supervisión restringida. La categoría B1 incluirá los casos de mal funcionamiento que restrinjan la capacidad del sistema OBD de supervisar los casos de mal funcionamiento de las categorías A o B1.
| 4.5.3. | Mal funcionamiento de categoría B2 Un mal funcionamiento se clasificará en la categoría B2 cuando se den las circunstancias que se suponga que influyen en las emisiones, pero no hasta un nivel que supere los OTL. Los casos de mal funcionamiento que restringen la capacidad del sistema OBD de supervisar los casos de mal funcionamiento de la categoría B2 se clasificarán en las categorías B1 o B2.
| 4.5.4. | Mal funcionamiento de categoría C Un mal funcionamiento se clasificará en la categoría C cuando se den las circunstancias, en caso de que se supervisen, que se supone que influyen en las emisiones, pero hasta un nivel que no supere los límites de emisiones regulados. Los casos de mal funcionamiento que restringen la capacidad del sistema OBD de supervisar los casos de mal funcionamiento de la categoría C se clasificarán en las categorías B1 o B2.
| 4.6. | Sistema de alerta El fallo de un componente del sistema de alerta no hará que deje de funcionar el sistema OBD.
| 4.6.1. | Especificación relativa al indicador de mal funcionamiento El indicador de mal funcionamiento será una señal visual que resulte perceptible en todas las condiciones de iluminación. El indicador de mal funcionamiento incluirá una señal de advertencia amarilla o ámbar (tal como se define en el Reglamento n.o 37 de las Naciones Unidas) identificada mediante el símbolo 0640 con arreglo a la norma ISO 7000:2004.
| 4.6.2. | Sistemas de iluminación del indicador de mal funcionamiento En función del caso o los casos de mal funcionamiento detectados por el sistema OBD, el indicador de mal funcionamiento se iluminará según uno de los modos de activación descritos en el cuadro siguiente. | Modo de activación 1 | Modo de activación 2 | Modo de activación 3 | Modo de activación 4 Condiciones de activación | Sin mal funcionamiento | Mal funcionamiento de categoría C | Mal funcionamiento de categoría B y contadores B1 < 200 h | Mal funcionamiento de categoría A o contador B1 > 200 h Llave «on» Motor «on» | Sin visualización | Estrategia de visualización discriminatoria | Estrategia de visualización discriminatoria | Estrategia de visualización discriminatoria Llave «on» Motor «off» | Estrategia de visualización armonizada | Estrategia de visualización armonizada | Estrategia de visualización armonizada | Estrategia de visualización armonizada La estrategia de visualización exige que el indicador de mal funcionamiento se active en función de la categoría en que se ha clasificado el mal funcionamiento. Esta estrategia se bloqueará mediante una codificación del software que no estará disponible sistemáticamente a través de la herramienta de exploración. La estrategia de activación del indicador de mal funcionamiento con la llave «on» y el motor «off» se describe en el punto 4.6.4. Las figuras B1 y B2 ilustran las estrategias de activación prescritas con la llave «on» y el motor «on» u «off».
Figura B1
Ensayo de bombilla e indicador de preparación
Figura B.2
Estrategia de visualización de mal funcionamiento: solo es aplicable la estrategia discriminatoria
| 4.6.3. | Activación del IMF con el motor «on» Cuando la llave se pone en posición «on» y se arranca el motor (motor «on»), el IMF se pondrá en posición «off», salvo que se hayan satisfecho las disposiciones del punto 4.6.3.1.
| 4.6.3.1. | Estrategia de visualización del IMF A efectos de la activación del IMF, el IMF continuo tendrá prioridad sobre el IMF corto y el IMF a petición, y el IMF corto tendrá prioridad sobre el IMF a petición.
| 4.6.3.1.1. | Casos de mal funcionamiento de categoría A El sistema OBD activará un IMF continuo al almacenar un DTC confirmado asociado a un mal funcionamiento de categoría A.
| 4.6.3.1.2. | Casos de mal funcionamiento de categoría B El sistema OBD activará un «IMF corto» la próxima vez que se ponga la llave en posición «on» después del almacenamiento de un DTC activo asociado a un mal funcionamiento de categoría B. Cada vez que un contador B1 alcance 200 horas, el sistema OBD activará un IMF continuo.
| 4.6.3.1.3. | Casos de mal funcionamiento de categoría C El fabricante podrá facilitar información sobre los casos de mal funcionamiento de categoría C mediante el uso de un IMF a petición que estará disponible hasta que se arranque el motor.
| 4.6.3.1.4. | Sistema de desactivación del indicador de mal funcionamiento El «IMF continuo» se transformará en «IMF corto» si se produce un solo caso de seguimiento, no se detecta el mal funcionamiento que activó inicialmente el IMF continuo durante la secuencia de funcionamiento en curso y no se activa un IMF continuo a raíz de otro mal funcionamiento. El «IMF corto» se desactivará si no se detecta el mal funcionamiento durante tres secuencias de funcionamiento seguidas tras la secuencia de funcionamiento en la que el monitor ha concluido la ausencia del mal funcionamiento considerado y si el IMF no se activa como consecuencia de otro mal funcionamiento de categoría A o B. Las figuras 1, 4A y 4B del apéndice 2 del presente anexo ilustran, respectivamente, la desactivación del IMF corto y continuo en diferentes casos de uso.
| 4.6.4. | Activación del IMF con la llave «on» / el motor «off» La activación del IMF con la llave «on» / el motor «off» consistirá en dos secuencias separadas por un intervalo de 5 segundos con el IMF «off»: a) | la primera secuencia está diseñada para facilitar una indicación de la funcionalidad del IMF y la preparación de los componentes supervisados; b) | la segunda secuencia está diseñada para facilitar una indicación de la presencia de un mal funcionamiento. La primera secuencia comienza a partir del primer momento en que el sistema se encuentra en posición de llave «on» y se detiene, bien en el momento de su finalización normal, bien cuando la llave se pone en posición «off», lo que ocurra primero. La segunda secuencia se repite hasta que el motor se pone en marcha (4), el vehículo empieza a moverse o la llave se pone en la posición «off», lo que ocurra primero.
| 4.6.4.1. | Funcionalidad y preparación del IMF El IMF dará una señal estable durante cinco segundos para indicar que es funcional. El IMF permanecerá en la posición «off» durante diez segundos. El IMF permanecerá a continuación en posición «on» durante cinco segundos para indicar que se ha completado la preparación de todos los componentes supervisados. El IMF parpadeará una vez por segundo durante cinco segundos para indicar que no se ha completado la preparación de uno o varios de los componentes supervisados. El IMF permanecerá entonces en la posición «off» durante cinco segundos.
| 4.6.4.2. | Presencia o ausencia de un mal funcionamiento Tras la secuencia descrita en el punto 4.6.4.1, el IMF indicará la presencia de un mal funcionamiento mediante una serie de destellos o iluminándose de manera permanente, en función del modo de activación aplicable, tal como se describe en los puntos siguientes; o indicará la ausencia de mal funcionamiento mediante una serie de destellos únicos. En su caso, cada destello durará un segundo con el IMF «on» seguido de un lapso de un segundo con el IMF «off», y a la serie de destellos seguirá un período de 4 segundos con el IMF «off». Se consideran cuatro modos de activación: el modo de activación 4 tendrá prioridad sobre los modos de activación 1, 2 y 3; el modo de activación 3 tendrá prioridad sobre los modos de activación 1 y 2; y el modo de activación 2 tendrá prioridad sobre el modo de activación 1.
| 4.6.4.2.1. | Modo de activación 1: ausencia de mal funcionamiento El IMF parpadeará una vez.
| 4.6.4.2.2. | Modo de activación 2: «IMF a petición» El IMF parpadeará dos veces si el sistema OBD activa un «IMF a petición» de acuerdo con la estrategia de visualización discriminatoria descrita en el punto 4.6.3.1.
| 4.6.4.2.3. | Modo de activación 3: «IMF corto» El IMF emitirá tres parpadeos si el sistema OBD activa un «IMF corto» de acuerdo con la estrategia de visualización discriminatoria descrita en el punto 4.6.3.1.
| 4.6.4.2.4. | Modo de activación 4: «IMF continuo» El IMF permanecerá «on» de manera continua («IMF continuo») si el sistema OBD activa un «IMF continuo» de acuerdo con la estrategia de visualización discriminatoria descrita en el punto 4.6.3.1.
| 4.6.5. | Contadores asociados a los casos de mal funcionamiento
| 4.6.5.1. | Contadores del IMF
| 4.6.5.1.1. | Contador del IMF continuo El sistema OBD incluirá un contador del IMF continuo para registrar el número de horas que el motor de combustión interna ha funcionado con el IMF continuo activado. El contador del IMF continuo contará hasta un valor máximo previsto en un contador de 2 bytes con una hora de resolución y conservará ese valor salvo que se den las condiciones para una puesta a cero del contador. El contador del IMF continuo funcionará de la manera siguiente: a) | si empieza desde cero, el contador del IMF continuo empezará a contar tan pronto como se active el IMF continuo; b) | el contador del IMF continuo se parará y conservará el valor alcanzado cuando el IMF continuo deje de estar activo; c) | el contador del IMF continuo seguirá contando desde el punto en que se había detenido si en el transcurso de tres secuencias de funcionamiento se detecta un mal funcionamiento que dé lugar a un IMF continuo; d) | el contador del IMF continuo volverá a contar desde cero si en el transcurso de tres secuencias de funcionamiento se detecta un mal funcionamiento que dé lugar a un IMF continuo desde la última parada del contador; e) | el contador del IMF continuo se pondrá a cero cuando: i) | no se detecte ningún mal funcionamiento que dé lugar a un IMF continuo durante 40 ciclos de calentamiento o 200 horas de funcionamiento del motor desde la última parada del contador, lo que ocurra primero; o ii) | la herramienta de exploración del sistema OBD ordene a este último borrar la información que contiene.
Figura C1
Ilustración de los principios de activación de los contadores del IMF
Figura C2
Ilustración de los principios de activación del contador B1
| 4.6.5.1.2. | Contador acumulativo del IMF continuo El sistema OBD incluirá un contador acumulativo del IMF continuo para registrar el número acumulado de horas en las que el motor ha funcionado con el IMF continuo activado a lo largo de su vida. El contador acumulativo del IMF continuo contará hasta un valor máximo previsto en un contador de 2 bytes con una hora de resolución y conservará ese valor. El sistema de motor, una herramienta de exploración o la desconexión de la batería no pondrán a cero el contador acumulativo del IMF continuo. El contador acumulativo del IMF continuo funcionará de la manera siguiente: a) | el contador acumulativo del IMF continuo empezará a contar cuando se active el IMF continuo; b) | el contador acumulativo del IMF continuo se parará y conservará el valor alcanzado cuando el IMF continuo deje de estar activo; c) | cuando se active un IMF continuo el contador acumulativo del IMF continuo seguirá contando desde el punto en que se detuvo. La figura C1 ilustra el principio del contador acumulativo del IMF continuo y el apéndice 2 del presente anexo ofrece ejemplos que ilustran esa lógica.
| 4.6.5.2. | Contadores asociados a los casos de mal funcionamiento de categoría B1
| 4.6.5.2.1. | Contador B1 único El sistema OBD incluirá un contador B1 para registrar el número de horas que el motor ha funcionado afectado por un mal funcionamiento de categoría B1. El contador B1 funcionará de la manera siguiente: a) | el contador B1 empezará a contar tan pronto como se detecte un mal funcionamiento de categoría B1 y se haya almacenado un DTC activo; b) | el contador B1 se parará y conservará el valor alcanzado si no hay ningún mal funcionamiento de categoría B1 confirmado y activo, o cuando una herramienta de exploración haya borrado todos los casos de mal funcionamiento de categoría B1; c) | el contador B1 seguirá contando desde el punto en que se había parado si, en el transcurso de tres secuencias de funcionamiento, se detecta un mal funcionamiento posterior de categoría B1. Cuando el contador B1 haya superado 200 horas de funcionamiento del motor, el sistema OBD pondrá el contador a 190 horas de funcionamiento del motor si dicho sistema determina que ya no hay ningún mal funcionamiento de categoría B1 confirmado y activo, o cuando una herramienta de exploración haya borrado todos los casos de mal funcionamiento de categoría B1. El contador B1 empezará a contar desde las 190 horas de funcionamiento del motor si, en el transcurso de tres secuencias de funcionamiento, hay un mal funcionamiento posterior de categoría B1. El contador B1 se pondrá a cero tras tres secuencias de funcionamiento consecutivas sin que se detecte ningún mal funcionamiento de categoría B1. Nota: El contador B1 no indica el número de horas de funcionamiento de un motor con presencia de un único mal funcionamiento de categoría B1. El contador B1 puede acumular el número de horas de dos o varios casos de mal funcionamiento de categoría B1 distintos, sin que ninguno de ellos haya alcanzado el tiempo indicado por el contador. El contador B1 tiene por única finalidad determinar cuándo debe activarse el IMF continuo. La figura C2 ilustra el principio del contador B1 y el apéndice 2 del presente anexo ofrece ejemplos que ilustran esa lógica.
| 4.6.5.2.2. | Múltiples contadores B1 Un fabricante podrá utilizar múltiples contadores B1. En ese caso, el sistema será capaz de asignar un contador B1 específico a cada mal funcionamiento de categoría B1. El control del contador B1 específico estará sujeto a las mismas reglas que el contador B1 único y cada contador B1 específico empezará a contar cuando se detecte el mal funcionamiento de categoría B1 asignado.
| 4.7. | Información del sistema OBD
| 4.7.1. | Información registrada La información registrada por el sistema OBD estará disponible cuando la solicite un ordenador externo, estructurada en los tres paquetes siguientes: a) | información sobre el estado del motor; b) | información sobre los casos de mal funcionamiento activo relacionados con las emisiones; c) | información para la reparación.
| 4.7.1.1. | Información sobre el estado del motor Esta información indicará a los responsables de velar por el cumplimiento de las normas (5) el estado del indicador de mal funcionamiento y los datos asociados (por ejemplo, contador del IMF continuo, preparación). El sistema OBD facilitará toda la información necesaria (de acuerdo con la norma aplicable establecida en el apéndice 6 del presente anexo) para que el equipo externo de verificación en carretera asimile los datos y ofrezca al agente encargado de velar por el cumplimiento de las normas la información siguiente: a) | la estrategia de visualización discriminatoria/no discriminatoria; b) | el número de identificación del vehículo (VIN); c) | la presencia de un IMF continuo; d) | la preparación del sistema OBD; e) | el número de horas de funcionamiento del motor desde que se activara por última vez un IMF continuo (contador del IMF continuo). El acceso a esta información se limitará a su lectura (no podrá borrarse).
| 4.7.1.2. | Información sobre los casos de mal funcionamiento activo relacionados con las emisiones Esta información facilitará a cualquier centro de inspección (6) un subconjunto de datos del sistema OBD relacionados con el motor, incluido el estado del indicador de mal funcionamiento y los datos conexos (contadores del IMF), una lista de los casos de mal funcionamiento de las categorías A y B activos/confirmados y los datos conexos (por ejemplo, contador B1). El sistema OBD facilitará toda la información necesaria (de acuerdo con la norma aplicable establecida en el apéndice 6 del presente anexo) para que el equipo externo de inspección asimile los datos y ofrezca al inspector la información siguiente: a) | el número de Reglamento técnico mundial (y de la revisión), que se integrará en el marcado de homologación de tipo del Reglamento n.o 49; b) | la estrategia de visualización discriminatoria/ no discriminatoria; c) | el número de identificación del vehículo (VIN); d) | el estado del indicador de mal funcionamiento; e) | la preparación del sistema OBD; f) | el número de ciclos de calentamiento y el número de horas de funcionamiento del motor desde que se borrara por última vez la información registrada por el sistema OBD; g) | el número de horas de funcionamiento del motor desde que se activara por última vez un IMF continuo (contador del IMF continuo); h) | el número de horas acumuladas de funcionamiento con un IMF continuo (contador del IMF continuo acumulativo); i) | el valor del contador B1 que indique el mayor número de horas de funcionamiento del motor; j) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría A; k) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría B (B1 y B2); l) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría B1; m) | la identificación o las identificaciones de la calibración del software; n) | el número o los números de verificación de la calibración. El acceso a esta información se limitará a su lectura (no podrá borrarse).
| 4.7.1.3. | Información para la reparación Esta información ofrecerá a los técnicos encargados de la reparación todos los datos del sistema OBD especificados en el presente anexo (por ejemplo, la información de imagen fija). El sistema OBD facilitará toda la información necesaria (de acuerdo con la norma aplicable establecida en el apéndice 6 del presente anexo) para que el equipo de reparación externo asimile los datos y ofrezca al técnico de reparación la información siguiente: a) | el número de Reglamento técnico mundial (y de la revisión), que se integrará en el marcado de homologación de tipo del Reglamento n.o 49; b) | el número de identificación del vehículo (VIN); c) | el estado del indicador de mal funcionamiento; d) | la preparación del sistema OBD; e) | el número de ciclos de calentamiento y el número de horas de funcionamiento del motor desde que se borrara por última vez la información registrada por el sistema OBD; f) | el estado del monitor (deshabilitado para el resto del ciclo de conducción, conclusión del ciclo de conducción o no conclusión del ciclo de conducción) desde la última parada del motor para cada monitor utilizado para determinar el estado de preparación; g) | el número de horas de funcionamiento del motor desde que se activara el indicador de mal funcionamiento (contador del IMF continuo); h) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría A; i) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría B (B1 y B2); j) | el número de horas acumuladas de funcionamiento con un IMF continuo (contador del IMF continuo acumulativo); k) | el valor del contador B1 que indique el mayor número de horas de funcionamiento del motor; l) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría B1 y el número de horas de funcionamiento del motor a partir de los contadores B1; m) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría C; n) | los DTC pendientes y su correspondiente categoría; o) | los DTC previamente activos y su correspondiente categoría; p) | la información en tiempo real sobre las señales de sensores seleccionadas y recomendadas por el fabricante del equipo original y las señales internas y de salida (véanse el punto 4.7.2 y el apéndice 5 del presente anexo); q) | la información de imagen fija requerida en el presente anexo (véanse el punto 4.7.1.4 y el apéndice 5 del presente anexo); r) | la identificación o las identificaciones de la calibración del software; s) | el número o los números de verificación de la calibración. El sistema OBD borrará todos los casos registrados de mal funcionamiento del sistema de motor, así como los datos conexos (información sobre el tiempo de funcionamiento, imagen fija, etc.), de acuerdo con las disposiciones del presente anexo, cuando reciba esa orden a través del equipo de reparación externo con arreglo a la norma aplicable establecida en el apéndice 6 del presente anexo.
| 4.7.1.4. | Información de imagen fija En función de la decisión del fabricante, se almacenará al menos una «imagen fija» de la información en el momento del almacenamiento de un DTC potencial o de un DTC confirmado y activo. El fabricante podrá actualizar la información de imagen fija siempre que vuelva a detectarse el DTC pendiente. La imagen fija indicará las condiciones de funcionamiento del vehículo en el momento de la detección del mal funcionamiento y el DTC asociado a los datos almacenados. La imagen fija incluirá la información indicada en el cuadro 1 del apéndice 5 del presente anexo. Incluirá también toda la información indicada en los cuadros 2 y 3 del apéndice 5 del presente anexo que se utilice con fines de supervisión o control en la unidad de control específica que almacenó el DTC. El almacenamiento de la información de imagen fija asociada a un mal funcionamiento de categoría A tendrá prioridad sobre la información asociada a un mal funcionamiento de categoría B1, que a su vez tendrá prioridad sobre la información asociada a un mal funcionamiento de categoría B2, que tendrá prioridad sobre la información asociada a un mal funcionamiento de categoría C. El primer mal funcionamiento detectado tendrá prioridad sobre el mal funcionamiento más reciente, salvo que este último sea de categoría superior. En caso de que el sistema OBD supervise un dispositivo que no esté contemplado en el apéndice 5 del presente anexo, la información de imagen fija incluirá elementos de información sobre los sensores y actuadores de dicho dispositivo de forma similar a los descritos en el apéndice 5 del presente anexo. Este aspecto se someterá a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo en el momento de la homologación de tipo.
| 4.7.1.5. | Preparación Con las excepciones especificadas en los puntos 4.7.1.5.1, 4.7.1.5.2 y 4.7.1.5.3, una preparación se pondrá en estado «completo» únicamente cuando un monitor o un grupo de monitores tratados por este estado hayan llevado a cabo la supervisión y concluido la presencia (es decir, hayan guardado un DTC confirmado y activo) o la ausencia de un fallo pertinente para ese monitor desde el último borrado a petición de una herramienta o un comando externos (por ejemplo, mediante una herramienta de exploración del sistema OBD). La preparación se pondrá en estado «incompleta» borrando la memoria del código de fallo (véase el punto 4.7.4) a petición de una herramienta o un comando externos (por ejemplo, mediante una herramienta de exploración del sistema OBD). La parada normal del motor no hará cambiar el estado de preparación.
| 4.7.1.5.1. | Previa autorización de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante podrá solicitar que el estado de preparación de un monitor se ajuste para que indique «completa» sin que el monitor en cuestión haya llevado a cabo la supervisión y concluido la presencia o la ausencia del fallo pertinente para él. Dicha solicitud solo podrá aprobarse si durante un número múltiple de secuencias de funcionamiento (mínimo 9 secuencias de funcionamiento o 72 horas de funcionamiento): a) | la supervisión se desactiva temporalmente con arreglo al punto 5.2 del presente anexo debido a la presencia continuada de condiciones extremas de funcionamiento (por ejemplo, temperaturas ambiente frías, altitudes elevadas); o b) | el sistema supervisado no está en funcionamiento y el DTC asociado a dicho sistema no tiene el estado confirmado y activo ni el estado previamente activo en el momento en que el estado de preparación pasa a estar incompleto durante una reparación. En este tipo de solicitud deben especificarse las condiciones de desactivación del sistema de supervisión y el número de secuencias de funcionamiento que se efectuarían sin completar la supervisión antes de que se indique que la preparación está «completa». Las condiciones ambientales o de altitud extremas consideradas en la petición del fabricante nunca serán más severas que las especificadas en el presente anexo para la desactivación temporal del sistema OBD.
| 4.7.1.5.2. | Monitores sujetos a preparación Se admitirá la preparación para cada uno de los monitores o grupos de monitores que se identifican en el presente anexo y que se exigen mediante el presente anexo y al mencionarlo, con la excepción de los puntos 11 y 12 de su apéndice 3.
| 4.7.1.5.3. | Preparación de los monitores continuos La preparación de cada uno de los monitores o grupos de monitores que se identifican en los puntos 1, 7 y 10 del apéndice 3 del presente anexo, que se exigen mediante el presente anexo y al mencionarlo, y cuyo funcionamiento se considera continuo en el presente anexo, siempre indicará «completa».
| 4.7.2. | Información sobre el flujo de datos Cuando se le solicite, el sistema OBD proporcionará en tiempo real la información indicada en los cuadros 1 a 4 del apéndice 5 del presente anexo a una herramienta de exploración (se utilizarán preferentemente los valores de las señales reales en lugar de valores sustitutivos). A efectos de los parámetros de la carga y el par calculados, el sistema OBD indicará los valores más precisos que se calculen en la unidad de control electrónico aplicable (por ejemplo, el ordenador de control del motor). El cuadro 1 del apéndice 5 del presente anexo ofrece una lista de información obligatoria del sistema OBD relacionada con la carga y el régimen del motor. El cuadro 3 del apéndice 5 del presente anexo muestra qué otra información del sistema OBD debe incluirse si es utilizada por este sistema o por el sistema de emisiones para activar o desactivar cualquier monitor del sistema OBD. El cuadro 4 del apéndice 5 del presente anexo muestra la información que debe incluirse si el motor está equipado para ello o si detecta o calcula la información (7). Si así lo decide el fabricante, podrá incluirse otra información de imagen fija o flujo de datos. En caso de que el sistema OBD supervise un dispositivo que no esté contemplado en el apéndice 5 del presente anexo (por ejemplo, la SCR), el flujo de datos incluirá elementos de información sobre los sensores y actuadores de dicho dispositivo de una forma similar a la descrita en el apéndice 5 del presente anexo. Este aspecto se someterá a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo en el momento de la homologación de tipo.
| 4.7.3. | Acceso a la información del sistema OBD El acceso a la información del sistema OBD se dará únicamente de acuerdo con las normas mencionadas en el apéndice 6 del presente anexo y en los párrafos siguientes (8). El acceso a la información del sistema OBD no estará sujeto a ningún tipo de contraseña, dispositivo o método que solo puedan facilitar el fabricante o sus proveedores. La interpretación de la información del sistema OBD no precisará de ninguna información de decodificación única, salvo que dicha información esté a disposición del público. Deberá poder utilizarse un único método de acceso (por ejemplo, un único punto/nodo de acceso) a toda la información del sistema OBD. Este método permitirá acceder a toda la información del sistema OBD requerida en el presente anexo. Asimismo, permitirá acceder a expedientes de homologación específicos más pequeños, tal como se definen en el presente anexo (por ejemplo, expedientes de homologación sobre la aptitud para circular en el caso de un sistema OBD relacionado con las emisiones). El acceso a la información del sistema OBD se facilitará con arreglo, como mínimo, a una de las siguientes series de normas mencionadas en el apéndice 6 del presente anexo: a) | ISO 27145 con ISO 15765-4 (basada en CAN); b) | ISO 27145 con ISO 13400 (basada en TCP/IP); c) | SAE J1939-73. Los fabricantes utilizarán códigos de fallo apropiados definidos por normas ISO o SAE (por ejemplo, P0xxx, P2xxx, etc.) siempre que ello sea posible. Si dicha identificación no fuera posible, el fabricante podrá utilizar códigos de problemas de diagnóstico conformes con las disposiciones pertinentes de las normas ISO 27145 o SAE J1939. Los códigos de fallo deben ser totalmente accesibles mediante el equipo de diagnóstico normalizado según lo dispuesto en el presente anexo. El fabricante facilitará al organismo de normalización ISO o SAE, mediante el proceso ISO o SAE adecuado, los datos de diagnóstico relacionados con las emisiones no especificados por las normas ISO 27145 o SAE J1939, pero relacionados con el presente anexo. Deberá poder accederse a la información del sistema OBD mediante una conexión por cable. El sistema OBD facilitará los datos de diagnóstico a bordo cuando se le soliciten mediante una herramienta de exploración que cumpla los requisitos de las normas aplicables mencionadas en el apéndice 6 del presente anexo (comunicación con una herramienta de ensayo externa).
| 4.7.3.1. | Comunicación por cable basada en CAN La velocidad de comunicación de la conexión de datos por cable del sistema OBD será de 250 kbps o 500 kbps. Es responsabilidad del fabricante seleccionar la velocidad de transmisión en baudios y diseñar el sistema OBD con arreglo a los requisitos especificados en las normas mencionadas en el apéndice 6 del presente anexo y a las que se hace referencia en el presente anexo. El sistema OBD tolerará la detección automática entre estas dos velocidades de transmisión por parte del equipo de ensayo externo. La interfaz de conexión entre el vehículo y el equipo de ensayo diagnóstico (por ejemplo, una herramienta de exploración) será estándar y cumplirá todos los requisitos de la norma ISO 15031-3, tipo A (alimentación eléctrica de 12 VCC), tipo B (alimentación eléctrica de 24 VCC) o SAE J1939-13 (alimentación eléctrica de 12 VCC o 24 VCC).
| 4.7.3.2. | Reservado para la comunicación por cable basada en TPC/IP (Ethernet).
| 4.7.3.3. | Ubicación del conector El conector estará situado dentro del vehículo, en el hueco de las piernas del conductor, dentro del espacio delimitado por el lateral del vehículo del lado del conductor y el borde de la consola central del lado del conductor (o de la línea central del vehículo si este carece de consola central), en un lugar no más alto que la parte inferior del volante en su posición más baja. El conector no podrá situarse en la consola central (esto es, ni en las superficies horizontales cerca del selector de marchas montado en el suelo, el freno de mano o los sujetavasos, ni en las superficies verticales a proximidad de los mandos de la radio, la climatización o el sistema de navegación). La ubicación del conector deberá ser fácilmente identificable y accesible (por ejemplo, para conectar una herramienta externa). Para los vehículos dotados de una puerta en el lado del conductor, el conector deberá ser fácilmente identificable y accesible para una persona que esté de pie (o agachada) fuera del vehículo, del lado del conductor, con la puerta abierta. A petición del fabricante, la autoridad de homologación de tipo podrá autorizar una ubicación alternativa a condición de que sea fácilmente accesible y esté protegida contra daños accidentales en condiciones de uso normales, por ejemplo la ubicación descrita en la serie de normas ISO 15031. Si el conector está cubierto o se encuentra dentro de una caja específica, la tapa o la puerta del compartimento deben poder abrirse con la mano sin herramienta alguna y estar claramente etiquetadas con la inscripción «OBD» para identificar la ubicación del conector. Los vehículos podrán estar equipados con conectores de diagnóstico y enlaces de datos adicionales para fines específicos del fabricante distintos de las funciones del sistema OBD requeridas. Si el conector adicional es conforme con uno de los conectores de diagnóstico estándar autorizados en el apéndice 6 del presente anexo, solo se etiquetará claramente con la inscripción «OBD» el conector requerido en el presente anexo para diferenciarlo de otros conectores similares.
| 4.7.4. | Borrado o reinicialización de la información del OBD mediante una herramienta de exploración Cuando lo solicite la herramienta de exploración, los datos siguientes se borrarán o reinicializarán con el valor especificado en el presente anexo a partir de la memoria del ordenador. Datos de información del sistema OBD | Borrable | Reinicializable (9) Estado del indicador de mal funcionamiento | | X Preparación del sistema OBD | | X Número de horas de funcionamiento del motor desde la activación del indicador de mal funcionamiento (contador del IMF continuo) | X | Todos los DTC | X | El valor del contador B1 que indique el mayor número de horas de funcionamiento del motor | | X Número de horas de funcionamiento del motor a partir de los contadores B1 | | X Información de imagen fija requerida en el presente anexo | X | La información del sistema OBD no se borrará si se desconectan las baterías del vehículo.
| 4.8. | Seguridad electrónica Todo vehículo equipado con una unidad de control de emisiones debe tener características que impidan cualquier modificación no autorizada por el fabricante. El fabricante autorizará la introducción de modificaciones siempre que sean necesarias para fines de diagnóstico, mantenimiento, inspección, equipamiento o reparación del vehículo. Todo parámetro de funcionamiento o código informático reprogramable deberá ser resistente a las manipulaciones indebidas y ofrecer un nivel de protección al menos igual al previsto en las disposiciones de las normas ISO 15031-7 (SAE J2186) o J1939-73, siempre y cuando el intercambio de seguridad se lleve a cabo utilizando los protocolos y el conector de diagnóstico prescritos en el presente anexo. Todos los chips de memoria de calibración extraíbles deberán ir encapsulados, alojados en una caja sellada o protegidos mediante algoritmos electrónicos y no podrán sustituirse sin herramientas o procedimientos especializados. Los parámetros de funcionamiento del motor con codificación informática no podrán modificarse sin utilizar herramientas y procedimientos especializados (por ejemplo, componentes de ordenador soldados o encapsulados o carcasas de ordenador selladas o soldadas). Los fabricantes adoptarán las medidas adecuadas para proteger el ajuste de máximo suministro de combustible contra cualquier manipulación indebida mientras un vehículo esté en servicio. Los fabricantes podrán solicitar a la autoridad de homologación de tipo una exención respecto a cualquiera de estos requisitos para los vehículos en los que sea improbable la necesidad de protección. Los criterios que tendrá en cuenta la autoridad de homologación de tipo al estudiar la exención serán, entre otros, la disponibilidad en ese momento de chips de control de prestaciones, la capacidad de altas prestaciones del vehículo y el volumen de ventas previsto. Los fabricantes que utilicen sistemas de código informático programable (por ejemplo, una memoria pasiva, programable y borrable eléctricamente, EEPROM) deberán impedir cualquier reprogramación no autorizada. Los fabricantes incluirán estrategias avanzadas de protección contra manipulaciones y medidas de protección contra escritura que requieran el acceso electrónico a un ordenador externo mantenido por ellos. La autoridad de homologación de tipo podrá aprobar métodos alternativos que ofrezcan un nivel equivalente de protección contra la manipulación.
| 4.9. | Durabilidad del sistema OBD El sistema OBD estará diseñado y fabricado de manera que pueda detectar distintos tipos de mal funcionamiento durante toda la vida del vehículo o sistema de motor. Toda disposición adicional sobre la durabilidad de los sistemas OBD figura en el presente anexo. Un sistema OBD no estará programado ni diseñado para que se desactive parcial o totalmente en función de la edad ni del kilometraje durante la vida real del vehículo, ni contendrá ningún algoritmo ni ninguna estrategia destinados a reducir su eficacia con el paso del tiempo.
| 5. | Requisitos de funcionamiento
| 5.1. | Umbrales En la parte principal del presente Reglamento se definen los OTL para los criterios de supervisión aplicables que se definen en el apéndice 3 del presente anexo.
| 5.2. | Desactivación temporal del sistema OBD La autoridad de homologación de tipo podrá permitir la desactivación temporal de un sistema OBD en las condiciones especificadas en los párrafos siguientes. En el momento de la homologación de tipo, el fabricante facilitará a la autoridad de homologación de tipo la descripción detallada de cada una de las estrategias de desactivación temporal del sistema OBD, así como los datos y/o la evaluación técnica que demuestren que la supervisión que se efectuaría en las condiciones aplicables no resultaría fiable o práctica. En cualquier caso, la supervisión se reanudará cuando dejen de darse las condiciones que justificaron la desactivación temporal.
| 5.2.1. | Seguridad de funcionamiento del motor/vehículo Los fabricantes podrán solicitar autorización para desactivar los sistemas de supervisión OBD cuando se activen estrategias de seguridad de funcionamiento. El sistema de supervisión OBD no tiene que evaluar los componentes durante un mal funcionamiento si esta evaluación pudiera afectar a la seguridad de uso del vehículo.
| 5.2.2. | Temperatura ambiente y condiciones de altitud Los fabricantes podrán solicitar autorización para desactivar los monitores del sistema OBD: a) | cuando la temperatura ambiente sea inferior a 266 K (- 7 grados Celsius) en el caso de que la temperatura del refrigerante no haya alcanzado una temperatura mínima de al menos 333 K (60 grados Celsius); o b) | cuando la temperatura ambiente sea inferior a 266 K (- 7 grados Celsius) en caso de congelación del reactivo; o c) | cuando la temperatura ambiente sea superior a 308 K (35 grados Celsius); o d) | a altitudes superiores a 2 500 metros sobre el nivel del mar; o e) | por debajo de 400 metros bajo el nivel del mar; o f) | con excepción de los fallos de los circuitos eléctricos, a temperaturas ambiente inferiores a 251 K (- 22 °C). Asimismo, los fabricantes podrán solicitar autorización para desactivar temporalmente un monitor del sistema OBD en otras condiciones de altitud y temperatura ambiente si demuestran con datos y/o una evaluación técnica que en esas condiciones se obtendría un diagnóstico erróneo debido a su efecto en el propio componente (por ejemplo, debido a la congelación del componente o al efecto sobre la compatibilidad con las tolerancias de los sensores). Nota: | Las condiciones ambientales pueden estimarse por métodos indirectos. Por ejemplo, las condiciones de temperatura ambiente pueden determinarse en función de la temperatura del aire de admisión.
| 5.2.3. | Nivel de combustible bajo Los fabricantes podrán solicitar autorización para desactivar los sistemas de supervisión afectados por un nivel de combustible o de presión bajo o cuyo combustible se agote (por ejemplo, diagnóstico de un mal funcionamiento del sistema de alimentación de combustible o fallo de encendido) como se indica a continuación. | Diésel | Gas GN | GLP a) | El nivel bajo de combustible considerado para dicha desactivación no excederá de 100 litros o el 20 % de la capacidad nominal del depósito, el valor que sea inferior. | X | | X b) | El nivel bajo de presión en el depósito considerado para dicha desactivación no excederá del 20 % de la cantidad utilizable de presión del depósito de combustible. | | X |
| 5.2.4. | Batería del vehículo o niveles de tensión del sistema Los fabricantes podrán solicitar autorización para desactivar los sistemas de supervisión que puedan verse afectados por la batería del vehículo o los niveles de tensión del sistema.
| 5.2.4.1. | Baja tensión Para los sistemas de supervisión afectados por baterías o sistemas con poca tensión, los fabricantes podrán solicitar autorización para desconectar los sistemas de supervisión cuando la tensión de la batería o el sistema sea inferior a un 90 % de la tensión nominal (u 11,0 voltios para una batería de 12 voltios y 22,0 voltios para una batería de 24 voltios). Los fabricantes podrán solicitar autorización para utilizar un umbral de tensión más alto que el valor indicado para desactivar la supervisión del sistema. El fabricante demostrará que, a esas tensiones, la supervisión no sería fiable y que o bien sería improbable el funcionamiento durante largos períodos de tiempo de un vehículo que incumpla los criterios de desactivación, o el sistema OBD supervisaría la tensión de la batería o el sistema y detectaría un mal funcionamiento a la tensión utilizada para desactivar otros monitores.
| 5.2.4.2. | Tensión alta Para los sistemas de supervisión relacionados con las emisiones que se vean afectados por altas tensiones de la batería o el sistema, los fabricantes podrán solicitar autorización para desactivar los sistemas de supervisión cuando la tensión de la batería o el sistema supere la establecida por el fabricante. El fabricante demostrará que la supervisión a una tensión superior a la establecida por él no sería fiable y que o bien se iluminaría la luz de advertencia del sistema de carga eléctrica/alternador (o el indicador de carga se encontraría en la «zona roja») o bien el sistema OBD supervisaría la tensión de la batería o el sistema y detectaría un mal funcionamiento a la tensión utilizada para desactivar otros monitores.
| 5.2.5. | Unidades de toma de fuerza activa El fabricante podrá solicitar autorización para desactivar temporalmente los sistemas de supervisión afectados en vehículos equipados con una unidad de toma de fuerza, a condición de que dicha unidad esté temporalmente activa.
| 5.2.6. | Regeneración forzada El fabricante podrá solicitar autorización para desactivar los sistemas de supervisión OBD afectados durante la regeneración forzada de un sistema de control de emisiones situado después del motor (por ejemplo, un filtro de partículas).
| 5.2.7. | Estrategia auxiliar de emisiones (AES) El fabricante podrá solicitar autorización para desactivar los monitores del sistema OBD durante una AES, incluida una MECS, en condiciones que no contemple ya el punto 5.2 si la capacidad de supervisión de un monitor se ve afectada por una AES.
| 5.2.8. | Repostaje de combustible Tras el repostaje de combustible, el fabricante de un vehículo alimentado por gas podrá desactivar temporalmente el sistema OBD cuando el sistema tenga que adaptarse al reconocimiento por la unidad de control electrónico de un cambio en la calidad y composición del combustible. El sistema OBD se reactivará en cuanto se haya reconocido el nuevo combustible y los parámetros del motor se hayan reajustado. Esta desactivación estará limitada a un máximo de diez minutos.
| 6. | Requisitos de demostración Los elementos básicos para demostrar que un sistema OBD cumple los requisitos del presente anexo son los siguientes: a) | procedimiento de selección del sistema de motor de referencia-OBD. El sistema de motor de referencia-OBD será seleccionado por el fabricante en acuerdo con la autoridad de homologación de tipo; b) | procedimiento para demostrar la clasificación de un mal funcionamiento. El fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo la clasificación de cada mal funcionamiento del sistema de motor de referencia-OBD y los datos de apoyo necesarios para justificar cada clasificación; c) | procedimiento para aceptar un componente deteriorado. A petición de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante facilitará componentes deteriorados para someter a ensayo el sistema OBD. Estos componentes se aceptan en función de los datos de apoyo que aporte el fabricante; d) | procedimiento para seleccionar el combustible de referencia en el caso de un motor alimentado por gas.
| 6.1. | Familia de sistemas OBD en relación con las emisiones El fabricante es responsable de determinar la composición de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones. El agrupamiento de sistemas de motor dentro de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones se basará en criterios técnicos adecuados y estará sujeto a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo. Motores que no pertenezcan a la misma familia de motores pueden pertenecer a la misma familia de sistemas OBD en relación con las emisiones.
| 6.1.1. | Parámetros para definir una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones Una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones se caracteriza por parámetros básicos de diseño que deberán ser comunes a los sistemas de motor de la familia. Para que los sistemas de motor se consideren de la misma familia de motores-OBD, los siguientes parámetros básicos de dichos sistemas deberán ser similares: a) | sistemas de control de las emisiones; b) | métodos de supervisión del sistema OBD; c) | criterios de funcionamiento y supervisión de los componentes; d) | parámetros de supervisión (por ejemplo, la frecuencia). El fabricante demostrará estas similitudes por medio de las demostraciones técnicas pertinentes u otros procedimientos apropiados y las someterá a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo. El fabricante podrá solicitar la aprobación por parte de la autoridad de homologación de tipo de diferencias menores en los métodos de supervisión/diagnóstico del sistema de control de las emisiones del motor debidas a la variación de la configuración del sistema de motor, cuando el fabricante considere que esos métodos son similares y que: a) | difieren solo para ajustarse a las especificidades de los componentes considerados (por ejemplo, el tamaño, el flujo de escape, etc.); o b) | sus similitudes se basan en criterios técnicos adecuados.
| 6.1.2. | Sistema de motor de referencia-OBD El cumplimiento por parte de una familia de OBD en relación con las emisiones de los requisitos del presente anexo se probará demostrando su cumplimiento por parte del sistema de motor de referencia-OBD de dicha familia. El sistema de motor de referencia-OBD será seleccionado por el fabricante y estará sujeto a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo. Antes del ensayo, la autoridad de homologación de tipo puede pedir al fabricante que seleccione un motor adicional con fines de demostración. El fabricante también podrá proponer a la autoridad de homologación de tipo el ensayo de motores adicionales para abarcar a toda la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones.
| 6.2. | Procedimientos para demostrar la clasificación de un mal funcionamiento El fabricante facilitará a la autoridad de homologación de tipo la documentación que justifique la clasificación adecuada de cada caso de mal funcionamiento. Esta documentación comprenderá un análisis de fallo (por ejemplo, los elementos de un «análisis de los tipos de fallo y de sus efectos») y podrá incluir igualmente: a) | resultados de simulación; b) | resultados de ensayo; c) | referencias a clasificaciones aprobadas anteriormente. En los párrafos siguientes, se enumeran los requisitos para demostrar que la clasificación es correcta, lo que incluye los requisitos de ensayo. Se hará un mínimo de cuatro ensayos y un máximo de cuatro veces el número de familias de motores consideradas dentro de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones. La autoridad de homologación de tipo podrá decidir poner fin al ensayo en cualquier momento antes de que se alcance ese número máximo de ensayos de fallo. En algunos casos específicos en que no sea posible realizar ensayos de clasificación (por ejemplo, si está activada una estrategia de control de mal funcionamiento relacionado con las emisiones y el motor no puede someterse al ensayo aplicable, etc.), el mal funcionamiento podrá clasificarse en función de una justificación técnica. El fabricante deberá documentar esta excepción, que estará supeditada a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo.
| 6.2.1. | Demostración de la clasificación en la categoría A La clasificación de un mal funcionamiento en la categoría A por parte del fabricante no estará sujeta a un ensayo de demostración. Si la autoridad de homologación de tipo no está de acuerdo con la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría A por parte del fabricante, exigirá que se clasifique en las categorías B1, B2 o C, según proceda. En ese caso, el documento de homologación indicará que la clasificación del mal funcionamiento corresponde a una petición de la autoridad de homologación de tipo.
| 6.2.2. | Demostración de la clasificación en la categoría B1 (distinción entre A y B1) Para justificar la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B1, la documentación demostrará claramente que, en determinadas circunstancias (10), el mal funcionamiento da lugar a emisiones inferiores a los OTL. En el caso de que la autoridad de homologación de tipo requiera un ensayo de emisiones para acreditar la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B1, el fabricante demostrará que las emisiones debidas a ese mal funcionamiento particular son, en las circunstancias seleccionadas, inferiores a los OTL: a) | el fabricante seleccionará las circunstancias del ensayo de acuerdo con la autoridad de homologación de tipo; b) | no se exigirá al fabricante que demuestre que en otras circunstancias las emisiones debidas al mal funcionamiento superan realmente los OTL. Si el fabricante no consigue demostrar la clasificación del mal funcionamiento en la categoría B1, este se clasificará en la categoría A.
| 6.2.3. | Demostración de la clasificación en la categoría B1 (distinción entre B2 y B1) Si la autoridad de homologación de tipo no está de acuerdo con la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B1 porque considera que no se superan los OTL, exigirá su reclasificación en las categorías B2 o C. En ese caso, los documentos de homologación indicarán que la clasificación del mal funcionamiento corresponde a una petición de la autoridad de homologación de tipo.
| 6.2.4. | Demostración de la clasificación en la categoría B2 (distinción entre B2 y B1) Para justificar la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B2, el fabricante demostrará que las emisiones son inferiores a los OTL. Si la autoridad de homologación de tipo no está de acuerdo con la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B2 porque considera que se superan los OTL, podrá exigirse al fabricante que demuestre, mediante ensayo, que las emisiones debidas al mal funcionamiento son inferiores a los OTL. Si el ensayo fracasa, la autoridad de homologación de tipo exigirá la reclasificación del mal funcionamiento en las categorías A o B1 y, en consecuencia, el fabricante demostrará la clasificación adecuada y actualizará la documentación.
| 6.2.5. | Demostración de la clasificación en la categoría B2 (distinción entre B2 y C) Si la autoridad de homologación de tipo no está de acuerdo con la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B2 porque considera que no se superan los límites de emisiones regulados, la autoridad de homologación de tipo exigirá la reclasificación de ese mal funcionamiento en la categoría C. En ese caso, los documentos de homologación indicarán que la clasificación del mal funcionamiento corresponde a una petición de la autoridad de homologación de tipo.
| 6.2.6. | Demostración de la clasificación en la categoría C Para justificar la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría C, el fabricante demostrará que las emisiones son inferiores a los límites de emisiones regulados. Si la autoridad de homologación de tipo no está de acuerdo con la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría C, podrá exigirse al fabricante que demuestre, mediante ensayo, que las emisiones debidas al mal funcionamiento son inferiores a los límites de emisiones regulados. Si el ensayo fracasa, la autoridad de homologación de tipo exigirá la reclasificación del mal funcionamiento y, en consecuencia, el fabricante demostrará la reclasificación adecuada y actualizará la documentación.
| 6.3. | Procedimientos para demostrar el funcionamiento del sistema OBD El fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo una documentación completa que justifique la conformidad del sistema OBD por lo que respecta a su capacidad de supervisión, documentación que podrá incluir: a) | algoritmos y diagramas de decisión; b) | resultados de ensayos y/o simulaciones; c) | referencias a sistemas de supervisión homologados anteriormente, etc. En los párrafos siguientes se enumeran los requisitos para demostrar el funcionamiento del sistema OBD, con inclusión de los requisitos de ensayo. El número de ensayos será de cuatro veces el número de familias de motores consideradas dentro de la familia de sistemas OBD y, en todo caso, no será inferior a ocho. Los monitores seleccionados reflejarán equitativamente los distintos tipos de monitores mencionados en el punto 4.2 (a saber, supervisión del umbral de emisiones, del funcionamiento, del fallo funcional total o de los componentes). Los monitores seleccionados también reflejarán equitativamente los distintos elementos enumerados en el apéndice 3 del presente anexo.
| 6.3.1. | Procedimientos para demostrar el funcionamiento del sistema OBD mediante ensayo Además de los datos de apoyo a los que hace referencia el punto 6.3, el fabricante demostrará que es adecuada la supervisión que ejercen los sistemas o componentes de control de emisiones específicos sometiéndolos a ensayo en un banco de pruebas de motor con arreglo a los procedimientos de ensayo especificados en el punto 7.2 del presente anexo. En ese caso, el fabricante facilitará los componentes deteriorados aceptados o el dispositivo eléctrico que se utilizarían para simular un mal funcionamiento. La detección adecuada del mal funcionamiento por el sistema OBD y la respuesta adecuada del sistema ante dicha detección (véanse la indicación del IMF, el almacenamiento de DTC, etc.) se demostrarán con arreglo al punto 7.2.
| 6.3.2. | Procedimientos para aceptar un componente (o sistema) deteriorado El presente punto se aplica a los casos en que el mal funcionamiento seleccionando para un ensayo de demostración del sistema OBD se supervise respecto a las emisiones del tubo de escape (11) (supervisión del límite de emisiones, véase el punto 4.2) y se requiera que el fabricante demuestre, mediante un ensayo de emisiones, la validez del componente deteriorado. En casos muy específicos, puede que no sea posible la aceptación de componentes o sistemas deteriorados mediante ensayo (por ejemplo, si está activada una estrategia de control de mal funcionamiento relacionado con las emisiones y el motor no puede someterse al ensayo aplicable, etc.). En esos casos, el componente deteriorado se aceptará sin ensayo. El fabricante deberá documentar esta excepción, que estará supeditada a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo.
| 6.3.2.1. | Procedimiento de aceptación de un componente deteriorado utilizado para demostrar la detección de casos de mal funcionamiento de las categorías A y B1
| 6.3.2.1.1. | Supervisión del umbral de emisiones En caso de que el mal funcionamiento seleccionando por la autoridad de homologación de tipo dé lugar a emisiones de escape que puedan superar un umbral del sistema OBD, el fabricante demostrará, mediante un ensayo de emisiones con arreglo al punto 7, que el componente o dispositivo deteriorado no da lugar a que las emisiones pertinentes superen su OTL en más de un 20 %.
| 6.3.2.1.2. | Supervisión del funcionamiento A petición del fabricante y con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, en el caso de la supervisión del funcionamiento podrá superarse el OTL en más de un 20 %. Dicha petición se justificará caso por caso. En caso de que el anexo 15 requiera la supervisión del funcionamiento de una anomalía del consumo de combustible gaseoso de un motor o vehículo de combustible dual, se aceptará un componente deteriorado sin referencia al OTL.
| 6.3.2.1.3. | Supervisión de componentes En el caso de la supervisión de componentes, un componente deteriorado se acepta sin referencia al OTL.
| 6.3.2.2. | Aceptación de los componentes deteriorados utilizados para demostrar la detección de casos de mal funcionamiento de la categoría B2. Para los casos de mal funcionamiento de la categoría B2, y a petición de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante demostrará, mediante un ensayo de emisiones con arreglo al punto 7, que el componente o dispositivo deteriorado no da lugar a que las emisiones pertinentes superen los OTL aplicables.
| 6.3.2.3. | Aceptación de los componentes deteriorados utilizados para demostrar la detección de casos de mal funcionamiento de la categoría C Para los casos de mal funcionamiento de la categoría C, y a petición de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante demostrará, mediante un ensayo de emisiones con arreglo al punto 7, que el componente o dispositivo deteriorado no da lugar a que las emisiones pertinentes superen los límites de emisiones regulados aplicables.
| 6.3.3. | Acta de ensayo El acta de ensayo incluirá, como mínimo, la información indicada en el apéndice 4 del presente anexo.
| 6.4. | Homologación de un sistema OBD con deficiencias
| 6.4.1. | A petición del fabricante, la autoridad de homologación de tipo podrá homologar un sistema OBD aunque tenga una o varias deficiencias. Al estudiar la solicitud, la autoridad de homologación de tipo determinará si es posible el cumplimiento de los requisitos del presente anexo o si no es razonable. La autoridad de homologación de tipo tendrá en cuenta los datos procedentes del fabricante que detallen, entre otros, factores como la viabilidad técnica, los plazos y los ciclos de producción, lo que comprende la introducción o la retirada progresivas de diseños de motores o vehículos y las mejoras programadas de los ordenadores, la medida en que el sistema OBD resultante será eficaz para cumplir los requisitos del presente anexo y si el fabricante ha demostrado haber realizado un esfuerzo suficiente por cumplir dichos requisitos. La autoridad de homologación de tipo no aceptará ninguna solicitud sobre deficiencias que suponga la ausencia completa de un monitor de diagnóstico prescrito (es decir, la ausencia total de los monitores prescritos en el apéndice 3 del presente anexo).
| 6.4.2. | Período de deficiencia Se autorizará una deficiencia durante un período de un año a partir de la fecha de homologación del sistema de motor. Si el fabricante puede demostrar adecuadamente a la autoridad de homologación de tipo que serán necesarias modificaciones sustanciales del motor y un plazo de producción adicional para corregir la deficiencia, podrá permitirse dicha deficiencia durante un año adicional, a condición de que el período de deficiencia total no exceda de tres años (esto es, se permite la concesión de tres períodos de deficiencia de un año). El fabricante no podrá solicitar la renovación del período de deficiencia.
| 6.5. | Procedimiento para seleccionar el combustible de referencia en el caso de un motor alimentado por gas Para demostrar el funcionamiento del OBD y justificar la clasificación del mal funcionamiento se utilizará uno de los combustibles de referencia mencionados en el anexo 5 con los que el motor esté diseñado para funcionar. La selección de dicho combustible de referencia será efectuada por la autoridad de homologación de tipo, que proporcionará al laboratorio de ensayo tiempo suficiente para que suministre el combustible de referencia seleccionado.
| 7. | Procedimientos de ensayo
| 7.1. | Proceso de ensayo La demostración mediante ensayo de la correcta clasificación del mal funcionamiento y la demostración mediante ensayo de la adecuada capacidad de supervisión de un sistema OBD son cuestiones que se abordarán por separado durante el proceso de ensayo. Por ejemplo, un mal funcionamiento de categoría A no precisará un ensayo de clasificación, pero sí puede ser objeto de un ensayo de funcionamiento del sistema OBD. Cuando proceda, podrá utilizarse el mismo ensayo para demostrar la correcta clasificación de un mal funcionamiento, la aceptación de un componente deteriorado facilitado por el fabricante y la correcta supervisión por parte del sistema OBD. El sistema de motor en el que se ensaye el sistema OBD deberá cumplir los requisitos sobre emisiones establecidos en el presente Reglamento.
| 7.1.1. | Proceso de ensayo para demostrar la clasificación de un mal funcionamiento Cuando, con arreglo al punto 6.2, la autoridad de homologación de tipo exija al fabricante que acredite mediante ensayo la clasificación de un mal funcionamiento específico, la demostración del cumplimiento consistirá en una serie de ensayos de emisiones. De acuerdo con el punto 6.2.2, cuando la autoridad de homologación de tipo requiera un ensayo para acreditar la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B1 en lugar de en la categoría A, el fabricante demostrará que las emisiones resultantes de ese mal funcionamiento particular son, en las circunstancias seleccionadas, inferiores a los OTL: a) | el fabricante seleccionará estas circunstancias de ensayo de acuerdo con la autoridad de homologación de tipo; b) | no se exigirá al fabricante que demuestre que en otras circunstancias las emisiones debidas al mal funcionamiento superan realmente los OTL. El ensayo de emisiones podrá repetirse hasta tres veces a petición del fabricante. Si alguno de estos ensayos concluye con emisiones inferiores a los OTL considerados, se aprobará la clasificación del mal funcionamiento en la categoría B1. Cuando la autoridad de homologación de tipo requiera un ensayo para acreditar la clasificación de un mal funcionamiento en la categoría B2 en lugar de en la categoría B1, o en la categoría C en lugar de en la categoría B2, no se repetirá el ensayo de emisiones. Si las emisiones medidas en el ensayo superan el OTL o el límite de emisiones, respectivamente, el mal funcionamiento deberá reclasificarse. Nota: | De acuerdo con el punto 6.2.1, este punto no se aplica a los casos de mal funcionamiento clasificados en la categoría A.
| 7.1.2. | Proceso de ensayo para demostrar el funcionamiento del sistema OBD Cuando la autoridad de homologación de tipo exija someter a ensayo el funcionamiento del sistema OBD con arreglo al punto 6.3 del presente anexo, la demostración del cumplimiento constará de las fases siguientes: a) | la autoridad de homologación de tipo seleccionará un mal funcionamiento y el fabricante facilitará un componente o sistema deteriorado correspondiente; b) | cuando proceda y se le solicite, el fabricante demostrará mediante un ensayo de emisiones que el componente deteriorado es válido para una demostración sobre supervisión; c) | el fabricante demostrará que la respuesta del sistema OBD es conforme a las disposiciones del presente anexo (a saber, indicación del IMF, almacenamiento del DTC, etc.) como muy tarde al final de una serie de ciclos de ensayo del sistema OBD.
| 7.1.2.1. | Validez del componente deteriorado Cuando la autoridad de homologación de tipo exija al fabricante que valide un componente deteriorado mediante el ensayo descrito en el punto 6.3.2, la demostración se llevará a cabo mediante un ensayo de emisiones. Si se determina que la instalación de un componente o dispositivo deteriorado en un sistema de motor hace imposible la comparación con los umbrales del sistema OBD (por ejemplo, porque no se cumplen las condiciones estadísticas para la validación del ciclo de ensayo de emisiones aplicable), el mal funcionamiento de dicho componente o dispositivo podrá considerarse validado previo acuerdo de la autoridad de homologación de tipo a tenor de la argumentación técnica del fabricante. Si la instalación de un componente o dispositivo deteriorado en un motor implica que durante el ensayo no se puede alcanzar la curva de plena carga (determinada con un motor que funcione correctamente), el componente o dispositivo deteriorado podrá considerarse validado previo acuerdo de la autoridad de homologación de tipo a tenor de la argumentación técnica facilitada por el fabricante.
| 7.1.2.2. | Detección de un mal funcionamiento Cada monitor seleccionado por la autoridad de homologación de tipo para someterlo a ensayo en un banco de pruebas de motor deberá responder a la introducción de un componente deteriorado validado de manera que se cumplan los requisitos del presente anexo en dos ciclos de ensayo del sistema OBD consecutivos con arreglo a lo dispuesto en el punto 7.2.2 del presente anexo. Cuando se haya especificado en la descripción de la supervisión y la autoridad de homologación de tipo haya aceptado que un monitor específico necesita más de dos secuencias de funcionamiento para completar su supervisión, podrá aumentarse el número de ciclos de ensayo del OBD en función de lo que solicite el fabricante. Cada ciclo de ensayo particular del sistema OBD dentro del ensayo de demostración estará separado por una parada del motor. En el período de tiempo hasta el arranque siguiente se tendrá en cuenta cualquier supervisión que pueda producirse después de la parada del motor y cualquier situación que sea necesaria para que se produzca la supervisión en el arranque siguiente. El ensayo se considerará completo cuando la respuesta del sistema OBD satisfaga los requisitos del presente anexo.
| 7.2. | Ensayos aplicables En el contexto del presente anexo: a) | el ciclo de ensayo de emisiones es el ciclo de ensayo utilizado para medir las emisiones reguladas al aceptar un componente o sistema deteriorado; b) | el ciclo de ensayo del sistema OBD es el ciclo de ensayo utilizado para demostrar la capacidad de los monitores del sistema OBD de detectar casos de mal funcionamiento.
| 7.2.1. | Ciclo de ensayo de emisiones El ciclo de ensayo considerado en el presente anexo para la medición de las emisiones es el WHTC descrito en el anexo 4.
| 7.2.2. | Ciclo de ensayo del sistema OBD El ciclo de ensayo del sistema OBD considerado en el presente anexo constituye la parte caliente del WHTC descrito en el anexo 4. A solicitud del fabricante, y previa aprobación de la autoridad de homologación de tipo, podrá utilizarse un ciclo alternativo de ensayo del sistema OBD (por ejemplo, la parte fría del WHTC) para un monitor específico. La solicitud incluirá documentación (consideraciones técnicas, simulación, resultados de ensayo, etc.) que demuestre: a) | que el ciclo de ensayo solicitado para demostrar la supervisión se produce en condiciones de circulación reales; y b) | que la parte caliente del WHTC parece ser menos adecuada para la supervisión considerada (por ejemplo, la supervisión del consumo de fluido).
| 7.2.3. | Condiciones de funcionamiento del ensayo Las condiciones (temperatura, altitud, calidad del combustible, etc.) para la realización de los ensayos considerados en los puntos 7.2.1 y 7.2.2 serán las exigidas para el ciclo de ensayo WHTC descrito en el anexo 4. En el caso de un ensayo de emisiones destinado a justificar la clasificación de un mal funcionamiento específico en la categoría B1, las condiciones de funcionamiento del ensayo podrán diferir, si así lo decide el fabricante, de las descritas en los puntos anteriores, con arreglo al punto 6.2.2.
| 7.3. | Proceso de demostración de la supervisión del funcionamiento En el caso de la supervisión del funcionamiento el fabricante podrá utilizar los requisitos de demostración establecidos en el apéndice 7 del presente anexo. Las autoridades de homologación de tipo podrán autorizar a un fabricante a utilizar un tipo de técnica de supervisión del funcionamiento distinto del contemplado en el apéndice 7 del presente anexo. El tipo de supervisión elegido será demostrado por el fabricante mediante fundamentos técnicos sólidos basados en las características de diseño, o bien presentando los resultados de los ensayos, o bien haciendo referencia a homologaciones anteriores, o bien mediante otro método aceptable que sea al menos igual de sólido, oportuno y eficiente que los contemplados en el apéndice 7 del presente anexo.
| 7.4. | Actas de ensayo El acta de ensayo incluirá, como mínimo, la información indicada en el apéndice 4.
| 8. | Documentación exigida
| 8.1. | Documentación para la homologación El fabricante facilitará una documentación que incluya una descripción completa del sistema OBD. La mencionada documentación se facilitará en dos partes. a) | Una primera parte, que podrá ser breve, a condición de que incluya pruebas relativas a las relaciones entre monitores, sensores/actuadores y condiciones de funcionamiento (esto es, que describa todas las condiciones de activación del funcionamiento de los monitores y de desactivación de dicho funcionamiento). La documentación describirá el comportamiento funcional del sistema OBD, lo que incluye la clasificación de los casos de mal funcionamiento en función de una clasificación jerárquica. Este material permanecerá en poder de la autoridad de homologación de tipo. También podrá ponerse a disposición de las partes interesadas que lo soliciten. b) | Una segunda parte que contenga cualquier dato, incluidos los detalles de los componentes o sistemas deteriorados validados y los resultados de ensayo correspondientes, que se utilice como prueba de apoyo del proceso de decisión indicado anteriormente, así como un listado de todas las señales de entrada y salida que estén disponibles para el sistema de motor y que supervise el sistema OBD. En esta segunda parte se describirá brevemente cada estrategia de supervisión y el proceso de decisión. Esta segunda parte será estrictamente confidencial. Podrá conservarla la autoridad de homologación de tipo o, a discreción de esta, podrá conservarla el fabricante, si bien deberá estar disponible a efectos de inspección por parte de la autoridad de homologación de tipo en el momento de la homologación de tipo o en cualquier momento durante el período de validez de la homologación.
| 8.1.1. | Documentación asociada a cada componente o sistema supervisado La documentación incluida en la segunda parte comprenderá, entre otras cosas, la información siguiente para cada componente o sistema supervisado: a) | los casos de mal funcionamiento y los DTC asociados; b) | el método de supervisión utilizado para la detección de los casos de mal funcionamiento; c) | los parámetros utilizados y las condiciones necesarias para la detección de los casos de mal funcionamiento y, en su caso, los límites de los criterios de fallo (funcionamiento y supervisión de los componentes); d) | los criterios de almacenamiento de los DTC; e) | la «duración» de la supervisión (a saber, el tiempo de funcionamiento o el procedimiento necesarios para completar la supervisión) y la «frecuencia» de supervisión (por ejemplo, continua, una vez por trayecto, etc.).
| 8.1.2. | Documentación asociada a la clasificación del mal funcionamiento La documentación incluida en la segunda parte comprenderá, entre otras cosas, la información siguiente para la clasificación de los casos de mal funcionamiento. Se documentará la clasificación de los casos de mal funcionamiento de cada DTC. Esta clasificación podrá ser diferente para distintos tipos de motor (por ejemplo, diferentes clasificaciones de motores) de la misma familia de sistemas OBD en relación con las emisiones. Esta información incluirá la justificación técnica exigida en el punto 4.2 del presente anexo para la clasificación en las categorías A, B1 o B2.
| 8.1.3. | Documentación asociada a la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones La documentación incluida en la segunda parte comprenderá, entre otras cosas, la información siguiente sobre la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones. Deberá facilitarse una descripción de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones. Esta descripción incluirá una lista y una descripción de los tipos de motor de la familia, la descripción del sistema de motor de referencia-OBD y todos los elementos que caractericen la familia con arreglo al punto 6.1.1 del presente anexo. En caso de que la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones incluya motores que pertenezcan a distintas familias de motores, se facilitará una descripción resumida de dichas familias de motores. Además, el fabricante proporcionará una lista de todas las entradas y salidas electrónicas y la identificación del protocolo de comunicación utilizado por cada familia de sistemas OBD en relación con las emisiones.
| 8.2. | Documentación para la instalación en el vehículo de un sistema de motor equipado con un OBD El fabricante del motor especificará en los documentos sobre la instalación de su sistema de motor los requisitos que garanticen que el vehículo, cuando se utilice en la carretera o en cualquier otro lugar, según proceda, cumpla los requisitos del presente anexo. Esta documentación comprenderá, entre otras cosas, los aspectos siguientes: a) | los requisitos técnicos detallados, incluidas las disposiciones que garanticen la compatibilidad con el sistema OBD del sistema de motor; b) | el procedimiento de verificación que deberá llevarse a cabo. Durante el proceso de homologación del sistema de motor podrá comprobarse si existen tales requisitos de instalación y si son adecuados. Nota: | En caso de que el fabricante del vehículo solicite una homologación directa de la instalación del sistema OBD en el vehículo, no será necesaria esta documentación.
(1) La numeración del presente anexo es coherente con la del Reglamento técnico mundial n.o 5, sobre los sistemas OBD armonizados a escala mundial (WWH-OBD). No obstante, algunos puntos del Reglamento técnico mundial WWH-OBD no son necesarios en el presente anexo.
(2) Esta definición no implica que sea necesario un sensor de temperatura para medir la temperatura del refrigerante.
(3) El valor medido se considerará tomando en cuenta la tolerancia de precisión pertinente del sistema de la celda de ensayo y el aumento de la variabilidad en los resultados de ensayo debido al mal funcionamiento.
(4) Un motor podrá considerarse encendido durante la fase de arranque.
(5) Un uso típico de este expediente de homologación podrá ser establecer la aptitud básica para circular con respecto a las emisiones del sistema de motor.
(6) Un uso típico de este expediente de homologación podrá ser establecer una comprensión detallada de la aptitud para circular con respecto a las emisiones del sistema de motor.
(7) No se exige equipar el motor al único efecto de proporcionar los datos informativos mencionados en los cuadros 3 y 4 del anexo 5.
(8) El fabricante puede utilizar un modo adicional de visualización del diagnóstico a bordo, como la instalación de un dispositivo de videopantalla en el salpicadero, para dar acceso a la información del sistema OBD. Este dispositivo adicional no estará sujeto a los requisitos del presente anexo.
(9) Al valor especificado en el punto apropiado del presente anexo.
(10) La edad del sistema de motor o el hecho de que el ensayo se efectúe con un componente nuevo o envejecido son ejemplos de circunstancias que pueden influir en que se superen o no los OTL y en cuándo se superen.
(11) El presente punto se extenderá posteriormente a otros monitores distintos de los relativos al límite de emisiones.
Anexo 9B - Apéndice 1
Autorización de la instalación de los sistemas OBD
En el presente apéndice se considera el caso en que el fabricante del vehículo solicita autorización para instalar en un vehículo uno o varios sistemas OBD de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones que hayan sido certificados con arreglo a los requisitos del presente anexo.
En este caso, además de los requisitos generales del presente anexo, se exigirá una demostración de la correcta instalación del sistema. Esta demostración se fundamentará en el elemento de diseño adecuado, los resultados de los ensayos de verificación, etc. e incluirá la conformidad de los elementos siguientes respecto a los requisitos del presente anexo:
a) | la instalación en el vehículo por lo que respecta a su compatibilidad con el sistema OBD del sistema de motor;
b) | el IMF (pictograma, sistemas de activación, etc.);
c) | la interfaz de comunicación por cable.
Se comprobarán la correcta iluminación del IMF, el correcto almacenamiento de información y la adecuada comunicación del sistema OBD entre el vehículo y el exterior. Sin embargo, ninguna comprobación obligará a desmontar el sistema de motor (por ejemplo, podrá seleccionarse una desconexión eléctrica).
Anexo 9B - Apéndice 2
Casos de mal funcionamiento - Ilustración del estado de los DTC - Ilustración de los sistemas de activación de los contadores y del IMF
El presente apéndice tiene por objeto ilustrar los requisitos establecidos en los puntos 4.3 y 4.6.5 del presente anexo.
Contiene las figuras siguientes:
Figura 1 | Estado de los DTC en caso de mal funcionamiento de categoría B1
Figura 2 | Estado de los DTC si se producen dos casos sucesivos de mal funcionamiento de categoría B1
Figura 3 | Estado de los DTC en caso de recurrencia de un mal funcionamiento de categoría B1
Figura 4A: | Mal funcionamiento de categoría A – activación del IMF y de los contadores del IMF
Figura 4B: | Ilustración de los principios de desactivación del IMF continuo
Figura 5 | Caso de mal funcionamiento de categoría B1 – activación del contador B1 en cinco casos de uso
Figura 1
Estado de los DTC en caso de mal funcionamiento de categoría B1
Notas:
| Indica el punto en que se produce la supervisión del mal funcionamiento en cuestión.
N, M | El presente anexo requiere la identificación de secuencias de funcionamiento «clave» durante las cuales se producen algunos acontecimientos, así como el recuento de las secuencias de funcionamiento siguientes. A efectos de ilustrar este requisito, las secuencias de funcionamiento clave han recibido los valores N y M.
Por ejemplo, M equivale a la primera secuencia de funcionamiento tras la detección de un posible caso de mal funcionamiento, mientras que N equivale a la secuencia de funcionamiento durante la cual se apaga el IMF.
Figura 2
Estado de los DTC si se producen dos casos sucesivos de mal funcionamiento de categoría B1
Notas:
| Indica el punto en que se produce la supervisión del mal funcionamiento en cuestión.
N, M,
N', M' | El presente anexo requiere la identificación de secuencias de funcionamiento «clave» durante las cuales se producen algunos acontecimientos, así como el recuento de las secuencias de funcionamiento siguientes. A efectos de ilustrar este requisito, las secuencias de funcionamiento clave han recibido respectivamente los valores N y M para el primer mal funcionamiento y N' y M' para el segundo.
Por ejemplo, M equivale a la primera secuencia de funcionamiento tras la detección de un posible caso de mal funcionamiento, mientras que N equivale a la secuencia de funcionamiento durante la cual se apaga el IMF.
N + 40 | Cuadragésima secuencia de funcionamiento después de la primera extinción del IMF o 200 horas de funcionamiento del motor (lo que ocurra primero).
Figura 3
Estado de los DTC en caso de recurrencia de un mal funcionamiento de categoría B1
Notas:
| Indica el punto en que se produce la supervisión del mal funcionamiento en cuestión.
N, M,
N', M' | El presente anexo requiere la identificación de secuencias de funcionamiento «clave» durante las cuales se producen algunos acontecimientos, así como el recuento de las secuencias de funcionamiento siguientes. A efectos de ilustrar este requisito, las secuencias de funcionamiento clave han recibido respectivamente los valores N y M para la primera aparición de un mal funcionamiento y N' y M' para la segunda.
Por ejemplo, M equivale a la primera secuencia de funcionamiento tras la detección de un posible caso de mal funcionamiento, mientras que N equivale a la secuencia de funcionamiento durante la cual se apaga el IMF.
Figura 4A
Mal funcionamiento de categoría A – activación del IMF y de los contadores del IMF
Nota: | Los detalles relativos a la desactivación del IMF continuo se ilustran en la figura 4B a continuación en el caso concreto en que se dé un estado potencial.
Figura 4B
Ilustración de los principios de desactivación del IMF continuo
Notas:
| Indica el punto en que se produce la supervisión del mal funcionamiento en cuestión.
M | Indica la secuencia de funcionamiento en la que el monitor concluye por primera vez que deja de haber un fallo confirmado y activo.
Caso 1 | Indica el caso en que el monitor no concluye la presencia de un fallo durante la secuencia de funcionamiento M.
Caso 2 | Indica el caso en que el monitor ha concluido previamente, durante la secuencia de funcionamiento M, que hay un mal funcionamiento.
Caso 3 | Indica el caso en que el monitor concluye durante la secuencia de funcionamiento M que hay un mal funcionamiento tras haber concluido previamente que no lo había.
Figura 5
Caso de mal funcionamiento de categoría B1 - Activación del contador B1 en cinco casos de uso
Nota: | En este ejemplo, se considera que hay un único contador B1.
Anexo 9B - Apéndice 3
Requisitos de supervisión
En los puntos del presente apéndice se enumeran los sistemas o componentes que debe supervisar el sistema OBD, con arreglo al punto 4.2 del presente anexo. Salvo disposición en contrario, los requisitos se aplicarán a todos los tipos de motores.
Apéndice 3 – Punto 1
Supervisión de componentes eléctricos/electrónicos
Los componentes eléctricos/electrónicos utilizados para controlar o supervisar los sistemas de control de emisiones descritos en el presente apéndice estarán sujetos a una supervisión de componentes con arreglo a las disposiciones del punto 4.2 del presente anexo. Ello incluye, entre otras cosas, los sensores de presión, los sensores de temperatura, los sensores del gas de escape, los sensores de oxígeno cuando existan, los sensores de detonación, los inyectores de combustible en el escape o de reactivo, los elementos quemadores o calentadores en el escape, las bujías de calentamiento y los calentadores del aire de admisión.
Si existe un bucle de control de retroinformación, el sistema OBD supervisará la capacidad del sistema de mantener el control de retroinformación como ha sido diseñado (son posibles errores, por ejemplo: la no introducción del control de retroinformación en el plazo de tiempo establecido por el fabricante, o cuando el control de retroinformación ha agotado todos los ajustes permitidos por el fabricante y el sistema no puede alcanzar el objetivo): supervisión de componentes.
En particular, en caso de que el control de la inyección de reactivo se realice mediante un sistema de bucle cerrado, serán de aplicación los requisitos de supervisión que establece el presente punto, pero los fallos detectados no se clasificarán como fallos de categoría C.
Nota: Estas disposiciones se aplican a todos los componentes eléctricos o electrónicos, incluso si pertenecen a alguno de los monitores descritos en otros puntos del presente apéndice.
Apéndice 3 – Punto 2
Sistema del DPF
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del DPF en los motores equipados con ellos:
a) | sustrato del DPF: la presencia del sustrato del filtro de partículas diésel – supervisión de fallo funcional total;
b) | funcionamiento del DPF: obturación del DPF – fallo funcional total;
c1) | funcionamiento del filtrado del DPF: el filtrado y el proceso de regeneración del DPF. Este requisito se aplicaría únicamente a las emisiones de partículas – supervisión del umbral de emisiones. Alternativamente, según corresponda (1), el sistema OBD supervisará:
c2) | funcionamiento del DPF: procesos de filtrado y regeneración (por ejemplo, acumulación de partículas durante el proceso de filtrado y retirada de partículas durante un proceso de regeneración forzada) – supervisión del funcionamiento con arreglo al apéndice 8 del presente anexo. Nota: La regeneración periódica se supervisará por lo que se refiere a la capacidad del dispositivo de funcionar conforme a su diseño (por ejemplo, regenerar en un intervalo de tiempo especificado por el fabricante, regenerar cuando se demande, etc.). Esto constituirá un elemento de la supervisión de los componentes asociado al dispositivo.
Apéndice 3 – Punto 3
Supervisión de la reducción catalítica selectiva (SCR)
A efectos del presente punto, «SCR» significa reducción catalítica selectiva u otro dispositivo catalítico de NOx pobre. El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del sistema SCR en los motores equipados con ellos:
a) | sistema de inyección de reactivo activo/intrusivo: la capacidad del sistema de regular adecuadamente el suministro de reactivo, mediante una inyección en el escape o una inyección en el cilindro – supervisión del funcionamiento;
b) | reactivo activo/intrusivo: el consumo adecuado de reactivo si se utiliza un reactivo distinto del combustible (por ejemplo, urea) – supervisión del funcionamiento;
c) | reactivo activo/intrusivo: en la medida de lo posible, la calidad del reactivo si se utiliza uno distinto del combustible (por ejemplo, urea) – supervisión del funcionamiento;
d) | eficiencia de conversión del catalizador SCR: la capacidad del catalizador SCR de convertir NOx – supervisión del umbral de emisiones.
Apéndice 3 – Punto 4
Trampa de NOx pobre/LNT, o adsorbedor de NOx
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del sistema LNT en los motores equipados con ellos:
a) | capacidad del sistema LNT: la capacidad del sistema LNT de adsorber/almacenar y convertir NOx – supervisión del funcionamiento;
b) | sistema LNT de inyección de reactivo activo/intrusivo: la capacidad del sistema de regular adecuadamente el suministro de reactivo, mediante una inyección en el escape o una inyección en el cilindro – supervisión del funcionamiento.
Apéndice 3 – Punto 5
Supervisión de los catalizadores de oxidación (incluidos los catalizadores de oxidación del diésel – DOC)
El presente punto se aplica a los catalizadores de oxidación que están separados de otros sistemas de postratamiento. Los que están incluidos en el cuerpo de un sistema de postratamiento se tratan en el punto correspondiente del presente apéndice.
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes de los catalizadores de oxidación en los motores equipados con ellos:
a) | eficiencia de conversión de hidrocarburos: la capacidad de los catalizadores de oxidación de transformar los hidrocarburos antes de otros dispositivos de postratamiento – supervisión del fallo funcional total;
b) | eficiencia de conversión de hidrocarburos: la capacidad de los catalizadores de oxidación de transformar los hidrocarburos después de otros dispositivos de postratamiento – supervisión del fallo funcional total.
Apéndice 3 – Punto 6
Supervisión del sistema de recirculación del gas de escape (EGR)
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del sistema EGR en los motores equipados con ellos.
| Diésel | Gas
a1) | Caudal alto/bajo de la EGR: la capacidad del sistema EGR de mantener el caudal de recirculación del gas de escape pedido, detectando condiciones tanto de «caudal demasiado bajo» como de «caudal demasiado alto» – supervisión del umbral de emisiones. | X |
a2) | Caudal alto/bajo de la EGR: la capacidad del sistema EGR para mantener el caudal de recirculación del gas de escape pedido, detectando condiciones tanto de «caudal demasiado bajo» como de «caudal demasiado alto» – supervisión del funcionamiento. | | X
a3) | Caudal bajo de la EGR: la capacidad del sistema EGR para mantener el caudal de recirculación del gas de escape pedido, detectando condiciones de «caudal demasiado bajo» – supervisión del fallo funcional total o supervisión del funcionamiento según lo especificado en el presente punto. | X | X
b) | Respuesta lenta del actuador de la EGR: la capacidad del sistema EGR de alcanzar el caudal pedido en el plazo de tiempo especificado por el fabricante después de que se haya pedido – supervisión del funcionamiento. | X | X
c1) | Enfriamiento del refrigerador de la EGR: la capacidad del sistema refrigerador de la EGR de lograr el nivel de enfriamiento especificado por el fabricante – supervisión del funcionamiento. | X | X
c2) | Enfriamiento del refrigerador de la EGR: la capacidad del sistema refrigerador de la EGR de lograr el nivel de enfriamiento especificado por el fabricante – supervisión del fallo funcional total o supervisión del funcionamiento. | X | X
a3) | Caudal bajo de la EGR (supervisión del fallo funcional total o supervisión del funcionamiento)
En caso de que las emisiones no superen los umbrales del sistema OBD aun cuando falle totalmente la capacidad del sistema EGR de mantener el caudal de EGR pedido (por ejemplo, debido al funcionamiento correcto de un sistema SCR situado después del motor):
1. | si el control del caudal de EGR se lleva a cabo mediante un sistema de bucle cerrado, el sistema OBD detectará un caso de mal funcionamiento cuando el sistema EGR no pueda aumentar el caudal de EGR para obtener el caudal pedido. Dicho caso de mal funcionamiento no será clasificado como fallo de categoría C.
2. | si el control del caudal de EGR se lleva a cabo mediante un sistema de bucle abierto, el sistema OBD detectará un caso de mal funcionamiento cuando el sistema EGR no tenga una cantidad detectable de caudal de EGR cuando se espera un caudal de EGR. Dicho caso de mal funcionamiento no será clasificado como fallo de categoría C. c2) | Enfriamiento del refrigerador de la EGR (supervisión del fallo funcional total)
En caso de que, al producirse un fallo total de la capacidad del sistema de refrigeración de la EGR de alcanzar el funcionamiento de refrigeración especificado por el fabricante, el sistema de seguimiento no detecte ningún fallo (porque el aumento resultante de las emisiones no alcance el umbral del OBD para ningún contaminante), el sistema OBD detectará un caso de mal funcionamiento cuando el sistema no tenga ninguna cantidad detectable de refrigerante del sistema EGR.
Dicho caso de mal funcionamiento no será clasificado como fallo de categoría C.
Apéndice 3 – Punto 7
Supervisión del sistema de alimentación de combustible
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del sistema de alimentación de combustible en los motores equipados con ellos.
| Diésel | Gas
a) | Control de la presión del sistema de alimentación de combustible: la capacidad del sistema de alcanzar la presión de alimentación de combustible pedida en un control de bucle cerrado – supervisión del funcionamiento. | X |
b) | Control de la presión del sistema de alimentación de combustible: la capacidad del sistema de alimentación de combustible de alcanzar la presión pedida en un control de bucle cerrado cuando el sistema está construido de manera que la presión puede controlarse independientemente de otros parámetros – supervisión del funcionamiento. | X |
c) | Avance de la inyección de combustible: la capacidad del sistema de alimentación de combustible de conseguir la regulación de alimentación pedida durante al menos una de las fases de inyección cuando el motor está equipado con los sensores apropiados – supervisión del funcionamiento. | X |
d) | Cantidad de combustible inyectado: la capacidad del sistema de alimentación de combustible de alcanzar la cantidad de combustible pedida detectando errores en la cantidad deseada de combustible en al menos una de las fases de inyección cuando el motor está equipado con los sensores adecuados (por ejemplo, antes de la inyección principal o después de la inyección) – supervisión del umbral de emisión. | X |
e) | Sistema de inyección de combustible: la capacidad de mantener la relación aire-combustible deseada (lo que incluye, entre otras cosas, las funciones de autoadaptación) – supervisión del funcionamiento. | | X
Apéndice 3 – Punto 8
Sistema de control del acondicionamiento de aire y de la presión del turbocompresor/sobrealimentador
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del sistema de control del acondicionamiento de aire y de la presión del turbocompresor/sobrealimentador en los motores equipados con ellos.
| Diésel | Gas
a1) | Turbocompresión insuficiente/excesiva: la capacidad del sistema de turbocompresión de mantener la presión pedida, detectando condiciones tanto de «turbocompresión insuficiente» como de «turbocompresión excesiva» – supervisión del umbral de emisiones. | X |
a2) | Turbocompresión insuficiente/excesiva: la capacidad del sistema de turbocompresión de mantener la presión pedida, detectando condiciones tanto de «turbocompresión insuficiente» como de «turbocompresión excesiva» – supervisión del funcionamiento. | | X
a3) | Turbocompresión insuficiente: la capacidad del sistema de turbocompresión de mantener la presión pedida, detectando condiciones de «caudal demasiado bajo» – supervisión del fallo funcional total o supervisión del funcionamiento según lo especificado en el presente punto. | X | X
b) | Respuesta lenta del turbo de geometría variable: la capacidad del turbo de geometría variable de alcanzar la geometría pedida en el plazo de tiempo especificado por el fabricante – supervisión del funcionamiento. | X | X
c) | Refrigeración del aire de admisión: la eficiencia del sistema de refrigeración del aire de admisión – fallo funcional total. | X | X
a3) | Turbocompresión insuficiente (supervisión del fallo funcional total)
1. | En caso de que las emisiones no superen los umbrales del sistema OBD aun cuando se haya producido un fallo total de la capacidad del sistema de sobrealimentación de mantener la presión de sobrealimentación pedida y el control de la presión de sobrealimentación se lleve a cabo mediante un sistema de bucle cerrado, el sistema OBD detectará un caso de mal funcionamiento cuando el sistema de sobrealimentación no pueda aumentar la presión de sobrealimentación para alcanzar la presión de sobrealimentación pedida. Dicho caso de mal funcionamiento no será clasificado como fallo de categoría C.
2. | En caso de que las emisiones no superen los umbrales del sistema OBD aun cuando se haya producido un fallo total de la capacidad del sistema de sobrealimentación de mantener la presión de sobrealimentación pedida y el control de la presión de sobrealimentación se lleve a cabo mediante un sistema de bucle abierto, el sistema OBD detectará un caso de mal funcionamiento cuando el sistema de sobrealimentación no tenga una cantidad detectable de presión de sobrealimentación en el momento en que esta se espera. Dicho caso de mal funcionamiento no será clasificado como fallo de categoría C.
Apéndice 3 – Punto 9
Sistema de regulación variable de las válvulas
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del sistema de regulación variable de las válvulas en los motores equipados con ellos:
a) | error de objetivo de la regulación variable de las válvulas: la capacidad del sistema de regulación variable de las válvulas de alcanzar la regulación de las válvulas pedida – supervisión del funcionamiento;
b) | respuesta lenta de la regulación variable de las válvulas: la capacidad del sistema de regulación variable de las válvulas de alcanzar la regulación de las válvulas en el plazo de tiempo especificado por el fabricante – supervisión del funcionamiento.
Apéndice 3 – Punto 10
Supervisión del fallo de encendido
| Diésel | Gas
a) | Ninguna prescripción. | X |
b) | Fallo de encendido que puede dañar el catalizador (por ejemplo, supervisando un determinado porcentaje de fallos de encendido en un período de tiempo concreto) – supervisión del funcionamiento. | | X
Apéndice 3 – Punto 11
Supervisión del sistema de ventilación del cárter
Ninguna prescripción.
Apéndice 3 – Punto 12
Supervisión del sistema de refrigeración del motor
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento de los elementos siguientes del sistema de refrigeración del motor:
a) | temperatura del refrigerante del motor (termostato): termostato que se ha quedado abierto. No es necesario que los fabricantes supervisen el termostato si el fallo no desactivará ningún otro monitor del sistema OBD – fallo funcional total.
No es necesario que los fabricantes supervisen la temperatura del refrigerante del motor ni el sensor de temperatura de dicho refrigerante si ni la temperatura del refrigerante del motor ni el sensor de temperatura de dicho refrigerante se utilizan para activar el control de bucle cerrado/de la retroinformación de ningún sistema de control de emisiones y/o no desactivarán ningún otro monitor.
Los fabricantes podrán suspender o retrasar el monitor hasta alcanzar la temperatura de activación del bucle cerrado si el motor está sometido a condiciones que pudieran dar lugar a un falso diagnóstico (por ejemplo, el funcionamiento del vehículo al ralentí durante más del 50 % al 75 % del tiempo de calentamiento).
Apéndice 3 – Punto 13
Supervisión de los sensores del gas de escape y del oxígeno
El sistema OBD supervisará los elementos siguientes.
| Diésel | Gas
a) | Los elementos eléctricos de los sensores del gas de escape en los motores equipados con ellos con arreglo al punto 1 del presente apéndice – supervisión de los componentes. | X | X
b) | Los sensores de oxígeno primarios y secundarios (control del combustible). Estos sensores son considerados sensores del gas de escape cuyo buen funcionamiento debe supervisarse con arreglo al punto 1 del presente apéndice – supervisión de los componentes. | | X
Apéndice 3 – Punto 14
Supervisión del sistema de control del régimen de ralentí
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento, con arreglo al punto 1 del presente apéndice, de los elementos eléctricos de los sistemas de control del régimen de ralentí en los motores equipados con ellos.
Apéndice 3 – Punto 15
Catalizador de tres vías
El sistema OBD supervisará el buen funcionamiento del catalizador de tres vías en los motores equipados con él.
| Diésel | Gas
a) | Eficiencia de conversión del catalizador de tres vías: la capacidad del catalizador de convertir NOx y CO – supervisión del funcionamiento. | | X
(1) El punto c1 es aplicable a las fases B y C según lo indicado en el cuadro 1 del anexo 3. El punto c2 es aplicable a la fase A según lo indicado en el cuadro 1 del anexo 3.
Anexo 9B - Apéndice 4
Informe de conformidad técnica
Este informe lo emite la autoridad de homologación de tipo, con arreglo a los puntos 6.3.3 y 7.3 del presente anexo, tras examinar un sistema OBD o una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones cuando dichos sistema o familia cumplan los requisitos del presente apéndice.
En el informe se incluirá la referencia exacta (incluido su número de versión) del presente apéndice.
Se incluirá también la referencia exacta (incluido su número de versión) del presente Reglamento.
El informe constará de una cubierta que indique la conformidad final del sistema OBD o de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones y los cinco puntos siguientes:
Punto 1. | Información sobre el sistema OBD
Punto 2. | Información relativa a la conformidad del sistema OBD
Punto 3. | Información relativa a las deficiencias
Punto 4. | Información relativa a los ensayos de conformidad del sistema OBD
Punto 5. | Protocolo de ensayo
El informe técnico, incluidos los anteriores puntos, constará, como mínimo, de los elementos indicados en los ejemplos que figuran a continuación.
El informe señalará que no está permitida la reproducción ni la publicación de fragmentos suyos sin el consentimiento por escrito de la autoridad de homologación de tipo que lo suscribe.
Informe de conformidad final
La documentación y el sistema OBD / la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones que se describe cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento siguiente:
Reglamento … / versión …/ fecha de aplicación … / tipo de combustible …
El presente Reglamento traspone el siguiente Reglamento técnico mundial:
Reglamento técnico mundial … / A + B / versión … / fecha …
El informe de conformidad técnica consta de … páginas.
Lugar, fecha: …
Autor (nombre y apellidos y firma)
Autoridad de homologación de tipo (nombre, sello)
Punto 1 del informe de conformidad técnica (ejemplo)
Información sobre el sistema OBD
1. Tipo de homologación solicitada
Homologación solicitada |
— | Homologación de un solo sistema OBD — | Homologación de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones — | Homologación de un sistema OBD como miembro de una familia certificada de sistemas OBD en relación con las emisiones — | Extensión para incluir un nuevo sistema de motor dentro de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones — | Extensión para incorporar un cambio de diseño que afecta al sistema OBD — | Extensión para abordar la reclasificación de un mal funcionamiento | SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO
2. Información sobre el sistema OBD
Homologación de un solo sistema OBD |
— | Tipo(s) (1) de la familia de sistemas de motor (si procede, véase el punto 6.1 del presente anexo), o tipo(s)1 de sistemas(s) de motor único(s) — | Descripción del sistema OBD (emitida por el fabricante): referencia y fecha | . . . . . . . .
Homologación de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones | . . . .
— | Lista de familias de motor para las que sea pertinente la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones (cuando proceda, véase el punto 6.1) — | Tipo1 de sistema de motor de referencia dentro de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones — | Lista de tipos 1 de motor dentro de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones — | Descripción del sistema OBD (emitida por el fabricante): referencia y fecha | . . . . . . . . . . . . . . . .
Homologación de un sistema OBD como miembro de una familia certificada de sistemas OBD en relación con las emisiones |
— | Lista de familias de motor para las que sea pertinente la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones (cuando proceda, véase el punto 6.1) — | Tipo1 de sistema de motor de referencia dentro de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones — | Lista de tipos1 de motor dentro de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones — | Denominación de la familia de sistemas de motor a la que afecta el nuevo sistema OBD (cuando proceda) — | Tipo1 de sistema de motor para el que sea pertinente el nuevo sistema OBD — | Descripción extendida del sistema OBD (emitida por el fabricante): referencia y fecha | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extensión para incluir un nuevo sistema de motor dentro de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones |
— | Tipo1 actualizado (nuevo o sin modificar) de sistema de motor de referencia dentro de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones Descripción extendida del sistema OBD (emitida por el fabricante): referencia y fecha — | Lista (ampliada si es necesario) de familias de motores para las que sea pertinente la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones (cuando proceda, véase el punto 6.1) - — | Lista (ampliada si es necesario) de tipos1 de motores dentro de la familia de sistemas — | OBD en relación con las emisiones | . . . . . . . . . . . . . . . .
Extensión para incorporar un cambio de diseño que afecta al sistema OBD |
— | Lista de familias de motores (si procede) para las que sea pertinente el cambio de diseño — | Lista de tipos de motores1 para los que sea pertinente el cambio de diseño — | Tipo1 actualizado (cuando proceda, nuevo o sin modificar) de sistema de motor de referencia dentro de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones Descripción modificada del sistema OBD (emitida por el fabricante): referencia y fecha | . . . . . . . . . . . . . . . .
Extensión para abordar la reclasificación de un mal funcionamiento |
— | Lista de familias de motores (si procede) para las que sea pertinente la reclasificación — | Lista de tipos de motores1 para los que sea pertinente la reclasificación Descripción modificada del sistema OBD (emitida por el fabricante): referencia y fecha | . . . . . . . . . . . .
Punto 2 del informe de conformidad técnica (ejemplo)
Información relativa a la conformidad del sistema OBD
1. Documentación
Los elementos facilitados por el fabricante en la documentación de la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones están completos y cumplen los requisitos del punto 8 del presente anexo en lo que se refiere a los aspectos siguientes: |
— | Documentación asociada a cada componente o sistema supervisado — | Documentación asociada a cada DTC — | Documentación asociada a la clasificación del mal funcionamiento — | Documentación asociada a la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones | SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO
— | La documentación exigida en el punto 8.2 del presente anexo para instalar un sistema OBD en un vehículo ha sido facilitada por el fabricante en la documentación, está completa y cumple los requisitos del presente anexo: | SÍ/NO
— | La instalación del sistema de motor equipado con el sistema OBD cumple lo dispuesto en el apéndice 1 del presente anexo: | SÍ/NO
2. Contenido de la documentación
Supervisión Los monitores cumplen los requisitos del punto 4.2 del presente anexo: | SÍ/NO
Clasificación La clasificación de los casos de mal funcionamiento cumple los requisitos del punto 4.5 del presente anexo: | SÍ/NO
Sistema de desactivación del indicador de mal funcionamiento De acuerdo con el punto 4.6.3 del presente anexo, el sistema de activación del indicador de mal funcionamiento es: La activación y la desactivación del indicador de mal funcionamiento cumple los requisitos del punto 4.6 del presente anexo: | Discriminatorio / No discriminatorio SÍ/NO
Registro y eliminación de los DTC El registro y la eliminación de los DTC cumplen los requisitos de los puntos 4.3 y 4.4 del presente anexo: | SÍ/NO
Desactivación del sistema OBD Las estrategias descritas en la documentación sobre una desconexión o desactivación temporal del sistema OBD cumplen los requisitos del punto 5.2 del presente anexo: | SÍ/NO
Seguridad del sistema electrónico Las medidas descritas por el fabricante para la seguridad del sistema electrónico cumplen los requisitos del punto 4.8 del presente anexo: | SÍ/NO
Punto 3 del informe de conformidad técnica (ejemplo)
Información relativa a las deficiencias
Número de deficiencias del sistema OBD | (ej.: cuatro deficiencias)
Las deficiencias cumplen los criterios del punto 6.4 del presente anexo: | SÍ/NO
Deficiencia n. o 1 |
— | Objeto de la deficiencia | por ejemplo, medir la concentración de urea (reducción catalítica selectiva) dentro de las tolerancias definidas
— | Período de la deficiencia | por ejemplo, un año / seis meses después de la fecha de homologación
(Descripción de las deficiencias 2 a n-1) |
Deficiencia n.o n |
— | Objeto de la deficiencia | por ejemplo, medir la concentración de NH3 después del sistema de reducción catalítica selectiva
— | Período de la deficiencia | por ejemplo, un año / seis meses después de la fecha de homologación
Punto 4 del informe de conformidad técnica (ejemplo)
Ensayos de demostración del sistema OBD
1. Resultado de ensayo del sistema OBD
Resultados de los ensayos El sistema OBD descrito en la anterior documentación conforme ha sido sometido a ensayo con éxito con arreglo al punto 6 del presente anexo para demostrar la conformidad de los monitores y de las clasificaciones de los casos de mal funcionamiento tal como se enumeran en el punto 5: | SÍ/NO
Los detalles de los ensayos de demostración realizados figuran en el punto 5.
1.1. Sistema OBD sometido a ensayo en el banco de pruebas
Motor |
— | Denominación del motor (fabricante y denominación comercial): — | Tipo de motor (tal como se indica en el documento de homologación): — | Número de motor (número de serie): | . . . . . . . . . . . .
Unidades de control para las que es pertinente el presente anexo (incluidas las unidades de control electrónico del motor) |
— | Funcionalidad principal: — | Número de identificación (software y calibración): | . . . . . . . .
Herramienta de diagnóstico (herramienta de exploración utilizada durante el ensayo) |
— | Fabricante: — | Tipo: — | Software / versión: | . . . . . . . . . . . .
Información sobre el ensayo |
— | Condiciones ambientales de ensayo (temperatura, humedad, presión): — | Lugar de ensayo (incluida la altitud): — | Combustible de referencia: — | Aceite lubricante del motor: — | Fecha de ensayo: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ensayos de demostración de la instalación del sistema OBD
Además de la demostración del sistema OBD / la familia de sistemas OBD en relación con las emisiones, se ha sometido a ensayo en un vehículo la instalación de un sistema OBD / de los sistemas OBD de una familia de sistemas OBD en relación con las emisiones, de acuerdo con las disposiciones del apéndice 1 del anexo 9B | SÍ/NO
2.1. Resultados de ensayo de la instalación del sistema OBD
Resultados de ensayo Si la instalación del sistema OBD se ha ensayado en un vehículo, se ha ensayado con arreglo al apéndice 1 del anexo 9B | SÍ/NO
2.2. Instalación sometida a ensayo
Si la instalación del sistema OBD se ha sometido a ensayo en un vehículo:
Vehículo sometido a ensayo |
— | Denominación del vehículo (fabricante y nombre comercial): — | Tipo de vehículo: — | Número de identificación del vehículo (VIN): | . . . . . . . . . . . .
Herramienta de diagnóstico (herramienta de exploración utilizada durante el ensayo) |
— | Fabricante: — | Tipo: — | Software / versión: | . . . . . . . . . . .
Información sobre el ensayo |
— | Lugar y fecha: | . . . .
Punto 5 del informe de conformidad técnica (ejemplo)
Protocolo de ensayo
Ensayo de demostración del sistema OBD
Consideraciones generales | Demostración de la clasificación de fallos | Demostración del funcionamiento del sistema OBD
| Ensayo | Nivel de emisión | Clasificación | Validación del componente deteriorado | Activación del IMF
Modo de fallo | Código de fallo | Ensayo realizado con arreglo al punto | Ciclo de ensayo | Superior al OTL | Inferior al OTL | Inferior a EL + X | Clasificación propuesta por el fabricante | Clasificación final (1) | Ensayo realizado con arreglo al punto | Ciclo de ensayo | Validado | Ensayo realizado con arreglo al punto | Ciclo de ensayo | IMF continuo después de … ciclos | IMF corto después de … ciclos | IMF a petición después de … ciclos
Válvula de dosificación del sistema SCR | P2... | no se ha ensayado | | - | - | - | A | A | 6.3.2.1 | WHTC | sí | 6.3.1. | WHTC | 2 | |
Válvula eléctrica de la EGR | P1… | no se ha ensayado | | | | | A | B1 | 6.3.2.1 | WHTC | sí | 6.3.1. | WHTC | | 1 |
Válvula mecánica de la EGR | P1… | no se ha ensayado | | | | | B1 | B1 | 6.3.2.1 | WHTC | sí | 6.3.1. | WHTC | | 2 |
Válvula mecánica de la EGR | P1… | 6.2.2 | WHTC | | X | | B1 | B1 | no se ha ensayado | | sí | | | | |
Válvula mecánica de la EGR | P1… | 6.2.2 | WHTC | | X | | B1 | B1 | 6.3.2.1 | WHTC | sí | 6.3.1. | WHTC | | 2 |
Sensor eléctrico de la temperatura del aire | P1… | no se ha ensayado | | | | | B2 | B2 | 6.3.2.2 | WHTC | sí | 6.3.1. | WHTC | | 1 |
Sensor eléctrico de la temperatura del aceite | P1… | 6.2.6 | ETC | | | X | C | C | no se ha ensayado | | sí | | | | |
Observaciones: 1) a petición de la autoridad de certificación, el fallo podrá reclasificarse en una categoría distinta de la propuesta por el fabricante.
En esta hoja están recogidos únicamente los fallos que han sido objeto de ensayos de clasificación o de funcionamiento y los fallos que han sido reclasificados a petición de la autoridad de certificación.
El ensayo de un mal funcionamiento puede tener por finalidad su clasificación, su funcionamiento o ambas cosas.
El ejemplo ofrecido de la válvula mecánica de la EGR indica cómo se considera cada uno de estos tres casos en el cuadro.
(1) Según se indique en el documento de homologación.
Anexo 9B - Apéndice 5
Información de imagen fija y de flujo de datos
Los cuadros siguientes recogen la información considerada en los puntos 4.7.1.4 y 4.7.2 del presente anexo.
Cuadro 1
Requisitos de obligado cumplimiento
| Imagen fija | Flujo de datos
Carga calculada (par del motor, en porcentaje del par máximo disponible al régimen que tenga en ese momento el motor) | x | x
Régimen del motor | x | x
Temperatura del refrigerante del motor (o equivalente) | x | x
Presión barométrica (medida directamente o estimada) | x | x
Par motor máximo de referencia | | x
Par motor de frenado neto (en porcentaje del par motor máximo de referencia), o Par real del motor / Par indicado (en porcentaje del par motor máximo de referencia, por ejemplo, calculado a partir de la cantidad de inyección de combustible pedida) | | x
Par de fricción (en porcentaje del par motor máximo de referencia) | | x
Flujo de combustible del motor | | x
"
Cuadro 2
Información opcional sobre el régimen y la carga del motor
| Imagen fija | Flujo de datos
Par del motor solicitado por el conductor (en porcentaje del par máximo del motor) | x | x
Par real del motor (calculado como porcentaje del par máximo del motor, por ejemplo, a partir de la cantidad de la inyección de combustible pedida) | x |
Par motor máximo de referencia como función del régimen del motor | | x
Tiempo transcurrido desde el arranque del motor | x | x
Cuadro 3
Información opcional, si es utilizada por el sistema de emisiones o el sistema OBD para activar o desactivar cualquier información del sistema OBD
| Imagen fija | Flujo de datos
Nivel de combustible (por ejemplo, porcentaje de la capacidad nominal del depósito de combustible) o presión del combustible en el depósito (por ejemplo, porcentaje de la cantidad utilizable de presión del combustible en el depósito), según proceda | x | x
Temperatura del aceite del motor | x | x
Velocidad del vehículo | x | x
Estado del sistema de adaptación a la calidad del combustible (activo / no activo) en caso de motores de gas | | x
Tensión del sistema informático de control del motor (para el chip de control principal) | x | x
Cuadro 4
Información optativa, si el motor está equipado para ello, detecta la información o la calcula
| Imagen fija | Flujo de datos
Posición absoluta de la válvula / posición de la válvula del aire de admisión (posición de la válvula utilizada para regular la admisión de aire) | x | x
Situación del sistema de control de alimentación de diésel si se utiliza un sistema de bucle cerrado (por ejemplo, un sistema de bucle cerrado de presión de la alimentación de combustible) | x | x
Presión en el riel de inyectores de combustible | x | x
Presión del control de la inyección (presión del fluido que controla la inyección de combustible) | x | x
Regulación representativa de la inyección de combustible (inicio de la inyección del primer surtidor) | x | x
Presión pedida en el riel de inyectores de combustible | x | x
Presión pedida del control de la inyección (es decir, presión del fluido que controla la inyección de combustible) | x | x
Temperatura del aire de admisión | x | x
Temperatura del aire ambiente | x | x
Temperatura del aire de entrada / salida del turbocompresor (compresor y turbina) | x | x
Presión de entrada / salida del turbocompresor (compresor y turbina) | x | x
Temperatura del aire de admisión (después del intercooler, si lo hay) | x | x
Presión de sobrealimentación real | x | x
Caudal de aire a partir del sensor del caudal másico de aire | x | x
Ciclo de funcionamiento o posición pedidos de la válvula de la EGR (si la EGR se controla de esta manera) | x | x
Ciclo de funcionamiento o posición reales de la válvula de la EGR | x | x
Estado de la toma de fuerza (activa o no activa) | x | x
Posición del pedal del acelerador | x | x
Posición absoluta redundante del pedal | x | si se detecta
Consumo de combustible instantáneo | x | x
Presión de sobrealimentación pedida/objetivo (si se utiliza la presión de sobrealimentación para controlar el funcionamiento del turbo) | x | x
Presión de entrada del filtro de partículas diésel | x | x
Presión de salida del filtro de partículas diésel | x | x
Diferencia de presión del filtro de partículas diésel | x | x
Presión de escape en la salida del motor | x | x
Temperatura de entrada del filtro de partículas diésel | x | x
Temperatura de salida del filtro de partículas diésel | x | x
Temperatura del gas de escape en la salida del motor | x | x
Régimen del turbocompresor/la turbina | x | x
Posición del turbo de geometría variable | x | x
Posición pedida del turbo de geometría variable | x | x
Posición de la válvula de descarga | x | x
Salida del sensor de la relación aire/combustible | | x
Salida del sensor de oxígeno | | x
Salida del sensor de oxígeno secundario (si se ha instalado) | | x
Salida del sensor de NOx | | x
Anexo 9B - Apéndice 6
Documentos normativos de referencia
El presente apéndice contiene las referencias de las normas industriales que deben utilizarse con arreglo a las disposiciones del presente anexo para facilitar la interfaz de comunicaciones de serie al vehículo/motor. Existen dos soluciones permitidas identificadas:
a) | ISO 27145 con ISO 15765-4 (basada en CAN) o con ISO 13400 (basada en TCP/IP);
b) | SAE J1939-73.
Además, existen otras normas ISO o SAE aplicables con arreglo a las disposiciones del presente anexo.
En el presente anexo, las referencias a la norma ISO 27145 se entenderán como referencias a:
a) | ISO 27145-1 Road vehicles — Implementation of WWH-OBD communication requirements — Part 1 — General Information and use case definitions [Vehículos de carretera. Aplicación de los requisitos de comunicación del WWH-OBD. Parte 1: Información general y definiciones de casos de uso];
b) | ISO 27145-2 Road vehicles — Implementation of WWH-OBD communication requirements — Part 2 — General Information and use case definitions [Vehículos de carretera. Aplicación de los requisitos de comunicación del WWH-OBD. Parte 2: Diccionario común de los datos relacionados con las emisiones];
c) | ISO 27145-3 Road vehicles — Implementation of WWH-OBD communication requirements — Part 3 — General Information and use case definitions [Vehículos de carretera. Aplicación de los requisitos de comunicación del WWH-OBD. Parte 3: Diccionario común de mensajes];
d) | ISO 27145-4 Road vehicles — Implementation of WWH-OBD communication requirements — Part 4 — General Information and use case definitions [Vehículos de carretera. Aplicación de los requisitos de comunicación del WWH-OBD. Parte 4: Conexión entre el vehículo y el equipo de ensayo].
En el presente anexo, las referencias a la norma J1939-73 se entenderán como referencias a:
| J1939-73 «APPLICATION LAYER – DIAGNOSTICS» [Capa de aplicación. Diagnóstico], fechada en el año 2011.
En el presente anexo, las referencias a la norma ISO 13400 se entenderán como referencias a:
a) | FDIS 13400-1: 2011 Road vehicles — Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) — Part 1: General information and use case definition [Vehículos de carretera. Protocolo de transmisión de la comunicación de diagnóstico por Internet. Parte 1: Información general y definición de caso de uso];
b) | FDIS 13400-3: 2011 Road vehicles — Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) — Part 2: Network and transport layer requirements and services [Vehículos de carretera. Protocolo de transmisión de la comunicación de diagnóstico por Internet. Parte 2: Requisitos y servicios de capa de red y de transporte]
c) | FDIS 13400-3: 2011 Road vehicles — Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) — Part 3: IEEE 802.3 based wired vehicle interface [Vehículos de carretera. Protocolo de transmisión de la comunicación de diagnóstico por Internet. Parte 3: Interfaz por cable IEEE 802.3 del vehículo];
d) | [sin finalizar] 13400-4: 2011 Road vehicles — Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) — Part 4: Ethernet-based high-speed data link connector [Vehículos de carretera. Protocolo de transmisión de la comunicación de diagnóstico por Internet. Parte 4: Conector Ethernet de enlace de datos de alta velocidad].
Anexo 9B - Apéndice 7
Supervisión del funcionamiento
A.7.1.
Generalidades
A.7.1.1.
En el presente apéndice se exponen las disposiciones relativas al proceso de demostración aplicable en algunos casos de supervisión del funcionamiento.
A.7.2.
Demostración de la supervisión del funcionamiento
A.7.2.1.
Aprobación de la clasificación de fallos
A.7.2.1.1.
Como se especifica en el punto 4.2.1.1 del presente anexo, en el caso de la supervisión del funcionamiento no es necesaria una correlación con las emisiones efectivas. No obstante, la autoridad de homologación podrá pedir los datos de ensayo para verificar la clasificación de los efectos del mal funcionamiento, tal como se describe en el punto 6.2 del presente anexo.
A.7.2.2.
Aprobación de la supervisión de funcionamiento seleccionada por el fabricante
A.7.2.2.1.
Antes de tomar la decisión de aprobar la elección de la supervisión de funcionamiento seleccionada por el fabricante, la autoridad de homologación de tipo estudiará la documentación técnica facilitada por el fabricante.
A.7.2.2.2.
El umbral de funcionamiento seleccionado por el fabricante para el monitor de que se trate se determinará en el motor de referencia de la familia de motores OBD durante un ensayo de aceptación realizado de la manera siguiente:
A.7.2.2.2.1.
El ensayo de aceptación se lleva a cabo de la misma manera según lo especificado en el punto 6.3.2 del presente anexo.
A.7.2.2.2.2.
Se medirá el descenso en el rendimiento del componente de que se trate para que sirva posteriormente como umbral de funcionamiento para el motor de referencia de la familia de motores OBD.
A.7.2.2.3.
Los criterios de supervisión del funcionamiento homologados para el motor de referencia se considerarán aplicables a los demás miembros de la familia de motores OBD sin ninguna otra demostración.
A.7.2.2.4.
Mediante acuerdo entre el fabricante y la autoridad de homologación de tipo, será posible adaptar el umbral de funcionamiento a diferentes miembros de la familia de motores OBD a fin de abarcar distintos parámetros de diseño (por ejemplo, el tamaño del refrigerador de la EGR). Dicho acuerdo se basará en elementos técnicos que demuestren su pertinencia.
A.7.2.2.4.1.
A petición de la autoridad de homologación de tipo, un segundo miembro de la familia de motores OBD podrá ser sometido al proceso de aprobación descrito en el punto A.7.2.2.2.
A.7.2.3.
Aceptación de un componente deteriorado
A.7.2.3.1.
A fin de demostrar el funcionamiento del sistema OBD del monitor seleccionado de una familia de motores OBD, se aceptará la utilización de un componente deteriorado en el motor de referencia de la familia de motores OBD con arreglo al punto 6.3.2 del presente anexo.
A.7.2.3.2.
En caso de que se someta a ensayo a un segundo motor con arreglo al punto A.7.2.2.4.1, se aceptará la utilización del componente deteriorado en dicho segundo motor con arreglo al punto 6.3.2 del presente anexo.
A.7.2.4.
Demostración del funcionamiento del sistema OBD
A.7.2.4.1.
La demostración del funcionamiento del sistema OBD se llevará a cabo con arreglo a los requisitos del punto 7.1.2 del presente anexo utilizando el componente deteriorado aceptado para ser utilizado en el motor de referencia.
Anexo 9B - Apéndice 8
Requisitos de demostración en caso de supervisión del funcionamiento de un filtro de partículas diésel de flujo de pared
A.8.1.
Generalidades
A.8.1.1.
En el presente apéndice se especifica el proceso de demostración del sistema OBD aplicable en caso de que el proceso de filtrado de un filtro de partículas diésel (DPF) de flujo de pared esté sujeto a la supervisión del funcionamiento.
A.8.1.1.
Un DPF de flujo de pared puede deteriorarse, por ejemplo, haciendo agujeros en su sustrato o picando los tapones del sustrato del DPF.
A.8.2.
Ensayo de aceptación
A.8.2.1.
Principio
A.8.2.1.1.
Se considerará que un DPF de flujo de pared deteriorado es un «componente deteriorado aceptado» si, en las condiciones de funcionamiento del motor especificadas a los efectos de dicho ensayo, la caída de presión (el «diferencial de presión») a través del DPF de flujo de pared deteriorado es superior o igual al 60 % de la caída de presión medida a través de un DPF de flujo de pared limpio y no deteriorado del mismo tipo.
A.8.2.1.1.1.
El fabricante demostrará que dicho DPF de flujo de pared limpio y no deteriorado da lugar a la misma contrapresión que el deteriorado antes de su deterioro.
A.8.2.2.
Proceso de aceptación
A.8.2.2.1.
Para aceptar un DPF de flujo de pared deteriorado, el motor equipado con él deberá funcionar de forma constante y estabilizada, a los valores de régimen y carga especificados para el modo 9 en el ciclo de ensayo WHSC especificado en el anexo 4
B
del presente Reglamento (el 55 % del régimen normalizado y el 50 % del par normalizado).
A.8.2.2.2.
Para aceptar un DPF de flujo de pared deteriorado como «componente deteriorado aceptado», el fabricante deberá demostrar que la caída de presión a través de dicho DPF de flujo de pared deteriorado, medida cuando el sistema de motor funciona en las condiciones especificadas en el punto A.8.2.2.1, no es inferior al porcentaje de la caída de presión a través de un DPF limpio y no deteriorado en las mismas condiciones que son aplicables de conformidad con los puntos A.8.2.1.1 y A.8.2.1.2 del presente apéndice.
A.8.2.3.
Demostración del funcionamiento del sistema OBD
A.8.2.3.1.
La demostración del funcionamiento del sistema OBD se llevará a cabo con arreglo a los requisitos del punto 7.1.2 del presente anexo con el DPF de flujo de pared aceptado instalado en el sistema de motor de referencia.
ANEXO 9C
Requisitos técnicos para la evaluación del funcionamiento en servicio de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD)
1. Aplicabilidad
En su versión actual, el presente anexo solo es aplicable a los vehículos de carretera equipados de encendido por compresión.
2. Reservado
3. Definiciones
3.1. «Relación del funcionamiento en servicio»
La relación del funcionamiento en servicio (IUPR) de un monitor específico m del sistema OBD es: IUPRm = Numeradorm / Denominadorm
3.2. «Numerador»
El numerador de un monitor específico m (Numeradorm) es un contador que indica el número de veces en que un vehículo ha funcionado reuniendo todas las condiciones de supervisión necesarias para que dicho monitor detecte un caso de mal funcionamiento.
3.3. «Denominador»
El denominador de un monitor específico m (Denominadorm) es un contador que indica el número de sucesos de conducción del vehículo, teniendo en cuenta las condiciones específicas de dicho monitor concreto.
3.4. «Denominador general»
El denominador general es un contador que indica el número de veces en que un vehículo ha funcionado, teniendo en cuenta las condiciones generales.
3.5. Abreviaturas
IUPR | Relación del funcionamiento en servicio
IUPRm | Relación del funcionamiento en servicio de un monitor específico m
4. Requisitos generales
El sistema OBD será capaz de efectuar un seguimiento y de registrar los datos del funcionamiento en servicio (punto 6) de los monitores OBD especificados en el presente punto, de almacenar dichos datos en una memoria informática y de comunicarlos al exterior cuando así se requiera (punto 7).
Los datos del funcionamiento en servicio de un monitor constan del numerador y el denominador que permiten el cálculo de la IUPR.
4.1. Monitores de la IUPR
| 4.1.1. | Grupos de monitores Los fabricantes deberán implementar algoritmos de software en el sistema OBD para, de manera individualizada, efectuar un seguimiento de los datos del funcionamiento en servicio de los grupos de monitores mencionados en el apéndice 1 del presente anexo y comunicar esos datos. No será necesario que los fabricantes implementen algoritmos de software en el sistema OBD para, de manera individualizada, efectuar un seguimiento de los datos del funcionamiento en servicio de los monitores que funcionen continuamente definidos en el punto 4.2.3 del anexo 9B del presente Reglamento y comunicar esos datos. Los datos del funcionamiento en servicio de los monitores asociados a distintas líneas de escape o a distintos conjuntos de motores dentro de un grupo de monitores serán seguidos y registrados por separado conforme a lo dispuesto en el punto 6 y serán comunicados con arreglo a lo dispuesto en el punto 7.
| 4.1.2. | Varios monitores Para cada grupo de monitores de los que sea necesario informar conforme al punto 4.1.1, el sistema OBD efectuará un seguimiento por separado de los datos del funcionamiento en servicio, con arreglo al punto 6, correspondientes a cada monitor específico perteneciente a dicho grupo.
4.2. Limitación del uso de los datos del funcionamiento en servicio
Los datos del funcionamiento en servicio de un único vehículo se utilizarán para la evaluación estadística del funcionamiento en servicio del sistema OBD de un grupo más amplio de vehículos.
A diferencia de otros datos OBD, los datos del funcionamiento en servicio no podrán utilizarse para obtener conclusiones sobre la aptitud para circular de un vehículo concreto.
5. Requisitos para el cálculo de las relaciones del funcionamiento en servicio
5.1. Cálculo de la relación del funcionamiento en servicio
La relación del funcionamiento en servicio de cada monitor m considerado en el presente anexo se calcula mediante la fórmula siguiente:
IUPRm = Numeradorm / Denominadorm
donde el Numeradorm y el Denominadorm son aumentados con arreglo a lo dispuesto en el presente punto.
| 5.1.1. | Requisitos relativos a la relación cuando sea calculada y almacenada por el sistema Cada relación IUPRm tendrá un valor mínimo de cero y un valor máximo de 7,99527, con una resolución de 0,000122 (1). Se considerará que la relación relativa a un componente específico es cero cuando el numerador correspondiente sea igual a cero y el denominador correspondiente no sea cero. Se considerará que la relación relativa a un componente específico es el valor máximo de 7,99527 si el denominador correspondiente es cero o si el valor real del numerador dividido por el denominador es mayor que el valor máximo de 7,99527.
5.2. Requisitos para aumentar el numerador
El numerador no se aumentará más de una vez por ciclo de conducción.
El numerador correspondiente a un monitor específico será aumentado en 10 segundos únicamente en el caso de que se cumplan en un solo ciclo de conducción los criterios que se enumeran a continuación:
a) | Se han cumplido todas las condiciones de supervisión necesarias para que el monitor del componente específico detecte un mal funcionamiento y almacene un posible DTC, entre las que figuran los criterios de activación, la presencia o ausencia de DTC relacionados, la duración suficiente de la supervisión y el orden de prioridad de los diagnósticos (por ejemplo, el diagnóstico «A» debe ejecutarse antes que el diagnóstico «B»). Nota: A efectos de aumentar el numerador de un motor específico, puede que no baste con cumplir todas las condiciones de supervisión necesarias para que dicho monitor determine la ausencia de mal funcionamiento.
b) | En el caso de monitores que requieran múltiples fases o sucesos en un solo ciclo de conducción para detectar un mal funcionamiento, se cumplirán todas las condiciones de supervisión necesarias para la realización completa de todos los sucesos.
c) | En el caso de los monitores que se utilicen para la identificación de fallos y que solo funcionen una vez almacenado un DTC potencial, el numerador y el denominador podrán ser los mismos que los del monitor que detecte el mal funcionamiento original.
d) | En cuanto a los monitores que requieran un funcionamiento intrusivo para investigar con más detalle la presencia de un caso de mal funcionamiento, el fabricante podrá presentar a la autoridad de homologación de tipo una forma alternativa de aumentar el numerador. Esta alternativa deberá ser equivalente a la que habría permitido aumentar el numerador si se hubiese producido un caso de mal funcionamiento.
En el caso de los monitores que funcionen o cuyo funcionamiento termine durante una operación con el motor apagado, el numerador se aumentará en los diez segundos siguientes al término de la supervisión durante una operación con el motor apagado o durante los diez primeros segundos tras el arranque del motor en el ciclo de conducción siguiente.
5.3. Requisitos para aumentar el denominador
| 5.3.1. | Normas generales relativas al aumento El denominador será aumentado una vez por ciclo de conducción si, durante este ciclo: a) | el denominador general es aumentado conforme a lo dispuesto en el punto 5.4; y b) | el denominador no está desactivado de acuerdo con el punto 5.6; y c) | cuando proceda, se cumplen las normas adicionales relativas al aumento contempladas en el punto 5.3.2.
| 5.3.2. | Normas adicionales relativas al aumento específicas para un monitor
| 5.3.2.1. | Denominador específico para el sistema de evaporación (reservado)
| 5.3.2.2. | Denominador específico para los sistemas de aire secundarios (reservado)
| 5.3.2.3. | Denominador específico para los componentes / sistemas que funcionan solo al arranque del motor Además de los requisitos del punto 5.3.1, letras a) y b), los denominadores correspondientes a los monitores de los componentes o sistemas que funcionen solo al arranque del motor serán aumentados si el componente o la estrategia se encienden (se ponen «on») durante un mínimo de diez segundos. A los efectos de determinar este período de encendido, el sistema OBD podrá no registrar tiempo durante el funcionamiento intrusivo de cualquiera de los componentes o las estrategias en un momento posterior del mismo ciclo de conducción con fines exclusivos de supervisión.
| 5.3.2.4. | Denominador específico para los componentes o sistemas que no son puestos en funcionamiento de manera continua Además de los requisitos del punto 5.3.1, letras a) y b), los denominadores correspondientes a los monitores de los componentes o sistemas que no sean puestos en funcionamiento de manera continua (por ejemplo, los sistemas de regulación variable de las válvulas –VVT– o las válvulas EGR) serán aumentados si el componente o el sistema son puestos en funcionamiento (por ejemplo, puesto en «on», «abierto», «cerrado» o «bloqueado») en dos o más ocasiones durante el ciclo de conducción, o durante un período total acumulativo de 10 segundos como mínimo, lo que suceda antes.
| 5.3.2.5. | Denominador específico para el filtro de partículas Además de los requisitos del punto 5.3.1, letras a) y b), en al menos un ciclo de conducción los denominadores correspondientes a los DPF serán aumentados si el vehículo ha recorrido al menos una distancia total acumulada de 800 km o bien el motor ha funcionado durante un mínimo de 750 minutos desde el último aumento del denominador.
| 5.3.2.6. | Denominador específico para los catalizadores de oxidación Además de los requisitos del punto 5.3.1, letras a) y b), en al menos un ciclo de conducción los denominadores correspondientes a los monitores de los catalizadores de oxidación utilizados para la regeneración activa del DPF serán aumentados si se produce una regeneración durante un mínimo de 10 segundos.
| 5.3.2.7. | Denominador específico para los híbridos (reservado)
5.4. Requisitos para aumentar el denominador general
El denominador general será aumentado en diez segundos únicamente si se cumplen en un solo ciclo de conducción todos los criterios que se enumeran a continuación.
a) | El tiempo total acumulado desde el inicio del ciclo de conducción es mayor o igual a 600 segundos: i) | a una altitud inferior a 2 500 metros sobre el nivel del mar; y ii) | a una temperatura ambiente superior o igual a 266 K (- 7 °C); y iii) | a una temperatura ambiente inferior o igual a 308 K (35 °C).
b) | El funcionamiento total acumulado del motor a 1 150 min-1 o más es superior o igual a 300 segundos en las condiciones especificadas en la letra a); en lugar del criterio de 1 150 min-1, el fabricante podrá utilizar alternativamente un funcionamiento del motor al 15 % o más de la carga calculada o un funcionamiento del vehículo a una velocidad igual o superior a 40 km/h.
c) | El funcionamiento continuo del motor al ralentí (por ejemplo, el conductor ha levantado el pie del pedal del acelerador y o bien la velocidad del vehículo es inferior o igual a 1,6 km/h o bien el régimen del motor es inferior o igual a 200 min-1 por encima del ralentí normal con el motor calentado) durante un intervalo superior o igual a 30 segundos en las condiciones especificadas en la letra a).
5.5. Requisitos para aumentar el contador del ciclo de encendido
El contador del ciclo de encendido será aumentado una sola vez por cada ciclo de conducción.
5.6. Desactivación del aumento de los numeradores, los denominadores y el denominador general
| 5.6.1. | En los 10 segundos siguientes a la detección de un caso de mal funcionamiento (es decir, cuando se almacena un DTC potencial o un DTC confirmado y activo), lo que desactiva un monitor, el sistema OBD desactivará el aumento posterior del numerador y el denominador correspondientes de cada monitor desactivado. Cuando deje de detectarse el mal funcionamiento (por ejemplo, cuando el DTC potencial es borrado por autolimpieza o mediante una orden de una herramienta de exploración), el aumento de todos los numeradores y denominadores correspondientes se reanudará a los 10 segundos.
| 5.6.2. | En los 10 segundos siguientes al inicio del funcionamiento de una unidad de toma de fuerza (PTO) que desactive un monitor, tal como permite el punto 5.2.5 del anexo 9B, el sistema OBD desactivará el aumento posterior del numerador y el denominador correspondientes de cada monitor desactivado. Cuando la PTO deje de funcionar, el aumento de todos los numeradores y denominadores correspondientes se reanudará a los diez segundos.
| 5.6.3. | En el caso de un mal funcionamiento (es decir, se ha almacenado un DTC potencial o un DTC confirmado y activo) que impida determinar si se cumplen los criterios correspondientes al Denominador m de un monitor m mencionados en el punto 5.3 (2), el sistema OBD desactivará el aumento posterior del Numerador m y del Denominador m en 10 segundos. El aumento del Numeradorm y del Denominadorm se reanudará a los 10 segundos cuando haya desaparecido el mal funcionamiento (por ejemplo, cuando el código pendiente sea borrado por autolimpieza o mediante una orden de una herramienta de exploración).
| 5.6.4. | En el caso de un mal funcionamiento (es decir, se ha almacenado un DTC potencial o un DTC confirmado y activo) que impida determinar si se cumplen los criterios correspondientes al denominador general mencionados en el punto 5.4, el sistema OBD desactivará el aumento posterior del denominador general en 10 segundos. El aumento del denominador general se reanudará en 10 segundos cuando haya desaparecido el mal funcionamiento (por ejemplo, cuando el código pendiente sea borrado por autolimpieza o mediante una orden de una herramienta de exploración). El aumento del denominador general no podrá desactivarse en otras condiciones.
6. Requisitos para el seguimiento y registro de los datos del funcionamiento en servicio
Para cada grupo de monitores enumerados en el apéndice 1 del presente anexo, el sistema OBD efectuará un seguimiento por separado de los numeradores y denominadores correspondientes a cada monitor específico recogido en el apéndice 3 del anexo 9B y que pertenezca a dicho grupo.
Solo comunicará el numerador y el denominador correspondientes del monitor específico que tenga la relación numérica más baja.
Si dos o más monitores específicos tienen relaciones idénticas, se comunicarán el numerador y el denominador correspondientes del monitor específico que tenga el denominador más elevado de ese grupo específico de monitores.
Para determinar objetivamente la relación más baja de un grupo, solo se tendrán en cuenta los monitores mencionados explícitamente en dicho grupo (por ejemplo, cuando un sensor de NOx se utilice para realizar una de las supervisiones recogidas en el anexo 9B, apéndice 3, punto 3, «SCR», dicho sensor será tenido en cuenta en el grupo de monitores «sensor del gas de escape» y no en el grupo de monitores «SCR»).
El sistema OBD también realizará un seguimiento del denominador general y del contador del ciclo de encendido y los comunicará.
Nota: Conforme al punto 4.1.1, no será necesario que los fabricantes implementen algoritmos de software en el sistema OBD para, de manera individualizada, efectuar un seguimiento de los numeradores y denominadores de los monitores que funcionen continuamente y comunicarlos.
7. Requisitos para el almacenamiento y la comunicación de los datos del funcionamiento en servicio
La comunicación de los datos del funcionamiento en servicio constituye un nuevo caso de utilización y no está incluida en los tres casos existentes, dedicados a la presencia de posibles casos de mal funcionamiento.
7.1. Información sobre los datos del funcionamiento en servicio
La información sobre los datos del funcionamiento en servicio registrados por el sistema OBD estará disponible cuando la solicite un dispositivo externo con arreglo a lo dispuesto en el punto 7.2.
Esta información proporcionará a las autoridades de homologación de tipo datos del funcionamiento en servicio.
El sistema OBD facilitará toda la información necesaria (de acuerdo con la norma aplicable establecida en el apéndice 6 del anexo 9B) para que el equipo externo de ensayo de la IUPR asimile los datos y proporcione al inspector la información siguiente:
a) | el número de identificación del vehículo (VIN);
b) | el numerador y el denominador correspondientes a cada grupo de monitores registrados por el sistema conforme al punto 6;
c) | el denominador general;
d) | el valor del contador del ciclo de encendido;
e) | las horas totales de funcionamiento del motor;
f) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría A;
g) | los DTC confirmados y activos de casos de mal funcionamiento de categoría B (B1 y B2).
Esta información estará disponible a través de un acceso que solo permita la lectura (es decir, no podrá borrarse la información).
7.2. Acceso a los datos del funcionamiento en servicio
El acceso a los datos del funcionamiento en servicio se dará únicamente de acuerdo con las normas mencionadas en el apéndice 6 del anexo 9B y en los párrafos siguientes (3).
El acceso a los datos del funcionamiento en servicio no estará sujeto a ningún tipo de contraseña, dispositivo o método que solo puedan facilitar el fabricante o sus proveedores. La interpretación de los datos del funcionamiento en servicio no precisará de ninguna información de decodificación especial, salvo que dicha información esté a disposición del público.
El método de acceso (es decir, el punto/nodo) a los datos del funcionamiento en servicio será el mismo que el utilizado par recuperar toda la información del sistema OBD. Este método permitirá acceder a todos los datos del funcionamiento en servicio exigidos en el presente anexo.
7.3. Reinicializar los datos del funcionamiento en servicio
| 7.3.1. | Puesta a cero Cada número será puesto a cero solo cuando se produzca un reinicio de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) (por ejemplo, una reprogramación). Los números no podrán ser puestos a cero en ninguna otra circunstancia, incluso cuando se reciba una orden por parte de una herramienta de exploración de borrar los códigos de fallo.
| 7.3.2. | Reinicio en caso de desbordamiento de la memoria Para evitar problemas de desbordamiento, cuando el numerador o el denominador correspondientes a un monitor específico alcancen 65 535 ± 2, ambos números se dividirán por dos antes de que ninguno de ellos aumente de nuevo. Si el contador del ciclo de encendido alcanza el valor máximo de 65 535 ± 2, dicho contador podrá renovarse y aumentar a cero en el siguiente ciclo de encendido para evitar problemas de desbordamiento. Si el denominador general alcanza el valor máximo de 65 535 ± 2, dicho denominador podrá renovarse y aumentar a cero en el siguiente ciclo de conducción que responda a la definición del denominador general a fin de evitar problemas de desbordamiento.
(1) Este valor se corresponde con un valor máximo hexadecimal de 0xFFFF con una resolución de 0x1.
(2) Por ejemplo, la velocidad del vehículo / el régimen del motor / la carga calculada, la temperatura ambiente, la altitud, el funcionamiento al ralentí o el tiempo de funcionamiento.
(3) El fabricante puede utilizar un modo adicional de visualización del diagnóstico a bordo, como la instalación de un dispositivo de videopantalla en el salpicadero, para acceder a los datos del funcionamiento en servicio. Este dispositivo adicional no estará sujeto a los requisitos del presente anexo.
Anexo 9C - Apéndice 1
Grupos de monitores
Los grupos de monitores que se tienen en cuenta en el presente anexo son los indicados a continuación.
A. | Catalizadores de oxidación Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en el punto 5 del apéndice 3 del anexo 9B.
B. | Sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en el punto 3 del apéndice 3 del anexo 9B.
C. | Sensores del gas de escape y del oxígeno Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en el punto 13 del apéndice 3 del anexo 9B.
D. | Sistemas de EGR y VVT Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en los puntos 6 y 9 del apéndice 3 del anexo 9B.
E. | Sistemas del DPF Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en el punto 2 del apéndice 3 del anexo 9B.
F. | Sistema de control del sobrealimentador Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en el punto 8 del apéndice 3 del anexo 9B.
G. | Adsorbedor de NOx Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en el punto 4 del apéndice 3 del anexo 9B.
H. | Catalizador de tres vías Los monitores específicos de ese grupo son los enumerados en el punto 15 del apéndice 3 del anexo 9B.
I. | Sistemas de evaporación (reservado)
J. | Sistema de aire secundario (reservado) Un monitor específico pertenecerá solo a uno de estos grupos.
ANEXO 10
Requisitos para limitar las emisiones fuera de ciclo (OCE) y las emisiones en servicio
1.
Aplicabilidad
En el presente anexo se exponen los requisitos de funcionamiento y la prohibición de las estrategias de manipulación de los motores y vehículos homologados con arreglo al presente Reglamento a fin de lograr un control eficaz de las emisiones en una amplia gama de condiciones de funcionamiento ambientales y del motor detectadas durante el funcionamiento normal del vehículo. En el presente anexo también se exponen los procedimientos de ensayo de las emisiones fuera de ciclo durante la homologación de tipo y el uso real del vehículo.
El presente anexo está basado en el Reglamento técnico mundial OCE n.o 10, sobre las emisiones fuera de ciclo.
2.
Reservado (1)
3.
Definiciones
3.1.
«
Arranque del motor
» es el proceso que empieza al iniciarse el giro del motor por medio del motor de arranque y que termina cuando el régimen del motor alcanza 150 min
-1
por debajo del régimen de ralentí normal en caliente (determinado en la posición de conducción para los vehículos equipados con transmisión automática).
3.2.
«
Calentamiento del motor
» es el tiempo de funcionamiento del vehículo suficiente para que la temperatura del refrigerante alcance al menos 70 °C.
3.3.
«
Régimen nominal
» es el régimen máximo del motor a plena carga que permita el regulador, según lo especificado por el fabricante en los documentos de venta y de reparación o, en caso de que no haya regulador, el régimen al que se obtiene la potencia máxima del motor, según lo especificado por el fabricante en los documentos de venta y de reparación.
3.4.
«
Emisiones reguladas
» son los «contaminantes gaseosos» y las «partículas» (PM) según se definen en el punto 2 del presente Reglamento.
4.
Requisitos generales
Todos los sistemas de motor y elementos de diseño que pueden afectar a la emisión de contaminantes regulados se diseñarán, fabricarán, montarán e instalarán de manera que el motor y el vehículo cumplan las disposiciones del presente anexo.
4.1.
Prohibición de las estrategias de manipulación
Ni los sistemas de motor ni los vehículos contarán con estrategias de manipulación.
4.2.
Reservado (2)
5.
Requisitos de funcionamiento
5.1.
Estrategias de emisiones
Las estrategias de emisiones se diseñarán de manera que el sistema de motor, en condiciones normales de uso, cumpla las disposiciones del presente anexo. Las condiciones normales de uso no se limitan a las especificadas en el punto 6.
5.1.1.
Requisitos relativos a las estrategias básicas de emisiones (BES)
Una BES no se aplicará de distinta manera dependiendo de que el funcionamiento se produzca o no en un ensayo de homologación de tipo o de certificación aplicable, ni proporcionará un menor control de las emisiones en condiciones no incluidas de manera sustancial en los ensayos de homologación de tipo o de certificación aplicables.
5.1.2.
Requisitos relativos a las estrategias auxiliares de emisiones (AES)
Una AES no reducirá la eficacia del control de emisiones respecto a una BES en condiciones que pueda suponerse razonablemente que se producirán durante la conducción y la utilización normales del vehículo, excepto cuando la AES cumpla una de las excepciones específicas siguientes:
a) | su funcionamiento está incluido sustancialmente en los ensayos de homologación de tipo aplicables, incluidos los procedimientos de ensayo fuera de ciclo con arreglo al punto 7 del presente anexo y las disposiciones en servicio que establece el punto 9 del presente Reglamento;
b) | se activa a efectos de proteger el motor y/o el vehículo de daños o de un accidente;
c) | solo se activa durante el arranque del motor o el calentamiento del mismo según define el presente anexo;
d) | se utiliza para compensar el control de un tipo de emisiones reguladas a fin de mantener el control de otro tipo de emisiones reguladas en condiciones ambientales o de funcionamiento específicas no incluidas sustancialmente en los ensayos de homologación de tipo o de certificación. El efecto global de esta AES consistirá en compensar los efectos de las condiciones ambientales extremas de una forma que facilite un control aceptable de todas las emisiones reguladas.
5.2.
Límites de las emisiones de gases y partículas de escape armonizados mundialmente (WNTE)
5.2.1.
Las emisiones de escape no superarán los límites de emisiones aplicables especificados en el punto 5.2.2.
5.2.2.
Serán aplicables los límites de emisiones siguientes:
a) | para el CO: 2 000 mg/kWh;
b) | para los THC: 220 mg/kWh;
c) | para los NOx: 600 mg/kWh;
d) | para las PM: 16 mg/kWh.
6.
Condiciones ambientales y de funcionamiento
Los límites de emisiones WNTE se aplicarán a:
a) | todas las presiones atmosféricas superiores o iguales a 82,5 kPa;
b) | todas las temperaturas inferiores o iguales a la temperatura determinada por la ecuación 5 a la presión atmosférica especificada:
T = -0,4514 x (101,3 – pb) + 311 (5)
donde:
T | es la temperatura del aire ambiente, en K
pb | es la presión atmosférica, en kPa
c) | toda temperatura del refrigerante del motor superior a 343 K (70 °C).
La figura 1 muestra las condiciones ambientales aplicables en cuanto a la presión atmosférica y a la temperatura.
Intervalo de temperatura y presión atmosférica WNTE
Figura 1
Ilustración de las condiciones de presión atmosférica y temperatura
| 7. | Ensayos de laboratorio fuera de ciclo y pruebas de vehículos durante la homologación de tipo Los requisitos de ensayo de laboratorio fuera de ciclo no se aplicarán a la homologación de tipo de motores de encendido por chispa con arreglo al presente Reglamento.
| 7.1. | Zona de control de los límites de emisiones armonizados mundialmente (zona de control WNTE) La zona de control WNTE está formada por el régimen del motor y los puntos de carga definidos en los puntos 7.1.1 a 7.1.6. La figura 2 ilustra a modo de ejemplo la zona de control WNTE.
| 7.1.1. | Intervalo de regímenes del motor La zona de control WNTE incluirá todos los regímenes de funcionamiento entre la distribución acumulativa de los regímenes del 30.o percentil a lo largo de un ciclo de ensayo WHTC, incluido el ralentí, (n 30), y el régimen más alto al que se produzca el 70 % de la potencia máxima (nhi). La figura 3 es un ejemplo de la distribución acumulativa de las frecuencias de los regímenes de un motor específico.
| 7.1.2. | Intervalo de pares del motor La zona de control WNTE incluirá todos los puntos de carga del motor con un valor de par superior o igual al 30 % del par máximo producido por el motor.
| 7.1.3. | Intervalo de potencias del motor No obstante lo dispuesto en los puntos 7.1.1 y 7.1.2, el régimen y los puntos de carga inferiores al 30 % de la potencia máxima producida por el motor se excluirán de la zona de control WNTE para todas las emisiones.
| 7.1.4. | Aplicación del concepto de familia de motores En principio, cualquier motor de una familia con una única curva par/potencia tendrá su propia zona de control WNTE. Para los ensayos en servicio, se aplicará la zona de control WNTE propia del motor correspondiente. Para los ensayos de homologación de tipo (certificación) en el marco del concepto de familia del RTM WHDC, el fabricante podrá optar por utilizar una única zona de control WNTE para la familia de motores con arreglo a las disposiciones siguientes: a) | podrá utilizarse un único intervalo de regímenes de motor de la zona de control WNTE si los regímenes del motor medidos n 30 y nhi se sitúan a ± 3 % de los regímenes del motor declarados por el fabricante. Si se rebasa el margen de tolerancia para cualquiera de los regímenes del motor, se utilizarán los regímenes medidos para determinar la zona de control WNTE; b) | podrá utilizarse un único intervalo de pares/potencias de la zona de control WNTE si abarca el intervalo completo, desde la potencia más alta hasta la más baja de la familia. Como alternativa, se permite agrupar las potencias del motor en distintas zonas de control WNTE.
Figura 2
Ejemplo de zona de control WNTE
Figura 3
Ejemplo de distribución acumulativa WNTE de las frecuencias de los regímenes
| 7.1.5. | Exclusión de la conformidad de determinados puntos de funcionamiento WNTE Durante el proceso de homologación de tipo/certificación, el fabricante podrá solicitar a la autoridad de homologación de tipo que excluya puntos de funcionamiento de la zona de control WNTE definida en los puntos 7.1.1 a 7.1.4. La autoridad de homologación de tipo podrá permitir la exclusión si el fabricante es capaz de demostrar que el motor no puede funcionar nunca en tales puntos, sea cual fuere la combinación de vehículos que pueda utilizarse.
| 7.2. | Duración mínima de un suceso de respeto de los límites de emisiones armonizados mundialmente y frecuencia de muestreo de los datos
| 7.2.1. | Para determinar la conformidad con los límites de emisiones WNTE especificados en el punto 5.2, el motor funcionará dentro de la zona de control WNTE definida en el punto 7.1 y sus emisiones se medirán y se integrarán durante un período mínimo de 30 segundos. Un suceso WNTE se define como un único conjunto de emisiones integradas durante el período de tiempo. Por ejemplo, si el motor funciona durante 65 segundos consecutivos dentro de las condiciones ambientales y la zona de control WNTE, ello constituiría un único suceso WNTE y se promediarían las emisiones a lo largo de la totalidad del período de 65 segundos. En caso de ensayos en laboratorio, se aplicará el período de integración definido en el punto 7.5.
| 7.2.2. | En el caso de motores equipados con controles de las emisiones que incluyan regeneraciones periódicas, si se produce un proceso de regeneración durante el ensayo WNTE, el período para el cálculo de la media será, como mínimo, tan largo como el tiempo transcurrido entre los procesos de regeneración multiplicado por el número de regeneraciones completas ocurridas dentro del período de muestreo. Este requisito solo se aplica a los motores que emiten una señal electrónica que advierte del inicio del proceso de regeneración.
| 7.2.3. | Un suceso WNTE es una secuencia de datos recogidos a una frecuencia, como mínimo, de 1 Hz mientras el motor funciona en la zona de control WNTE durante la duración mínima del suceso o más. Los datos de las emisiones medidas se promediarán con la duración de cada suceso WNTE.
| 7.3. | Ensayos en servicio Durante la homologación de tipo se efectuará un ensayo de demostración PEMS, para lo cual se someterá a ensayo el motor de referencia en un vehículo mediante el procedimiento descrito en el apéndice 1 del presente anexo.
| 7.3.1. | El fabricante podrá seleccionar el vehículo que se utilizará para el ensayo, pero la elección del vehículo estará sujeta a la aprobación de la autoridad de homologación de tipo. Las características del vehículo utilizado para la demostración PEMS deberán ser representativas de la categoría de vehículo prevista para el sistema de motor. El vehículo podrá ser un prototipo.
| 7.3.2. | A instancias de la autoridad de homologación de tipo, podrá someterse a ensayo en un vehículo un motor adicional de la familia de motores o un motor equivalente que represente otra categoría de vehículo distinta.
| 7.4. | Ensayos de laboratorio relativos a los límites de emisiones armonizados mundialmente En aquellos casos en que lo dispuesto en el presente anexo sea utilizado como base para los ensayos de laboratorio, se aplicarán las disposiciones previstas a continuación.
| 7.4.1. | Las emisiones másicas específicas de los contaminantes regulados se determinarán con arreglo a puntos de ensayo definidos aleatoriamente y distribuidos por la zona de control WNTE. Todos los puntos de ensayo se situarán en 3 cuadros de cuadrícula elegidos aleatoriamente y puestos sobre la zona de control. La cuadrícula constará de 9 cuadros en el caso de los motores con un régimen nominal inferior a 3 000 min -1 y de 12 cuadros para los motores con un régimen nominal igual o superior a 3 000 min -1 . Las cuadrículas se definen del siguiente modo: a) | los límites exteriores de la cuadrícula coinciden con los de la zona de control WNTE; b) | para las cuadrículas de 9 cuadros, 2 líneas verticales situadas a igual distancia entre los regímenes de motor n 30 y nhi o, en el caso de las cuadrículas de 12 cuadros, 3 líneas verticales situadas a igual distancia entre los regímenes de motor n 30 y nhi; y c) | 2 líneas situadas a igual distancia del par del motor (⅓) en cada línea vertical dentro de la zona de control WNTE. En las figuras 5 y 6 se muestran ejemplos de cuadrículas aplicadas a motores concretos.
| 7.4.2. | Cada uno de los 3 cuadros seleccionados incluirá 5 puntos de ensayo aleatorios, de forma que se ensayará un total de 15 puntos aleatorios dentro de la zona de control WNTE. Los ensayos se realizarán sucesivamente en cada cuadro; por tanto, se ensayará la totalidad de los 5 puntos de un cuadro antes de pasar al cuadro siguiente. Los puntos de ensayo se combinarán para formar un único ciclo de ensayo en condiciones estables con aumentos.
| 7.4.3. | Se determinarán aleatoriamente tanto el orden en que los cuadros serán sometidos a ensayo como el orden de ensayo de los puntos situados dentro de los mismos. La autoridad de homologación de tipo o de certificación seleccionará, mediante métodos estadísticos de aleatorización reconocidos, los 3 cuadros que vayan a ensayarse, los 15 puntos de ensayo, el orden de ensayo de los cuadros y el orden de los puntos situados en el interior de un cuadro.
| 7.4.4. | La media de las emisiones másicas específicas de los contaminantes gaseosos regulados no superará los límites WNTE especificados en el punto 5.2 al medirse a lo largo de cualquiera de los ciclos en un cuadro con 5 puntos de ensayo.
| 7.4.5. | La media de las emisiones másicas específicas de las partículas contaminantes reguladas no superará los límites WNTE especificados en el punto 5.2 al medirse a lo largo de la totalidad del ciclo de 15 puntos de ensayo.
| 7.5. | Procedimiento de ensayo en laboratorio
| 7.5.1. | Una vez completado el WHSC, el motor se preacondicionará en el modo 9 del WHSC durante 3 minutos. La secuencia de ensayo se iniciará inmediatamente tras la finalización de la fase de preacondicionamiento.
| 7.5.2. | Se hará funcionar el motor durante 2 minutos en cada punto de ensayo aleatorio. Este tiempo incluye el aumento anterior a partir del punto de condiciones estables anterior. En el caso del régimen y la carga, las transiciones entre los puntos de ensayo serán lineales y durarán 20 ± 1 segundos.
| 7.5.3. | El tiempo de ensayo total, desde el inicio hasta el final, será de 30 minutos. El ensayo de cada conjunto de 5 puntos elegidos aleatoriamente de un cuadro durará 10 minutos, medidos desde el inicio del aumento de acceso al primer punto hasta el final de la medición del condiciones estables en el quinto punto. La figura 5 ilustra la secuencia del procedimiento de ensayo.
| 7.5.4. | El ensayo de laboratorio WNTE respetará las estadísticas de validación del punto 7.8.7 del anexo 4.
| 7.5.5. | La medición de las emisiones se llevará a cabo con arreglo a los puntos 7.5, 7.7 y 7.8 del anexo 4.
| 7.5.6. | Los resultados del ensayo se calcularán conforme a lo dispuesto en el punto 8 del anexo 4.
Figura 4
Ejemplo esquemático del inicio del ciclo de ensayo WNTE
Figuras 5 y 6
Cuadrículas del ciclo de ensayo WNTE
| 7.6. | Redondeo El resultado final de cada ensayo se redondeará una sola vez a la posición situada a la derecha de la coma decimal indicada en la norma sobre emisiones WHDC aplicable, más una cifra adicional significativa, de acuerdo con la norma ASTM E 29-06. No está permitido el redondeo de los valores intermedios utilizados para calcular el resultado final de las emisiones específicas del freno.
| 8. | Reservado
| 9. | Reservado
| 10. | Declaración de conformidad con respecto a las emisiones fuera de ciclo En la solicitud de homologación de tipo, el fabricante declarará que la familia de motores o el vehículo cumplen los requisitos del presente Reglamento por los que se limitan las emisiones fuera de ciclo. Además de la declaración, se verificará a través de ensayos adicionales el cumplimiento de los límites de emisiones aplicables y de los requisitos en servicio.
| 10.1. | Ejemplo de declaración de conformidad con respecto a las emisiones fuera de ciclo A continuación se muestra un ejemplo de declaración de conformidad: «(Nombre del fabricante) declara que los motores de esta familia de motores cumplen todos los requisitos del presente anexo. (Nombre del fabricante) realiza esta declaración de buena fe, una vez realizada una evaluación técnica adecuada del rendimiento en materia de emisiones de los motores de la familia en el conjunto pertinente de condiciones ambientales y de funcionamiento».
| 10.2. | Fundamento de la declaración de conformidad con respecto a las emisiones fuera de ciclo El fabricante mantendrá registros en sus instalaciones que contengan todos los datos relativos a los ensayos, los análisis técnicos y otra información sobre la que se fundamente la declaración de conformidad con respecto a las OCE. Si la autoridad de certificación o de homologación de tipo lo solicita, el fabricante le proporcionará dicha información.
| 11. | Documentación La autoridad de homologación de tipo exigirá que el fabricante proporcione la documentación requerida. En ella se describirán cualquier elemento de diseño y estrategia de control de emisiones del sistema de motor y los medios mediante los que el sistema controla sus variables de salida, independientemente de que este control sea directo o indirecto. La información deberá incluir una descripción completa de la estrategia de control de emisiones. Además, también deberá contener datos sobre el funcionamiento de todas las AES y BES, lo que incluye una descripción de los parámetros modificados por cualquier AES y las condiciones límite en que funciona la AES, e indicar qué AES y BES probablemente se activarán en las condiciones de los procedimientos de ensayo del presente anexo. Esta información estará disponible en la «documentación ampliada» conforme a los requisitos documentales especificados en el punto 5.1.4. La metodología para la evaluación de las AES se describe en el apéndice 2 del presente anexo.
(1) La numeración del presente anexo es coherente con la del Reglamento técnico mundial n.o 10, sobre las OCE. No obstante, algunos puntos de este último no son necesarios en el presente anexo.
(2) La numeración del presente anexo es coherente con la del Reglamento técnico mundial n.o 10, sobre las OCE. No obstante, algunos puntos de este último no son necesarios en el presente anexo.
Anexo 10 – Apéndice 1
Ensayo de demostración PEMS durante la homologación de tipo
A.1.1.
Introducción
El presente apéndice describe el procedimiento de ensayo de demostración del PEMS durante la homologación de tipo.
A.1.2.
Vehículo de ensayo
A.1.2.1.
El vehículo utilizado para el ensayo de demostración del PEMS deberá ser representativo de la categoría de vehículo prevista para la instalación del sistema de motor. El vehículo podrá ser un prototipo o un vehículo producido en serie adaptado.
A.1.2.2.
Deberá demostrarse la disponibilidad y la conformidad de la información de flujo de datos de la ECU (por ejemplo, con arreglo a lo dispuesto en el punto 5 del anexo 8 del presente Reglamento).
A.1.2.3.
Los fabricantes se asegurarán de que un tercero independiente pueda someter a ensayo los vehículos con PEMS en vías públicas poniendo a disposición adaptadores adecuados para los tubos de escape, dando acceso a las señales de la ECU y adoptando las disposiciones administrativas necesarias. El fabricante podrá cobrar unas tasas razonables.
A.1.3.
Condiciones de ensayo
A.1.3.1.
Carga útil del vehículo
A efectos del ensayo de demostración del PEMS, podrá reproducirse la carga útil y utilizarse una carga artificial.
La carga útil del vehículo se situará entre el 50 y el 60 % de su carga útil máxima. Podrá acordarse con la autoridad de homologación una desviación respecto a este intervalo. El motivo de dicha desviación se indicará en el acta de ensayo. Serán de aplicación los requisitos adicionales del anexo 8.
A.1.3.2.
Condiciones ambientales
El ensayo se llevará a cabo en las condiciones ambientales previstas en el punto 4.2 del anexo 8.
A.1.3.3.
La temperatura del refrigerante del motor se ajustará a lo dispuesto en el punto 4.3 del anexo 8.
A.1.3.4.
Combustible, lubricantes y reactivo
El combustible, el aceite lubricante y el reactivo para el sistema de postratamiento del gas se ajustarán a las disposiciones del punto 4.4 del anexo 8.
A.1.3.5.
Requisitos de funcionamiento y trayecto
Los requisitos relativos al trayecto y al funcionamiento figuran en los puntos 4.5 a 4.6.8 del anexo 8.
A.1.4.
Evaluación de las emisiones
A.1.4.1.
El ensayo se realizará y los resultados se calcularán con arreglo al punto 6 del anexo 8.
A.1.5.
Informe
A.1.5.1.
Se elaborará un informe técnico que describa el ensayo de demostración PEMS que incluya las actividades y los resultados y proporcione al menos la información siguiente:
a) | información general indicada en el punto 10.1.1 del anexo 8;
b) | razones que justifiquen por qué el vehículo o los vehículos utilizados para el ensayo pueden considerarse representativos de la categoría de vehículos prevista para el sistema de motor;
c) | información sobre el equipo de ensayo y los datos del ensayo con arreglo a los puntos 10.1.3 y 10.1.4 del anexo 8;
d) | información sobre el motor sometido a ensayo indicada en el punto 10.1.5 del anexo 8;
e) | información sobre el vehículo utilizado para el ensayo indicada en el punto 10.1.6 del anexo 8;
f) | información sobre las características del trayecto indicada en el punto 10.1.7 del anexo 8;
g) | información sobre los datos instantáneos medidos y calculados indicada en los puntos 10.1.8 y 10.1.9 del anexo 8;
h) | información sobre los datos integrados y medias indicada en el punto 10.1.10 del anexo 8;
i) | resultados de aceptación-rechazo con arreglo al punto 10.1.11 del anexo 8;
j) | información sobre las verificaciones de los ensayos indicada en el punto 10.1.12 del anexo 8.
Apéndice 2
Metodología para evaluar las AES
A efectos de la evaluación de las AES, la autoridad de homologación verificará al menos si se cumple el requisito establecido en el presente apéndice.
1.
El incremento de las emisiones inducido por las AES deberá mantenerse al nivel más bajo posible:
a) | el incremento de las emisiones totales al utilizar una AES deberá mantenerse lo más bajo posible con el uso normal y durante la vida normal del vehículo;
b) | si, en el momento de la evaluación preliminar de la AES, están disponibles en el mercado una tecnología o un diseño que permiten un mejor control de las emisiones, deberán utilizarse sin modulación injustificada.
2.
Cuando se utilice para justificar una AES, el riesgo de daño repentino e irreparable en el motor deberá demostrarse y documentarse adecuadamente, en particular la información siguiente:
a) | el fabricante deberá aportar pruebas del daño catastrófico (repentino e irreparable) en el motor, junto con una evaluación del riesgo en la que se evalúen la probabilidad del riesgo y la gravedad de las posibles consecuencias, incluyendo los resultados de los ensayos realizados al efecto;
b) | si, en el momento de la aplicación de AES, están disponibles en el mercado una tecnología o un diseño que eliminan o reducen ese riesgo, deberán utilizarse en la mayor medida técnicamente posible (es decir, sin modulación injustificada);
c) | la durabilidad y la protección a largo plazo del motor o los componentes del sistema de control de emisiones contra el desgaste y el mal funcionamiento no se considerarán un motivo aceptable para aceptar una AES.
3.
Deberá documentarse con una descripción técnica adecuada el motivo por el que es necesario utilizar una AES para el funcionamiento seguro del vehículo:
a) | el fabricante deberá aportar pruebas de que existe un mayor riesgo para el funcionamiento seguro del vehículo, junto con una evaluación del riesgo en la que se evalúen la probabilidad del riesgo y la gravedad de las posibles consecuencias, incluyendo los resultados de los ensayos realizados al efecto;
b) | si, en el momento de la aplicación de AES, están disponibles en el mercado una tecnología o un diseño diferentes que permitirían reducir el riesgo para la seguridad, deberán utilizarse en la mayor medida técnicamente posible (es decir, sin modulación injustificada).
4.
Deberá documentarse con una descripción técnica adecuada el motivo por el que es necesario utilizar una AES durante el arranque o el calentamiento del motor:
a) | el fabricante deberá aportar pruebas de la necesidad de utilizar una AES durante el arranque del motor, junto con una evaluación del riesgo en la que se evalúen la probabilidad del riesgo y la gravedad de las posibles consecuencias, incluyendo los resultados de los ensayos realizados al efecto;
b) | si, en el momento de la aplicación de AES, están disponibles en el mercado una tecnología o un diseño diferentes que permitirían un mejor control de las emisiones al arrancar el motor, deberán utilizarse en la mayor medida técnicamente posible.
ANEXO 11
Requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de control de NOx
1.
Introducción
En el presente anexo se exponen los requisitos para asegurar el correcto funcionamiento de las medidas de control de los NOx. Asimismo, se incluyen los requisitos aplicables a los vehículos que recurren al uso de un reactivo para reducir las emisiones.
2.
Requisitos generales
Los sistemas de motor pertenecientes al ámbito de aplicación del presente anexo estarán diseñados, fabricados e instalados de manera que cumplan estos requisitos a lo largo de la vida útil normal del motor en condiciones normales de uso. Para lograr este objetivo, se acepta que los motores que hayan sido utilizados más allá del período de durabilidad apropiado al que se refiere el punto 5.4 del presente Reglamento puedan presentar cierto grado de deterioro en el funcionamiento y la sensibilidad del sistema de supervisión.
2.1.
Homologación alternativa
2.1.1.
Si el fabricante así lo solicita, para los vehículos de las categorías M
2
y N
1
, para los vehículos de las categorías M
1
y N
2
con una masa máxima en carga técnicamente admisible no superior a 7,5 toneladas y para los vehículos de la categoría M
3
, clase I, clase II y clases A y B
1
con una masa admisible no superior a 7,5 toneladas, el cumplimiento de los requisitos del anexo 6 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83 de las Naciones Unidas se considerará equivalente al cumplimiento del presente anexo (1).
2.1.2.
Si se utiliza la homologación alternativa:
2.1.2.1.
La información relativa al funcionamiento correcto de las medidas de control de NO
x
de los puntos 3.2.12.2.8.1 a 3.2.12.2.8.5 de la parte 2 del anexo 1 del presente Reglamento se sustituirá por la que figura en el punto 3.2.12.2.8 del anexo 1 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83.
2.1.2.2.
En relación con la aplicación de los requisitos expuestos en el apéndice 6 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83 y en el presente anexo se aplicarán las siguientes excepciones:
2.1.2.2.1.
Por lo que se refiere a la supervisión de la calidad del reactivo, serán de aplicación las disposiciones de los puntos 7.1 a 7.1.2 del presente anexo, en lugar de las de los puntos 4.1 y 4.2 del apéndice 6 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83.
2.1.2.2.2.
Por lo que se refiere a la supervisión de la actividad de dosificación, serán de aplicación las disposiciones del punto 8.4 del presente anexo, en lugar de las del punto 5 del apéndice 6 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83.
2.1.2.2.3.
El sistema de alerta al conductor al que se hace referencia en los puntos 4, 7 y 8 del presente anexo se entenderá como el sistema de alerta al conductor del punto 3 del apéndice 6 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83.
2.1.2.2.4.
No será de aplicación el punto 6 del apéndice 6 de la serie 07 de enmiendas del Reglamento n.
o
83.
2.1.2.2.5.
Será de aplicación lo dispuesto en el punto 5.2 del presente anexo en el caso de vehículos para uso por los servicios de rescate o en vehículos diseñados y fabricados para su uso por el ejército, protección civil, servicios de bomberos y fuerzas de orden público.
2.2.
Información requerida
2.2.1.
El fabricante proporcionará, mediante el formulario previsto en el anexo 1, información que describa íntegramente las características de funcionamiento de un sistema de motor sujeto al presente anexo.
2.2.2.
En su solicitud de homologación de tipo, el fabricante especificará las características de todos los reactivos consumidos por cualquier sistema de control de las emisiones. En esta especificación figurarán los tipos y las concentraciones, las condiciones de funcionamiento relativas a la temperatura y las referencias a normas internacionales.
2.2.3.
En el momento en que se solicite la homologación de tipo, deberá facilitarse a la autoridad de homologación de tipo información detallada por escrito que describa exhaustivamente las características funcionales del sistema de alerta al conductor, como se establece en el punto 4, y del sistema de inducción del conductor, como se establece en el punto 5.
2.2.4.
Cuando un fabricante solicite la homologación de un motor o de una familia de motores como unidad técnica independiente, incluirá en la documentación contemplada en los puntos 3.1.3, 3.2.3 o 3.3.3 del presente Reglamento los requisitos apropiados que garantizarán que el vehículo, cuando se utilice en la carretera o en cualquier otro lugar, según corresponda, cumpla los requisitos del presente anexo. Esta documentación incluirá lo siguiente:
a) | los requisitos técnicos detallados, incluidas las disposiciones que garanticen la compatibilidad con los sistemas de supervisión, alerta e inducción presentes en el sistema de motor, para cumplir los requisitos del presente anexo;
b) | el procedimiento de verificación que deberá cumplirse para instalar el motor en el vehículo.
Durante el proceso de homologación del sistema de motor podrá comprobarse si existen tales requisitos de instalación y si son adecuados.
La documentación contemplada en las letras a) y b) no se requerirá en caso de que el fabricante solicite una homologación de tipo de un vehículo por lo que respecta a las emisiones.
2.3.
Condiciones de funcionamiento
2.3.1.
Cualquier sistema de motor que pertenezca al ámbito de aplicación del presente anexo conservará su función de control de emisiones en todas las condiciones habituales propias del territorio de la zona pertinente (por ejemplo, la Unión Europea), especialmente a temperaturas ambiente bajas, de conformidad con el anexo 10.
2.3.2.
El sistema de supervisión del control de emisiones estará operativo:
a) | a cualquier temperatura ambiente entre 266 K y 308 K (-7 °C y 35 °C);
b) | a cualquier altitud inferior a 1 600 m;
c) | a cualquier temperatura del refrigerante del motor superior a 343 K (70 °C).
El presente punto no se aplicará si se supervisa el nivel de reactivo en el depósito, pues en ese caso la supervisión se efectuará en todas las condiciones en que la medición sea técnicamente viable, incluidas todas las condiciones en las que un reactivo líquido no esté congelado.
2.4.
Protección contra la congelación del reactivo
2.4.1.
El fabricante podrá utilizar un depósito de reactivo y un sistema de dosificación calentados o no calentados con arreglo a los requisitos generales del punto 2.3.1. Un sistema calentado cumplirá los requisitos del punto 2.4.2. Un sistema no calentado cumplirá los requisitos del punto 2.4.3.
2.4.1.1.
La utilización de un sistema de dosificación y un depósito de reactivo no calentados se indicará al propietario del vehículo mediante instrucciones por escrito.
2.4.2.
Depósito de reactivo y sistema de dosificación calentados
2.4.2.1.
Si el reactivo se ha congelado, el fabricante velará por que el reactivo esté disponible para ser utilizado en un plazo máximo de 70 minutos tras el arranque del vehículo a una temperatura ambiente de 266 K (- 7 °C).
2.4.2.2.
Demostración
2.4.2.2.1.
El depósito de reactivo y el sistema de dosificación homogeneizarán el calor a 255 K (- 18 °C) durante 72 horas o hasta que la mayor parte del reactivo se solidifique.
2.4.2.2.2.
Tras el período de homogeneización del calor establecido en el punto 2.4.2.2.1, el motor se arrancará y se hará funcionar a una temperatura ambiente de 266 K (- 7 °C) del siguiente modo: de 10 a 20 minutos al ralentí, seguidos de 50 minutos, como máximo, con un porcentaje de carga no superior al 40 %.
2.4.2.2.3.
El sistema de dosificación del reactivo deberá ser plenamente funcional al final de los procedimientos de ensayo descritos en los puntos 2.4.2.2.1 y 2.4.2.2.2.
2.4.2.2.4.
La demostración del cumplimiento de los requisitos del punto 2.4.2.2 podrá realizarse en una celda de ensayo en cámara fría equipada con un dinamómetro de motor o de vehículo, o podrá basarse en ensayos de campo para vehículos, con la aprobación de la autoridad de homologación de tipo.
2.4.3.
Depósito de reactivo y sistema de dosificación no calentados
2.4.3.1.
El sistema de alerta al conductor descrito en el punto 4 se activará si no se produce ninguna dosificación del reactivo a una temperatura ambiente ≤ 266 K (- 7 °C).
2.4.3.2.
El sistema de inducción general descrito en el punto 5.4 se activará si no se produce ninguna dosificación del reactivo a una temperatura ambiente ≤ 266 K (- 7 °C) en un plazo máximo de 70 minutos tras el arranque del vehículo.
2.5.
Cada depósito de reactivo instalado en un vehículo incluirá un medio para tomar una muestra de cualquier fluido dentro del depósito y para hacerlo sin necesidad de información que no esté almacenada a bordo del vehículo. Deberá poder accederse fácilmente al punto de muestreo sin utilizar ningún dispositivo o herramienta especializados. Las llaves y los sistemas que normalmente lleva el vehículo para impedir el acceso al depósito no se considerarán herramientas o dispositivos especializados a los efectos del presente punto.
3.
Requisitos de mantenimiento
3.1.
El fabricante proporcionará o hará que se proporcionen a todos los propietarios de vehículos nuevos o motores nuevos que hayan obtenido la homologación de tipo conforme al presente Reglamento instrucciones por escrito sobre el sistema de control de las emisiones y su funcionamiento correcto.
Dichas instrucciones establecerán que, si el sistema de control de las emisiones del vehículo no funciona correctamente, el conductor será informado acerca del problema existente por medio del sistema de alerta al conductor y si, ignorando la alerta, se activa el sistema de inducción del conductor, el vehículo no podrá realizar su función eficazmente.
3.2.
Las instrucciones incluirán requisitos para la utilización y el mantenimiento correctos de los vehículos a fin de mantener su rendimiento en materia de emisiones, lo que comprenderá, si procede, el uso adecuado de reactivos consumibles.
3.3.
Las instrucciones estarán redactadas de manera clara, en un lenguaje no técnico y en la lengua o las lenguas oficiales del Estado miembro donde se venda o matricule el vehículo o el motor nuevos.
3.4.
Las instrucciones especificarán si el operador del vehículo debe reponer los reactivos consumibles entre los intervalos normales de mantenimiento. Las instrucciones especificarán también la calidad de los reactivos exigida. Asimismo, indicarán el modo en que el operador debe rellenar el depósito de reactivo. La información indicará igualmente el consumo probable de reactivo para el tipo de vehículo y la frecuencia recomendada de reposición.
3.5.
Asimismo, las instrucciones especificarán que la utilización y la reposición de un reactivo que cumpla las especificaciones correctas son esenciales para que el vehículo se ajuste a los requisitos necesarios para la expedición del certificado de conformidad para ese tipo de vehículo.
3.6.
Las instrucciones establecerán que la utilización de un vehículo que no consuma ningún reactivo, cuando el reactivo sea necesario para la reducción de emisiones, puede constituir un delito.
3.7.
Las instrucciones explicarán el funcionamiento del sistema de alerta y del sistema de inducción del conductor. Además, se explicarán las consecuencias que puede tener para el funcionamiento del vehículo y el registro de fallos hacer caso omiso del sistema de alerta y no reponer el reactivo o no rectificar un problema.
4.
Sistema de alerta al conductor
4.1.
El vehículo incluirá un sistema de alerta al conductor que utilice alarmas visuales para informar al conductor cuando se haya detectado un bajo nivel de reactivo, una calidad de reactivo incorrecta, un consumo de reactivo demasiado bajo o un caso de mal funcionamiento que puedan deberse a la manipulación y que activarán el sistema de inducción del conductor si no se rectifican oportunamente. El sistema de alerta también permanecerá activo cuando se haya activado el sistema de inducción del conductor descrito en el punto 5.
4.2.
El sistema de visualización de diagnóstico a bordo (OBD) descrito en el anexo 9B no se utilizará para mostrar las alarmas visuales que se describen en el punto 4.1. La advertencia será distinta a las utilizadas a efectos del sistema OBD (es decir, el indicador de mal funcionamiento, IMF) o a efectos de mantenimiento del motor. No se podrán apagar el sistema de alerta ni las alarmas visuales mediante una herramienta de exploración si la causa de la activación de la alerta no se ha rectificado. En el apéndice 2 del presente anexo se describen las condiciones de activación y desactivación del sistema de alerta.
4.3.
El sistema de alerta al conductor podrá mostrar mensajes breves, entre ellos mensajes que indiquen claramente lo siguiente:
a) | la distancia o el tiempo restantes hasta la activación de la inducción de bajo nivel o de la inducción general;
b) | el nivel de reducción del par;
c) | las condiciones en las que se puede borrar la puesta fuera de servicio del vehículo.
El sistema utilizado para visualizar los mensajes a los que se refiere el presente punto podrá ser el mismo que el utilizado a los efectos del OBD o para otros fines de mantenimiento.
4.4.
A elección del fabricante, el sistema de alerta podrá incluir también una indicación sonora que alerte al conductor. Se permitirá que el conductor pueda suprimir las alertas sonoras.
4.5.
El sistema de alerta al conductor se activará tal como se especifica en los puntos 6.2, 7.2, 8.4 y 9.3.
4.6.
El sistema de alerta al conductor se desactivará cuando las condiciones que provocaron su activación hayan dejado de existir. El sistema de alerta al conductor no se desactivará automáticamente si no se han corregido las circunstancias que motivaron su activación.
4.7.
La señal del sistema de alerta podrá ser interrumpida temporalmente por otras señales de alerta que emitan mensajes importantes relacionados con la seguridad.
4.8.
Se podrá proporcionar un instrumento que permita al conductor atenuar las alarmas visuales provocadas por el sistema de alerta en vehículos destinados a ser utilizados por los servicios de salvamento o en vehículos diseñados y fabricados para su uso por parte del ejército, protección civil, los servicios de bomberos y las fuerzas responsables de mantener el orden público.
4.9.
En el apéndice 2 del presente anexo se detallan los procedimientos de activación y desactivación del sistema de alerta al conductor.
4.10.
Como parte de la solicitud de homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento, el fabricante deberá demostrar el funcionamiento del sistema de alerta al conductor, tal como se especifica en el apéndice 1 del presente anexo.
5.
Sistema de inducción del conductor
5.1.
El vehículo incorporará un sistema de inducción del conductor en dos fases que comience con una inducción de bajo nivel (una restricción del rendimiento) a la que seguirá una inducción general (desactivación efectiva del funcionamiento del vehículo).
5.2.
El sistema de inducción del conductor no se requerirá en motores o vehículos para uso de los servicios de salvamento o en motores o vehículos diseñados y fabricados para su uso por parte del ejército, protección civil, los servicios de bomberos y las fuerzas responsables de mantener el orden público. Únicamente el fabricante del motor o del vehículo podrán desactivar permanentemente el sistema de inducción del conductor.
5.3.
Sistema de inducción de bajo nivel
El sistema de inducción de bajo nivel reducirá el par máximo disponible del motor a través del rango de regímenes del motor en un 25 % entre el par máximo y el punto de ruptura del regulador, tal como se describe en el apéndice 3 del presente anexo. El par máximo disponible del motor inferior al régimen del par máximo del motor antes de la aplicación de la reducción del par no superará el par reducido a dicho régimen.
El sistema de inducción de bajo nivel se activará cuando el vehículo se encuentre parado (2) por primera vez después de que se hayan producido las condiciones establecidas en los puntos 6.3, 7.3, 8.5 y 9.4.
5.4.
Sistema de inducción general
El fabricante del vehículo o del motor incorporará, como mínimo, uno de los sistemas de inducción general que se describen en los puntos 5.4.1 a 5.4.3 y el sistema de «desactivación al llegar al límite temporal» descrito en el punto 5.4.4.
5.4.1.
Un sistema de «desactivación después de volver a arrancar» limitará la velocidad del vehículo a 20 km/h («modo de marcha lenta») una vez que se haya apagado el motor a petición del conductor (llave en posición «off»).
5.4.2.
Un sistema de «desactivación después de repostar» limitará la velocidad del vehículo a 20 km/h («modo de marcha lenta») una vez que el nivel del depósito de combustible haya aumentado una cantidad medible, la cual no será superior al 10 % de la capacidad del depósito de combustible y deberá ser aprobada por la autoridad de homologación de tipo de acuerdo con las capacidades técnicas del medidor del nivel de combustible y con una declaración del fabricante.
5.4.3.
Un sistema de «desactivación después de aparcar» limitará la velocidad del vehículo a 20 km/h («modo de marcha lenta») cuando el vehículo lleve más de una hora parado.
5.4.4.
Un sistema de «desactivación al llegar al límite temporal» limitará la velocidad del vehículo a 20 km/h («modo de marcha lenta») en la primera ocasión en que el vehículo esté parado
2
después de 8 horas de funcionamiento del motor si ninguno de los sistemas indicados en los puntos 5.4.1 a 5.4.3 se ha activado previamente.
5.5.
El sistema de inducción del conductor se activará tal como se especifica en los puntos 6.3, 7.3, 8.5 y 9.4.
5.5.1.
Cuando el sistema de inducción del conductor haya determinado que se activará el sistema de inducción general, el sistema de inducción de bajo nivel permanecerá activado hasta que la velocidad del vehículo se haya limitado a 20 km/h («modo de marcha lenta»).
5.6.
El sistema de inducción del conductor se desactivará cuando las condiciones que provocaron su activación hayan dejado de existir. El sistema de inducción del conductor no se desactivará automáticamente si no se han corregido las circunstancias que motivaron su activación.
5.7.
En el apéndice 2 del presente anexo se describen los procedimientos de activación y desactivación del sistema de inducción del conductor.
5.8.
Como parte de la solicitud de homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento, el fabricante deberá demostrar el funcionamiento del sistema de inducción del conductor, tal como se especifica en el apéndice 1 del presente anexo.
6.
Disponibilidad de reactivo
6.1.
Indicador de reactivo
El vehículo estará equipado con un indicador específico, situado en el salpicadero, que informe al conductor sobre el nivel de reactivo que contiene el depósito de almacenamiento del mismo. Para que el nivel mínimo de funcionamiento del indicador de reactivo sea aceptable deberá indicar continuamente el nivel de reactivo mientras el sistema de alerta al conductor contemplado en el punto 4 esté activado para indicar los problemas de disponibilidad de reactivo. El indicador de reactivo podrá ser analógico o digital y mostrar el nivel como proporción de la capacidad total del depósito, la cantidad de reactivo restante o la distancia de conducción restante estimada.
El indicador de reactivo estará situado cerca del indicador del nivel de combustible.
6.2.
Activación del sistema de alerta al conductor
6.2.1.
El sistema de alerta al conductor especificado en el punto 4 se activará cuando el nivel de reactivo sea inferior al 10 % de la capacidad del depósito de reactivo o a un porcentaje más alto que decida el fabricante.
6.2.2.
La alerta dada será lo suficientemente clara como para que el conductor comprenda que el nivel de reactivo es bajo. Cuando el sistema de alerta incluya un sistema de visualización de mensajes, la alerta visual mostrará un mensaje que indique un bajo nivel de reactivo (por ejemplo, «nivel de urea bajo», «nivel de AdBlue bajo» o «nivel de reactivo bajo»).
6.2.3.
Inicialmente no será necesario que el sistema de alerta al conductor esté continuamente activado; sin embargo, la intensidad de la advertencia irá en aumento hasta convertirse en continua en el momento en que el nivel del reactivo se aproxime a una proporción muy baja de la capacidad del depósito de reactivo y se aproxime el punto en el que se pondrá en marcha el sistema de inducción del conductor. Deberá culminar con una notificación al conductor al nivel que decida el fabricante, pero deberá ser considerablemente más perceptible que el punto en que se pone en marcha el sistema de inducción del conductor contemplado en el punto 6.3.
6.2.4.
La alerta continua no podrá desactivarse o ignorarse fácilmente. Cuando el sistema de alerta incluya un sistema de visualización de mensajes, este mostrará un mensaje explícito (por ejemplo, «reponga urea», «reponga AdBlue» o «reponga reactivo»). El sistema de alerta continua podrá ser interrumpido temporalmente por otras señales de alerta que emitan mensajes importantes relacionados con la seguridad.
6.2.5.
No será posible apagar el sistema de alerta al conductor mientras no se haya repuesto el reactivo hasta un nivel que ya no requiera la activación del sistema.
6.3.
Activación del sistema de inducción del conductor
6.3.1.
El sistema de inducción del conductor de bajo nivel descrito en el punto 5.3 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, cuando el nivel de reactivo del depósito sea inferior al 2,5 % de su capacidad total nominal o a un porcentaje más alto que decida el fabricante.
6.3.2.
El sistema de inducción general descrito en el punto 5.4 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, cuando el depósito de reactivo esté vacío (es decir, cuando el sistema de dosificación sea incapaz de extraer más reactivo del depósito) o a cualquier nivel inferior al 2,5 % de su capacidad total nominal, a elección del fabricante.
6.3.3.
No será posible apagar el sistema de inducción del conductor de bajo nivel o general mientras no se haya repuesto el reactivo hasta un nivel en que no se produzca su respectiva activación.
7.
Supervisión de la calidad del reactivo
7.1.
El vehículo incluirá un medio que permita determinar la presencia de un reactivo incorrecto a bordo de un vehículo.
7.1.1.
El fabricante especificará un valor CD
min
, que es mayor que la concentración de reactivo más alta que hace que las emisiones del tubo de escape superen los valores límite especificados en el punto 5.3 del presente Reglamento.
7.1.1.1.
Durante el período de introducción progresiva especificado en el punto 4.10.7 del presente Reglamento y a petición del fabricante a los efectos del punto 7.1.1, la referencia al límite de emisiones de NO
x
especificado en el punto 5.3 del presente Reglamento se sustituirá por el valor de 900 mg/kWh.
7.1.1.2.
El valor de la CD
min
se demostrará durante la homologación de tipo mediante el procedimiento definido en el apéndice 6 del presente anexo y registrado en la documentación ampliada que se especifica en el punto 5.1.4 del presente Reglamento.
7.1.2.
Se detectará cualquier concentración de reactivo inferior a la CD
min
y se considerará un reactivo incorrecto a los efectos del punto 7.1.
7.1.3.
Se asignará un contador específico para la calidad del reactivo («el contador de la calidad del reactivo»). El contador de la calidad del reactivo contará el número de horas de funcionamiento del motor con un reactivo incorrecto.
7.1.4.
En el apéndice 2 del presente anexo se pormenorizan los criterios y mecanismos de activación y desactivación del contador de la calidad del reactivo.
7.1.5.
La información del contador de la calidad del reactivo se pondrá a disposición de forma normalizada conforme a lo dispuesto en el apéndice 5 del presente anexo.
7.2.
Activación del sistema de alerta al conductor
Cuando el sistema de supervisión detecte o, si procede, confirme que la calidad del reactivo es incorrecta, se activará el sistema de alerta al conductor descrito en el punto 4. Cuando el sistema de alerta incluya un sistema de visualización de mensajes, este mostrará un mensaje que indique el motivo de la alerta (por ejemplo, «detectada urea incorrecta», «detectado AdBlue incorrecto» o «detectado reactivo incorrecto»).
7.3.
Activación del sistema de inducción del conductor
7.3.1.
El sistema de inducción de bajo nivel descrito en el punto 5.3 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, si la calidad del reactivo no se rectifica transcurridas 10 horas de funcionamiento del motor tras la activación del sistema de alerta al conductor descrito en el punto 7.2.
7.3.2.
El sistema de inducción general descrito en el punto 5.4 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, si la calidad del reactivo no se rectifica transcurridas 20 horas de funcionamiento del motor tras la activación del sistema de alerta al conductor descrito en el punto 7.2.
7.3.3.
El número de horas antes de la activación de los sistemas de inducción se reducirá en caso de recurrencia de un mal funcionamiento repetitivo, con arreglo al mecanismo descrito en el apéndice 2 del presente anexo.
8.
Supervisión del consumo y de la actividad de dosificación del reactivo
8.1.
El vehículo incluirá un medio para determinar el consumo de reactivo y la interrupción de la actividad de dosificación del reactivo y para facilitar el acceso a la información sobre el consumo desde el exterior.
8.2.
Contadores del consumo y de la dosificación del reactivo
8.2.1.
Se asignarán un contador específico para el consumo de reactivo (el «contador del consumo de reactivo») y otro para la dosificación del reactivo (el «contador de la dosificación del reactivo»). Estos contadores contarán el número de horas de funcionamiento del motor que se producen con un consumo de reactivo incorrecto y, respectivamente, cualquier interrupción de la dosificación del reactivo.
8.2.2.
En el apéndice 2 del presente anexo se pormenorizan los criterios y mecanismos de activación y desactivación del contador de consumo de reactivo.
8.2.3.
La información del contador del consumo de reactivo y del contador de la dosificación del reactivo se pondrá a disposición de forma normalizada conforme a lo dispuesto en el apéndice 5 del presente anexo.
8.3.
Condiciones de supervisión
8.3.1.
El período máximo de detección de un consumo de reactivo insuficiente será de 5 horas o bien el período equivalente a un consumo de reactivo solicitado de al menos 2 litros, el período que sea más largo.
8.3.1.1.
Cuando el consumo de reactivo sea supervisado utilizando al menos uno de los siguientes parámetros:
a) | el nivel de reactivo del depósito de almacenamiento instalado en el vehículo, o
b) | el caudal o la cantidad de reactivo inyectado lo más cerca técnicamente posible del punto de inyección en un sistema de postratamiento del gas de escape,
el período máximo de detección de un consumo de reactivo insuficiente se ampliará a 48 horas o al período equivalente a un consumo de reactivo solicitado de al menos 15 litros, el período que sea más largo.
8.4.
Activación del sistema de alerta al conductor
8.4.1.
El sistema de alerta al conductor descrito en el punto 4 se activará si se detecta una desviación superior al 50 % entre el consumo medio de reactivo y el consumo medio de reactivo solicitado por el sistema de motor durante el período que establezca el fabricante, período que no será superior al período máximo indicado en el punto 8.3.1 o, cuando proceda, en el punto 8.3.1.1. Cuando el sistema de alerta incluya un sistema de visualización de mensajes, este mostrará un mensaje que indique el motivo de la alerta (por ejemplo, «mal funcionamiento de la dosificación de urea», «mal funcionamiento de la dosificación de AdBlue» o «mal funcionamiento de la dosificación de reactivo»).
8.4.2.
El sistema de alerta al conductor descrito en el punto 4 se activará en caso de que se interrumpa la dosificación del reactivo. Cuando el sistema de alerta incluya un sistema de visualización de mensajes, este mostrará un mensaje que indique una advertencia adecuada. Esta activación no será necesaria si la interrupción es solicitada por la ECU del motor porque las condiciones de funcionamiento del vehículo son tales que el rendimiento del vehículo en materia de emisiones no requiere la dosificación del reactivo.
8.5.
Activación del sistema de inducción del conductor
8.5.1.
El sistema de inducción de bajo nivel descrito en el punto 5.3 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, si un error en el consumo de reactivo o una interrupción de la dosificación del reactivo no se rectifican transcurridas 10 horas de funcionamiento del motor tras la activación del sistema de alerta al conductor que se especifica en los puntos 8.4.1 y 8.4.2.
8.5.2.
El sistema de inducción general descrito en el punto 5.4 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, si un error en el consumo de reactivo o una interrupción de la dosificación del reactivo no se rectifican transcurridas 20 horas de funcionamiento del motor tras la activación del sistema de alerta al conductor que se especifica en los puntos 8.4.1 y 8.4.2.
8.5.3.
El número de horas antes de la activación de los sistemas de inducción se reducirá en caso de recurrencia de un mal funcionamiento repetitivo con arreglo al mecanismo descrito en el apéndice 2 del presente anexo.
9.
Fallos de supervisión que pueden atribuirse a la manipulación
9.1.
Además del nivel de reactivo en el depósito de reactivo, la calidad del reactivo y el consumo de reactivo, el sistema antimanipulación supervisará los fallos siguientes, los cuales pueden atribuirse a la manipulación:
a) | dificultar el funcionamiento de la válvula EGR;
b) | fallos del sistema de supervisión antimanipulación, como contempla el punto 9.2.1.
9.2.
Requisitos de supervisión
9.2.1.
El sistema de supervisión antimanipulación será supervisado para detectar fallos eléctricos y retirar o desactivar cualquier sensor que le impida diagnosticar cualquiera de los demás fallos contemplados en los puntos 6 a 8 (supervisión de los componentes).
Los sensores que afectan a la capacidad de diagnóstico son, entre otros, los que miden directamente la concentración de NOx, los sensores de la calidad de la urea, los sensores de ambiente y los sensores utilizados para supervisar la actividad de dosificación del reactivo, el nivel de reactivo o el consumo de reactivo.
9.2.2.
Contador de la válvula EGR
9.2.2.1.
Se asignará un contador específico a una válvula EGR obstruida. El contador de la válvula EGR contará el número de horas de funcionamiento del motor cuando se confirme que está activo un DTC asociado a una válvula EGR obstruida.
9.2.2.2.
En el apéndice 2 del presente anexo se pormenorizan los criterios y mecanismos de activación y desactivación del contador de la válvula EGR.
9.2.2.3.
La información del contador de la válvula EGR se pondrá a disposición de forma normalizada conforme a lo dispuesto en el apéndice 5 del presente anexo.
9.2.3.
Contadores del sistema de supervisión
9.2.3.1.
Se asignará un contador específico a cada uno de los fallos de supervisión considerados en el punto 9.1, letra b). Los contadores del sistema de supervisión contarán el número de horas de funcionamiento del motor cuando se confirme que está activo el DTC asociado a un mal funcionamiento del sistema de supervisión. Se permitirá la agrupación de varios fallos en un solo contador.
9.2.3.2.
En el apéndice 2 del presente anexo se pormenorizan los criterios de activación y desactivación de los contadores del sistema de supervisión y los mecanismos asociados.
9.2.3.3.
La información del contador del sistema de supervisión se pondrá a disposición de forma normalizada conforme a lo dispuesto en el apéndice 5 del presente anexo.
9.3.
Activación del sistema de alerta al conductor
El sistema de alerta al conductor descrito en el punto 4 se activará en caso de que se produzca cualquiera de los fallos especificados en el punto 9.1 e indicará que es necesaria una reparación urgente. Cuando el sistema de alerta incluya un sistema de visualización de mensajes, este mostrará un mensaje que indique el motivo de la alerta (por ejemplo, «válvula de dosificación del reactivo desconectada» o «fallo de emisiones crítico»).
9.4.
Activación del sistema de inducción del conductor
9.4.1.
El sistema de inducción de bajo nivel descrito en el punto 5.3 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, si un fallo especificado en el punto 9.1 no se rectifica transcurridas 36 horas de funcionamiento del motor tras la activación del sistema de alerta al conductor descrito en el punto 9.3.
9.4.2.
El sistema de inducción general descrito en el punto 5.4 se activará, y posteriormente estará activado conforme a los requisitos previstos en ese punto, si un fallo especificado en el punto 9.1 no se rectifica transcurridas 100 horas de funcionamiento del motor tras la activación del sistema de alerta al conductor descrito en el punto 9.3.
9.4.3.
El número de horas antes de la activación de los sistemas de inducción se reducirá en caso de recurrencia de un mal funcionamiento repetitivo con arreglo al mecanismo descrito en el apéndice 2 del presente anexo.
(1) Con arreglo a la definición que figura en la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, apartado 2, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
(2) Un vehículo se considerará parado, a más tardar, un minuto después de que su velocidad se haya reducido a 0 km/h. Para que se considere parado no será necesaria la activación de ningún dispositivo, tal como un freno de estacionamiento, un freno de remolque o un freno de mano.
Anexo 11 – Apéndice 1
Requisitos de demostración
A.1.1.
Generalidades
A.1.1.1
El fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo una documentación completa que justifique que el sistema SCR cumple los requisitos del presente anexo por lo que se refiere a su capacidad de supervisar y activar el sistema de alerta al conductor y el sistema de inducción del conductor, documentación que podrá incluir:
a) | algoritmos y gráficos de decisión;
b) | resultados de ensayos y/o simulaciones;
c) | referencias a sistemas de supervisión homologados anteriormente, etc.
A.1.1.2.
Durante la homologación de tipo se demostrará el cumplimiento de los requisitos del presente anexo realizando, como se ilustra en el cuadro 1 y se especifica en el presente apéndice, las demostraciones siguientes:
a) | una demostración de la activación del sistema de alerta;
b) | una demostración de la activación del sistema de inducción de bajo nivel;
c) | una demostración de la activación del sistema de inducción general. Cuadro 1 Ilustración del contenido del proceso de demostración conforme a lo dispuesto en los puntos A.1.3, A.1.4 y A.1.5. Mecanismo | Elementos de demostración Activación del sistema de alerta según lo especificado en el punto A.1.3. | Cuatro ensayos de activación (incl. falta de reactivo) Elementos de demostración suplementarios, según corresponda Activación del sistema de inducción de bajo nivel según lo especificado en el punto A.1.4. | Dos ensayos de activación (incl. falta de reactivo) Elementos de demostración suplementarios Un ensayo de reducción del par Activación del sistema de inducción general según lo especificado en el punto A.1.5. | Dos ensayos de activación (incl. falta de reactivo) Elementos de demostración suplementarios, según corresponda Elementos de demostración del correcto comportamiento del vehículo durante la inducción
A.1.2.
Familias de motores o familias de motores OBD
La conformidad de una familia de motores o de una familia de motores OBD con los requisitos del presente anexo podrá demostrarse sometiendo a ensayo uno de los miembros de la familia de que se trate, siempre que el fabricante demuestre a la autoridad de homologación de tipo que los sistemas de supervisión necesarios para cumplir los requisitos del presente anexo son similares en todos los miembros de la familia.
A.1.2.1.
Esta demostración podrá efectuarse presentando a la autoridad de homologación de tipo elementos como algoritmos, análisis funcionales, etc.
A.1.2.2.
El motor de ensayo será seleccionado por el fabricante de acuerdo con la autoridad de homologación de tipo. Podrá ser o no el motor de referencia de la familia considerada.
A.1.2.3.
En caso de que los motores de una familia de motores pertenezcan a una familia de motores OBD que ya haya obtenido la homologación de tipo, se considerará demostrada la conformidad de dicha familia de motores sin necesidad de realizar más ensayos (figura 1), siempre que el fabricante demuestre a la autoridad de homologación de tipo que los sistemas de supervisión necesarios para cumplir los requisitos del presente anexo son similares dentro de la familia de motores y de la familia de motores OBD de que se trate.
Figura 1
Conformidad previamente demostrada de una familia de motores OBD
A.1.3.
Demostración de la activación del sistema de alerta
A.1.3.1.
La conformidad de la activación del sistema de alerta se demostrará realizando un ensayo para cada una de las categorías de fallo consideradas en los punto 6 a 9 del presente anexo, tales como: falta de reactivo, baja calidad del reactivo, bajo consumo de reactivo y fallo de los componentes del sistema de supervisión.
A.1.3.2.
Selección de los fallos que deberán someterse a ensayo
A.1.3.2.1.
A los efectos de demostrar la activación del sistema de alerta en caso de que la calidad de un reactivo sea inadecuada, se seleccionará un reactivo con una concentración del ingrediente activo igual o superior a la concentración de reactivo mínima aceptable CD
min
, comunicada por el fabricante conforme a los requisitos del punto 7.1.1 del presente anexo.
A.1.3.2.2.
A fin de demostrar la activación del sistema de alerta en caso de un consumo de reactivo incorrecto, bastará con disponer la interrupción de la actividad de dosificación.
A.1.3.2.2.1.
En caso de que se haya demostrado la activación del sistema de alerta mediante la interrupción de la actividad de dosificación, el fabricante presentará además a la autoridad de homologación de tipo pruebas como algoritmos, análisis funcionales, los resultados de ensayos anteriores, etc. que demuestren que el sistema de alerta se activará correctamente en caso de que el consumo de reactivo sea incorrecto debido a otras causas.
A.1.3.2.3.
A fin de demostrar la activación del sistema de alerta en caso de fallos que puedan atribuirse a la manipulación, tal como se define en el punto 9 del presente anexo, la selección se realizará de conformidad con los requisitos indicados a continuación.
A.1.3.2.3.1.
El fabricante proporcionará a la autoridad de homologación de tipo una lista de dichos fallos potenciales.
A.1.3.2.3.2.
El fallo que vaya a considerarse en el ensayo será seleccionado por la autoridad de homologación de tipo a partir de la lista contemplada en el punto A.1.3.2.3.1.
A.1.3.3.
Demostración
A.1.3.3.1.
A los efectos de esta demostración de la activación del sistema de alerta, se realizará un ensayo separado para cada uno de los fallos considerados en el punto A.1.3.1.
A.1.3.3.2.
Durante un ensayo no deberá producirse ningún fallo distinto del fallo objeto del ensayo.
A.1.3.3.3.
Antes de comenzar un ensayo deberán haberse borrado todos los DTC.
A.1.3.3.4.
A petición del fabricante y con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, podrán simularse los fallos objeto de ensayo.
A.1.3.3.5.
Para los fallos distintos de la falta de reactivo, una vez que se haya inducido o simulado el fallo, la detección del mismo se realizará de conformidad con el punto 7.1.2.2 del anexo 9B.
A.1.3.3.5.1.
Se detendrá la secuencia de detección una vez que el DTC del fallo seleccionado se encuentre en estado «confirmado y activo».
A.1.3.3.6.
A fin de demostrar la activación del sistema de alerta en caso de falta de disponibilidad de reactivo, el sistema de motor se hará funcionar durante una o más secuencias de funcionamiento a discreción del fabricante.
A.1.3.3.6.1.
La demostración comenzará con un nivel de reactivo en el depósito que deberán acordar el fabricante y la autoridad de homologación de tipo y que no podrá ser inferior al 10 % de la capacidad nominal del depósito.
A.1.3.3.6.2.
Se considerará que el sistema de alerta ha funcionado de forma correcta si se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes:
a) | el sistema de alerta se ha activado con una disponibilidad de reactivo superior o igual al 10 % de la capacidad nominal del depósito;
b) | el sistema de alerta «continua» se ha activado con una disponibilidad de reactivo superior o igual al valor declarado por el fabricante con arreglo a lo dispuesto en el punto 6 del presente anexo.
A.1.3.4.
Se considerará que se ha realizado la demostración de la activación del sistema de alerta en cuanto a las incidencias relativas al nivel de reactivo si, al final de cada ensayo de demostración realizado conforme al punto A.1.3.2.1, el sistema de alerta se ha activado de forma adecuada.
A.1.3.5.
Se considerará que se ha realizado la demostración de la activación del sistema de alerta en cuanto a las incidencias iniciadas por un DTC si, al final de cada ensayo de demostración realizado conforme al punto A.1.3.2.1, el sistema de alerta se ha activado de forma adecuada y el DTC correspondiente al fallo seleccionado presenta el estado que se indica en el cuadro 1 del apéndice 2 del presente anexo.
A.1.4.
Demostración del sistema de inducción
A.1.4.1.
La demostración del sistema de inducción se realizará mediante ensayos en un banco de ensayo de motores.
A.1.4.1.1.
Cualquier componente o sistema adicional de un vehículo, como los sensores de la temperatura ambiente, los sensores de nivel y los sistemas de información y de alerta al conductor, que sea necesario para realizar las demostraciones se conectará al sistema de motor a tal efecto, o se simulará, a satisfacción de la autoridad de homologación de tipo.
A.1.4.1.2.
Con la aprobación de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante puede decidir que los ensayos de demostración se realicen en un vehículo completo montando el vehículo en un banco de ensayo adecuado o bien haciéndolo funcionar en una pista de ensayo en condiciones controladas.
A.1.4.2.
La secuencia de ensayo demostrará la activación del sistema de inducción en caso de falta de reactivo y en caso de que se produzca alguno de los fallos que se definen en los puntos 7, 8 o 9 del presente anexo.
A.1.4.3.
A los efectos de esta demostración:
a) | la autoridad de homologación de tipo seleccionará, además de la falta de reactivo, uno de los fallos definidos en los puntos 7, 8 o 9 del presente anexo que se haya utilizado previamente en la demostración del sistema de alerta;
b) | se permitirá al fabricante simular, con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, que se ha alcanzado un número determinado de horas de funcionamiento;
c) | la consecución de la reducción del par necesaria para una inducción de bajo nivel podrá demostrarse al mismo tiempo que el proceso de homologación general del motor realizado de conformidad con el presente Reglamento. En este caso no se requiere una medición independiente del par durante la demostración del sistema de inducción. La limitación de la velocidad necesaria para la inducción general se demostrará conforme a los requisitos del punto 5 del presente anexo.
A.1.4.4.
El fabricante deberá demostrar además el funcionamiento del sistema de inducción en las condiciones de fallo que se definen en los puntos 7, 8 o 9 del presente anexo y que no hayan sido elegidas para los ensayos de demostración descritos en los puntos A.1.4.1, A.1.4.2 y A.1.4.3. Estas demostraciones adicionales podrán realizarse presentando a la autoridad de homologación de tipo un caso técnico en el que se utilicen pruebas como algoritmos, análisis funcionales y los resultados de ensayos anteriores.
A.1.4.4.1.
En particular, estas demostraciones adicionales demostrarán, a satisfacción de la autoridad de homologación de tipo, la inclusión del mecanismo correcto de reducción del par en la ECU del motor.
A.1.4.5.
Ensayo de demostración del sistema de inducción de bajo nivel
A.1.4.5.1.
Esta demostración comenzará cuando el sistema de alerta o un sistema de alerta «continua» adecuado se hayan activado como consecuencia de la detección de un fallo seleccionado por la autoridad de homologación de tipo.
A.1.4.5.2.
Cuando se compruebe el sistema para conocer su reacción en caso de falta de reactivo en el depósito, se hará funcionar el sistema de motor hasta que la disponibilidad de reactivo haya alcanzado un valor del 2,5 % de la capacidad total nominal del depósito o el valor declarado por el fabricante de conformidad con el punto 6.3.1 del presente anexo al que se haya previsto que funcione el sistema de inducción de bajo nivel.
A.1.4.5.2.1.
Con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante podrá simular un funcionamiento continuo extrayendo reactivo del depósito, ya sea con el motor en funcionamiento o con el motor parado.
A.1.4.5.3.
Cuando se compruebe el sistema para conocer su reacción en caso de producirse un fallo distinto de la falta de reactivo en el depósito, se hará funcionar el sistema de motor durante el número pertinente de horas de funcionamiento indicado en el cuadro 2 del apéndice 2 o, a elección del fabricante, hasta que el contador pertinente haya alcanzado el valor al que se activa el sistema de inducción de bajo nivel.
A.1.4.5.4.
Se considerará que se ha realizado la demostración del sistema de inducción de bajo nivel si, al final de cada ensayo de demostración realizado conforme a los puntos A.1.4.5.2 y A.1.4.5.3, el fabricante ha demostrado a la autoridad de homologación de tipo que la ECU del motor ha activado el mecanismo de reducción del par.
A.1.4.6.
Ensayo de demostración del sistema de inducción general
A.1.4.6.1.
Esta demostración comenzará a partir de una situación en la que se haya activado previamente el sistema de inducción de bajo nivel y podrá realizarse como continuación de los ensayos efectuados para demostrar el sistema de inducción de bajo nivel.
A.1.4.6.2.
Cuando se compruebe el sistema para conocer su reacción en caso de falta de reactivo en el depósito, se hará funcionar el sistema de motor hasta que el depósito de reactivo esté vacío (es decir, hasta que el sistema de dosificación ya no pueda extraer más reactivo del depósito), o haya alcanzado un nivel inferior al 2,5 % de la capacidad total nominal del depósito al que el fabricante haya declarado que se activará el sistema de inducción general.
A.1.4.6.2.1.
Con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante podrá simular un funcionamiento continuo extrayendo reactivo del depósito, ya sea con el motor en funcionamiento o con el motor parado.
A.1.4.6.3.
Cuando se compruebe el sistema para conocer su reacción en caso de un fallo que no sea la falta de reactivo en el depósito, se hará funcionar el sistema de motor durante el número pertinente de horas de funcionamiento que indicado en el cuadro 2 del apéndice 2 o, a elección del fabricante, hasta que el contador pertinente haya alcanzado el valor al que se activa el sistema de inducción general.
A.1.4.6.4.
Se considerará que se ha realizado la demostración del sistema de inducción general si, al final de cada ensayo de demostración realizado conforme a los puntos A.1.4.6.2 y A.1.4.6.3, el fabricante ha demostrado a la autoridad de homologación de tipo que se ha activado el mecanismo requerido de limitación de la velocidad del vehículo.
A.1.5.
Demostración de la limitación de la velocidad del vehículo tras la activación del sistema de inducción general
A.1.5.1.
La demostración de la limitación de la velocidad del vehículo tras la activación del sistema de inducción general podrá realizarse presentando a la autoridad de homologación de tipo un caso técnico que utilice pruebas como algoritmos, análisis funcionales y el resultado de ensayos anteriores.
A.1.5.1.1.
Alternativamente, con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, el fabricante podrá decidir que los ensayos de demostración de la limitación de la velocidad del vehículo se realicen en un vehículo completo de conformidad con los requisitos del punto A.1.5.4, bien montando el vehículo en un banco de ensayo adecuado o bien haciéndolo funcionar en una pista de ensayo en condiciones controladas.
A.1.5.2.
Cuando un fabricante solicite la homologación de un motor o de una familia de motores como unidad técnica independiente, el fabricante aportará a la autoridad de homologación de tipo pruebas que justifiquen que la documentación cumple lo dispuesto en el punto 2.2.4 del presente anexo sobre las medidas para garantizar que el vehículo, cuando se utilice en carretera o en cualquier otro lugar, según corresponda, cumplirá los requisitos del presente anexo por lo que se refiere a la inducción general.
A.1.5.3.
Si la autoridad de homologación de tipo no está satisfecho con las pruebas del funcionamiento correcto del sistema de inducción general aportadas por el fabricante, la autoridad de homologación de tipo podrá solicitar una demostración en un vehículo representativo único para confirmar el funcionamiento adecuado del sistema. La demostración del vehículo se realizará conforme a los requisitos del punto A.1.5.4.
A.1.5.4.
Demostración adicional para confirmar el efecto de la activación del sistema de inducción general en un vehículo
A.1.5.4.1.
Esta demostración se realizará a petición de la autoridad de homologación de tipo cuando esta no esté satisfecho con las pruebas aportadas por el fabricante para demostrar el correcto funcionamiento del sistema de inducción general. Esta demostración se realizará en la primera oportunidad posible de acuerdo con la autoridad de homologación de tipo.
A.1.5.4.2.
El fabricante seleccionará uno de los fallos definidos en los puntos 6 a 9 del presente anexo, fallo que será introducido o simulado en el sistema de motor, según convengan el fabricante y la autoridad de homologación de tipo.
A.1.5.4.3.
El fabricante pondrá el sistema de inducción en un estado en que el sistema de inducción de bajo nivel se haya activado y el sistema de inducción general aún no se haya activado.
A.1.5.4.4.
Se hará funcionar el vehículo hasta que el contador asociado al fallo seleccionado haya alcanzado el número pertinente de horas de funcionamiento indicado en el cuadro 2 del apéndice 2 o, según proceda, hasta que el depósito de reactivo esté vacío o haya alcanzado el nivel inferior al 2,5 % de la capacidad total nominal del depósito al que el fabricante haya decidido activar el sistema de inducción general.
A.1.5.4.5.
Si el fabricante ha optado por el sistema de «desactivación después de volver a arrancar» contemplado en el punto 5.4.1 del presente anexo, se hará funcionar el vehículo hasta el final de la secuencia de funcionamiento en curso, que deberá incluir una demostración de que el vehículo es capaz de pasar de 20 km/h. Al volver a arrancar, la velocidad del vehículo se limitará a 20 km/h como máximo.
A.1.5.4.6.
Si el fabricante ha optado por el sistema de «desactivación después de repostar» contemplado en el punto 5.4.2 del presente anexo, se hará funcionar el vehículo durante un corto recorrido, elegido por el fabricante, después de haberlo puesto en un estado en que el depósito contenga una capacidad sobrante suficiente como para que pueda rellenarse con la cantidad de combustible que se define el punto 5.4.2 del presente anexo. El funcionamiento del vehículo antes de volver a repostar deberá incluir una demostración de que el vehículo es capaz de pasar de 20 km/h. Tras reponer en el vehículo la cantidad de combustible definida en el punto 5.4.2 del presente anexo, la velocidad del vehículo se limitará a 20 km/h como máximo.
A.1.5.4.7.
Si el fabricante ha optado por el sistema de «desactivar después de aparcar» contemplado en el punto 5.4.3 del presente anexo, el vehículo se detendrá después de haber estado en marcha durante un corto recorrido elegido por el fabricante y que baste para demostrar que el vehículo es capaz de pasar de 20 km/h. Cuando el vehículo lleve parado más de una hora, la velocidad del mismo se limitará a 20 km/h como máximo.
Anexo 11 – Apéndice 2
Descripción de los mecanismos de activación y desactivación de la alerta al conductor y la inducción del conductor
A.2.1.
Para complementar los requisitos especificados en el presente anexo relativos a los mecanismos de activación y desactivación de la alerta al conductor y la inducción del conductor, en el presente apéndice se exponen los requisitos técnicos para que la aplicación de dichos mecanismos sea coherente con las disposiciones sobre sistemas OBD que figuran en el anexo 9B.
Todas las definiciones que se utilizan en el anexo 9B son aplicables al presente apéndice.
A.2.2.
Mecanismos de activación y desactivación del sistema de alerta al conductor
A.2.2.1.
El sistema de alerta al conductor se activará cuando el código de problema de diagnóstico (DTC) asociado a un caso de mal funcionamiento que justifique su activación tenga el estado que se indica en el cuadro 1.
Cuadro 1
Activación del sistema de alerta al conductor
Tipo de fallo | Estado del DTC para la activación del sistema de alerta
Mala calidad del reactivo | Confirmado y activo
Bajo consumo de reactivo | Potencial (si se detecta después de 10 horas), de lo contrario potencial o confirmado y activo
Ausencia de dosificación | Confirmado y activo
Válvula EGR obstruida | Confirmado y activo
Mal funcionamiento del sistema de supervisión | Confirmado y activo
A.2.2.1.1.
Si el contador asociado al fallo pertinente no está a cero y, por consiguiente, indica que el monitor ha detectado una situación en la que el mal funcionamiento puede haber ocurrido durante un segundo o más, el sistema de alerta al conductor estará activado cuando el DTC tenga el estado «potencial».
A.2.2.2.
El sistema de alerta al conductor se desactivará cuando el sistema de diagnóstico concluya que ya no existe el mal funcionamiento que motivó dicha alerta o cuando una herramienta de exploración borre la información, incluidos los DTC relativos a los fallos, que justificara la activación de la alerta.
A.2.2.2.1.
Borrado de información sobre un fallo mediante una herramienta de exploración
A.2.2.2.1.1.
El borrado de la información, lo que incluye los DTC relativos a los fallos que justifiquen la activación de una señal de alerta al conductor y sus datos asociados, mediante una herramienta de exploración se realizará de conformidad con el anexo 9B.
A.2.2.2.1.2.
El borrado de la información sobre fallos solo será posible con el motor apagado.
A.2.2.2.1.3.
Cuando se borre la información sobre fallos, incluidos los DTC, no se borrará ningún contador asociado a dichos fallos que el presente anexo especifique que no debe borrarse.
A.2.3.
Mecanismos de activación y desactivación del sistema de inducción del conductor
A.2.3.1.
El sistema de inducción del conductor se activará cuando esté activado el sistema de alerta al conductor y el contador correspondiente al tipo de mal funcionamiento que justifique su activación haya alcanzado el valor especificado en el cuadro 2.
A.2.3.2.
El sistema de inducción del conductor se desactivará cuando el sistema deje de detectar un mal funcionamiento que justifique su activación, o si la información, incluidos los DTC, relativa a los fallos que justifiquen su activación ha sido borrada mediante una herramienta de exploración o una herramienta de mantenimiento.
A.2.3.3.
Los sistemas de alerta al conductor y de inducción del conductor inmediatamente se activarán o desactivarán, según proceda, conforme a lo dispuesto en el punto 6 del presente anexo después de evaluarse la cantidad de reactivo en el depósito de reactivo. En ese caso, los mecanismos de activación o desactivación no dependerán del estado de ningún DTC asociado.
A.2.4.
Mecanismo de los contadores
A.2.4.1.
Generalidades
A.2.4.1.1.
Para cumplir los requisitos del presente anexo, el sistema tendrá contadores separados para registrar el número de horas durante las que ha funcionado el motor mientras el sistema ha detectado cualquiera de los fallos siguientes:
a) | calidad del reactivo inadecuada;
b) | consumo del reactivo inadecuado;
c) | una interrupción de la actividad de dosificación del reactivo;
d) | una válvula EGR obstruida;
e) | un fallo del sistema de supervisión, tal como se define en el punto 9.1, letra b), del presente anexo.
A.2.4.1.2.
Cada uno de estos contadores contará hasta el valor máximo previsto en un contador de 2 bytes con una hora de resolución y conservará ese valor salvo que se den las condiciones para una puesta a cero del contador.
A.2.4.1.3.
El fabricante podrá utilizar contadores con sistema de supervisión único o múltiple.
Un contador único podrá acumular el número de horas de dos o más casos de mal funcionamiento pertinentes para ese tipo de contador.
A.2.4.1.3.1.
Cuando el fabricante decida utilizar contadores con sistema de supervisión múltiple, el sistema deberá ser capaz de asignar un contador con sistema de supervisión específico a cada caso de mal funcionamiento que sea pertinente, conforme al presente anexo, para ese tipo de contador.
A.2.4.2.
Principio de los mecanismos de los contadores
A.2.4.2.1.
Cada contador funcionará como se describe a continuación.
A.2.4.2.1.1.
Si empieza de cero, el contador comenzará a contar en cuanto se detecte un caso de mal funcionamiento pertinente para ese contador y el código de problema de diagnóstico (DTC) correspondiente presente el estado indicado en el cuadro 1.
A.2.4.2.1.2.
El contador se detendrá y conservará el valor que tenga en ese momento si se produce un caso de supervisión único y el mal funcionamiento que activó originalmente el contador ya no se detecta o si el fallo se ha borrado mediante una herramienta de exploración o una herramienta de mantenimiento.
A.2.4.2.1.2.1.
Si el contador deja de contar cuando el sistema de inducción general esté activo, el contador se quedará fijo en el valor definido en el cuadro 2.
A.2.4.2.1.2.2.
En el caso de un contador con sistema de supervisión único, dicho contador seguirá contando si se ha detectado un caso de mal funcionamiento pertinente para ese contador y su correspondiente DTC tiene el estado «confirmado y activo». El contador se detendrá y conservará el valor especificado en los puntos A.2.4.2.1.2 o A.2.4.2.1.2.1, según proceda, si no se detecta ningún caso de mal funcionamiento que justifique la activación del contador o si todos los fallos pertinentes para dicho contador se han borrado mediante una herramienta de exploración o una herramienta de mantenimiento.
Cuadro 2
Contadores e inducción
| Estado del DTC para la primera activación del contador | Valor del contador para la inducción de bajo nivel | Valor del contador para la inducción general | Valor fijado en el contador durante el período inmediatamente posterior a la inducción general
Contador de la calidad del reactivo | Confirmado y activo | 10 horas | 20 horas | 18 horas
Contador del consumo de reactivo | Potencial o confirmado y activo (véase el cuadro 1) | 10 horas | 20 horas | 18 horas
Contador de dosificación | Confirmado y activo | 10 horas | 20 horas | 18 horas
Contador de la válvula EGR | Confirmado y activo | 36 horas | 100 horas | 95 horas
Contador del sistema de supervisión | Confirmado y activo | 36 horas | 100 horas | 95 horas
A.2.4.2.1.3.
Una vez que el contador esté fijo, se volverá a poner a cero cuando los monitores pertinentes para dicho contador hayan funcionado al menos una vez hasta completar su ciclo de funcionamiento sin haber detectado un mal funcionamiento y sin que se haya detectado ningún caso de mal funcionamiento pertinente para ese contador durante 36 horas de funcionamiento del motor desde que el contador se detuvo por última vez (véase la figura 1).
A.2.4.2.1.4.
El contador seguirá contando a partir del punto en que se había retenido si se detecta un caso de mal funcionamiento pertinente para dicho contador durante un período en que el contador se haya quedado fijo (véase la figura 1).
Figura 1
Reactivación y puesta a cero de un contador después de un período en que su valor se ha quedado fijo
A.2.5.
Ilustración de los mecanismos de activación y desactivación y de los contadores
A.2.5.1.
El presente punto ilustra los mecanismos de activación y desactivación y de los contadores para algunos casos típicos. Las figuras y las descripciones que se presentan en los puntos A.2.4.2, A.2.4.3 y A.2.4.4 se facilitan en el presente anexo únicamente a efectos ilustrativos y no deben considerarse ejemplos de los requisitos del presente Reglamento ni como declaraciones definitivas de los procesos que implican. Por ejemplo, para simplificar, el hecho de que el sistema de alerta también estará activo cuando el sistema de inducción esté activo no se ha contemplado en las ilustraciones que se presentan.
A.2.5.2.
La figura 2 ilustra el funcionamiento de los sistemas de activación y desactivación cuando se supervisa la disponibilidad del reactivo para cinco casos:
a) | caso de uso 1: el conductor sigue haciendo funcionar el vehículo a pesar de la alerta hasta que se desactiva el funcionamiento del vehículo;
b) | caso de reparación 1 (reposición «adecuada»): el conductor rellena el depósito de reactivo para que se alcance un nivel superior al umbral del 10 %. La alerta y la inducción se desactivan;
c) | casos de reparación 2 y 3 (reposición «inadecuada»): el sistema de alerta se activa; el nivel de la alerta depende de la cantidad de reactivo disponible;
d) | caso de reparación 4 (reposición «muy inadecuada»): la inducción de bajo nivel se activa inmediatamente.
Figura 2
Disponibilidad de reactivo
A.2.5.3.
La figura 3 ilustra tres casos de calidad inadecuada de urea:
a) | caso de uso 1: el conductor sigue haciendo funcionar el vehículo a pesar de la alerta hasta que se desactiva el funcionamiento del vehículo;
b) | caso de reparación 1 (reparación «incorrecta» o «fraudulenta»): tras la desactivación del vehículo, el conductor cambia la calidad del reactivo, pero poco después la vuelve a cambiar por uno de mala calidad. El sistema de inducción se reactiva de inmediato y el vehículo se pone fuera de servicio después de 2 horas de funcionamiento del motor;
c) | caso de reparación 2 (reparación «correcta»): tras la puesta fuera de servicio del vehículo, el conductor rectifica la calidad del reactivo. No obstante, pasado algún tiempo, rellena de nuevo con un reactivo de mala calidad. Los procesos de alerta, inducción y recuento vuelven a ponerse a cero.
Figura 3
Llenado con reactivo de mala calidad
A.2.5.4.
La figura 4 ilustra tres casos de fallo del sistema de dosificación de urea. Esta figura también ilustra el proceso que se aplica en el caso de los fallos de supervisión descritos en el punto 9 del presente anexo:
a) | caso de uso 1: el conductor sigue haciendo funcionar el vehículo a pesar de la alerta hasta que se desactiva el funcionamiento del vehículo;
b) | caso de reparación 1 (reparación «correcta»): tras la puesta fuera de servicio del vehículo, el conductor repara el sistema de dosificación. No obstante, pasado algún tiempo, el sistema de dosificación vuelve a fallar. Los procesos de alerta, inducción y recuento vuelven a ponerse a cero;
c) | caso de reparación 2 (reparación «incorrecta»): durante el tiempo de inducción de bajo nivel (reducción del par), el conductor repara el sistema de dosificación. No obstante, poco después, el sistema de dosificación vuelve a fallar. El sistema de inducción de bajo nivel se reactiva de inmediato y el contador se reinicia a partir del valor que tenía en el momento de la reparación.
Figura 4
Fallo del sistema de dosificación del reactivo
Anexo 11 – Apéndice 3
Esquema de reducción del par de la inducción de bajo nivel
El presente diagrama ilustra las disposiciones del punto 5.3 del presente anexo sobre la reducción del par.
Anexo 11 – Apéndice 4
Demostración de instalación correcta en un vehículo en el caso de los motores que hayan obtenido una homologación de tipo como unidad técnica independiente
El presente apéndice se aplica cuando el fabricante del vehículo solicita la homologación de tipo de un vehículo con un motor que haya sido homologado con respecto a las emisiones de conformidad con el presente Reglamento.
En este caso, además de los requisitos de instalación del punto 6 del presente Reglamento, se exigirá una demostración de la instalación correcta. Esta demostración se realizará presentando a la autoridad de homologación de tipo un caso técnico que aporte pruebas como planos de ingeniería, análisis funcionales y los resultados de ensayos anteriores.
Cuando proceda y lo decida el fabricante, las pruebas aportadas podrán incluir instalaciones de sistemas o de componentes en vehículos reales o simulados, siempre que el fabricante pueda presentar pruebas que justifiquen que la instalación presentada representa adecuadamente el resultado que se alcanzará en la producción.
La demostración abordará la conformidad de los siguientes elementos con los requisitos del presente anexo:
a) | la instalación a bordo del vehículo respecto a su compatibilidad con el sistema de motor (hardware, software y comunicación);
b) | los sistemas de alerta e inducción (por ejemplo, pictogramas, regímenes de activación, etc.);
c) | el depósito de reactivo y los elementos (por ejemplo, los sensores) montados en el vehículo a fin de cumplir el presente anexo.
Podrá comprobarse la correcta activación de los sistemas de alerta e inducción y del almacenamiento de la información y los sistemas de comunicación a bordo. Ninguna comprobación de estos sistemas exigirá desmontar el sistema ni los componentes del motor, ni generará una carga de ensayos innecesaria al exigir procesos como el cambio de la calidad de la urea o el funcionamiento del vehículo o del motor durante largos períodos de tiempo. Para minimizar la carga sobre el fabricante del vehículo, si es posible, servirán como ensayos de estos sistemas las desconexiones eléctricas y la simulación de contadores con muchas horas de funcionamiento.
Anexo 11 – Apéndice 5
Acceso a la «información relativa al control de NOx»
A.5.1.
En el presente apéndice se describen las especificaciones que permiten el acceso a información necesaria para comprobar la situación del vehículo con respecto al funcionamiento correcto del sistema de control de NO
x
(«información relativa al control de NO
x
»).
A.5.2.
Métodos de acceso
A.5.2.1.
La «información relativa al control de NO
x
» solo se facilitará de acuerdo con la norma o las normas utilizadas en asociación con la obtención de información sobre el sistema de motor a partir del sistema OBD.
A.5.2.2.
El acceso a la «información relativa al control de NO
x
» no dependerá de ningún código de acceso u otro dispositivo o método que pueda obtenerse únicamente del fabricante o de los proveedores del fabricante. La interpretación de esa información no precisará de ninguna información de decodificación especializada o única, a menos que dicha información esté a disposición del público.
A.5.2.3.
Se podrá recuperar toda la «información relativa al control de NO
x
» del sistema mediante el método de acceso que se utiliza para obtener la información OBD de conformidad con el anexo 9A.
A.5.2.4.
Se podrá recuperar toda la «información relativa al control de NO
x
» del sistema mediante el equipo de ensayo que se utiliza para obtener la información OBD de conformidad con el anexo 9A.
A.5.2.5.
La «información relativa al control de NO
x
» estará disponible a través de un acceso que solo permita la lectura (es decir, no se podrá borrar, reinicializar, eliminar ni modificar ninguno de los datos).
A.5.3.
Contenido de la información
A.5.3.1.
La «información relativa al control de NO
x
» deberá contener, como mínimo, los datos siguientes:
a) | el número de identificación del vehículo (VIN);
b) | el estado del sistema de alerta (activo; no activo);
c) | el estado del sistema de inducción de bajo nivel (activo; activado; no activo);
d) | el estado del sistema de inducción general (activo; activado; no activo);
e) | el número de ciclos del calentamiento y el número de horas de funcionamiento del motor desde que la «información relativa al control de NOx» se eliminó por última vez debido a un mantenimiento o a una reparación;
f) | los tipos de contadores pertinentes para el presente anexo (calidad del reactivo, consumo de reactivo, sistema de dosificación, válvula EGR y sistema de supervisión) y el número de horas de funcionamiento del motor indicado por cada uno de estos contadores; en caso de que se utilicen contadores múltiples, el valor que debe tenerse en cuenta a efectos de «información relativa al control de NOx» es el valor más alto de cada uno de los contadores con respecto al fallo en cuestión;
g) | los DTC asociados a los casos de mal funcionamiento pertinentes para el presente anexo y su estado «potencial» o «confirmado y activo».
Anexo 11 – Apéndice 6
Demostración de la concentración de reactivo mínima aceptable CDmin
A.6.1.
El fabricante demostrará el valor correcto de la calidad del reactivo mínima aceptable CD
min
durante la homologación de tipo realizando la parte caliente del WHTC, conforme a lo dispuesto en el anexo 4 del presente Reglamento, con un reactivo con la concentración CD
min
.
A.6.2.
El ensayo seguirá el ciclo de preacondicionamiento adecuado, lo que permitirá a un sistema de control de NO
x
de bucle cerrado adaptarse a la calidad del reactivo con la concentración CD
min
.
A.6.3.
Las emisiones de contaminantes resultantes de este ensayo serán inferiores a los límites de emisiones que se especifican en los puntos 7.1.1 y 7.1.1.1 del presente anexo.
ANEXO 12
Emisiones de CO2 y consumo de combustible
1.
Introducción
1.1.
En el presente anexo se exponen las disposiciones y los procedimientos de ensayo para informar de las emisiones de CO
2
y del consumo de combustible.
2.
Requisitos generales
2.1.
Las emisiones de CO
2
y el consumo de combustible se determinarán durante los ciclos de ensayo WHTC y WHSC de conformidad con los puntos 7.2 a 7.8 del anexo 4.
2.2.
Los resultados de ensayo se notificarán como valores específicos del freno promediados del ciclo y se expresarán en la unidad de g/kWh.
3.
Determinación de las emisiones de CO
2
3.1.
Medición del gas de escape bruto
Se aplicará el presente punto si el CO2 se mide en el gas de escape bruto.
3.1.1.
Medición
El CO2 del gas de escape bruto emitido por el motor sometido a ensayo se medirá con un analizador de infrarrojo no dispersivo (NDIR) de conformidad con el punto 9.3.2.3 y el apéndice 2 del anexo 4.
El sistema de medición cumplirá los requisitos de linealidad establecidos en el punto 9.2 y en el cuadro 7 del anexo 4.
El sistema de medición cumplirá los requisitos establecidos en los puntos 9.3.1, 9.3.4 y 9.3.5 del anexo 4.
3.1.2.
Evaluación de los datos
Los datos pertinentes se registrarán y almacenarán con arreglo al punto 7.6.6 del anexo 4. Las curvas de las concentraciones registradas y la curva del caudal másico de gas de escape se alinearán temporalmente con el tiempo de transformación definido en el punto 3.1 del anexo 4.
3.1.3.
Cálculo del valor de las emisiones promediadas del ciclo
Si se mide en base seca, antes de realizar cualquier otro cálculo se aplicará la corrección base seca / base húmeda a los valores de concentración instantánea, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1 del anexo 4.
La masa de CO2 (g/ensayo) se determinará calculando las emisiones másicas instantáneas procedentes de la concentración de CO2 bruto y del caudal másico del gas de escape, alineados con respecto a sus tiempos de transformación según se determine con arreglo al punto 8.4.2.2 del anexo 4, integrando los valores instantáneos a lo largo del ciclo y multiplicando el valor integrado con los valores u de CO2 del cuadro 5 del anexo 4.
Se aplicará la ecuación siguiente:
mCO2 =
(en g/ensayo)
donde:
uCO2 | es la relación entre la densidad de CO2 y la densidad del gas de escape
cCO2,i | es la concentración instantánea de CO2 en el gas de escape, en ppm
q m ew,i | es el caudal másico instantáneo del gas de escape, en kg/s
f | es la frecuencia de muestreo, en Hz
n | es el número de mediciones
Existe también la opción de calcular la masa de CO2 de conformidad con el punto 8.4.2.4 del anexo 4 utilizando una masa molar de CO2 (M CO2) de 44,01 g/mol.
3.2.
Medición del gas de escape diluido
Se aplicará el presente punto si se mide el CO2 en el gas de escape diluido.
3.2.1.
Medición
El CO2 del gas de escape diluido emitido por el motor sometido a ensayo se medirá con un analizador de infrarrojo no dispersivo (NDIR) de conformidad con el punto 9.3.2.3 y el apéndice 2 del anexo 4. La dilución del gas de escape se efectuará con aire ambiente filtrado, aire sintético o nitrógeno. El caudal del sistema de flujo total deberá ser suficiente para eliminar por completo la condensación de agua en los sistemas de dilución y de muestreo.
El sistema de medición cumplirá los requisitos de linealidad establecidos en el punto 9.2 y en el cuadro 7 del anexo 4.
El sistema de medición cumplirá los requisitos establecidos en los puntos 9.3.1, 9.3.4 y 9.3.5 del anexo 4.
3.2.2.
Evaluación de los datos
Los datos pertinentes se registrarán y almacenarán con arreglo al punto 7.6.6 del anexo 4.
3.2.3.
Cálculo del valor de las emisiones promediadas del ciclo
Si se mide en base seca, se aplicará la corrección base seca / base húmeda de acuerdo con lo dispuesto en el punto 8.1 del anexo 4.
Para los sistemas con caudal másico constante (con intercambiador de calor), la masa de CO2 (g/ensayo) se determinará mediante la ecuación siguiente:
| m CO2 = 0.001519 x c CO2 x m ed (en g/ensayo)
donde:
c CO2 | es la concentración de fondo media corregida de CO2, en ppm
0,001519 | es la relación entre la densidad de CO2 y la densidad del aire (factor u)
m ed | es la masa total del gas de escape diluido a lo largo del ciclo, en kg
Para los sistemas con compensación de caudal (sin intercambiador de calor), la masa de CO2 (g/ensayo) se determinará calculando las emisiones másicas instantáneas e integrando los valores instantáneos a lo largo del ciclo. Asimismo, la corrección de fondo se aplicará directamente a los valores de la concentración instantánea. Se aplicará la ecuación siguiente:
mCO2=
donde:
c CO2,e | es la concentración de CO2 medida en el gas de escape diluido, en ppm
c CO2,d | es la concentración de CO2 medida en el aire de dilución, en ppm
0,001519 | es la relación entre la densidad de CO2 y la densidad del aire (factor u)
m ed,i | es la masa instantánea del gas de escape diluido, en kg
m ed | es la masa total del gas de escape diluido a lo largo del ciclo, en kg
D | es el factor de dilución
Existe también la opción de calcular el factor u con la ecuación 57 del punto 8.5.2.3.1 del anexo 4 utilizando una masa molar de CO2 (M CO2) de 44,01 g/mol.
La corrección de fondo del CO2 se aplicará de acuerdo con el punto 8.5.2.3.2 del anexo 4.
3.3.
Cálculo de las emisiones específicas del freno
El trabajo durante el ciclo necesario para el cálculo de las emisiones de CO2 específicas del freno se determinará de conformidad con el punto 7.8.6 del anexo 4.
3.3.1.
WHTC
Las emisiones específicas del freno e CO2 (g/kWh) se calcularán de la manera siguiente:
donde:
m CO2, cold | representa las emisiones másicas de CO2 del ensayo de arranque en frío, en g/ensayo
m CO2, hot | representa las emisiones másicas de CO2 del ensayo de arranque en caliente, en g/ensayo
W act, cold | es el trabajo del ciclo efectivo del ensayo de arranque en frío, en kWh
W act, hot | es el trabajo del ciclo efectivo del ensayo de arranque en caliente, en kWh
3.3.2.
WHSC
Las emisiones específicas del freno e CO2 (g/kWh) se calcularán de la manera siguiente:
donde:
m CO2 | representa las emisiones másicas de CO2, en g/ensayo
W act | es el ciclo de trabajo efectivo, en kWh
4.
Determinación del consumo de combustible
4.1.
Medición
La medición del caudal de combustible instantáneo se efectuará mediante sistemas que midan preferentemente la masa de manera directa, como los siguientes:
a) | sensor del caudal másico;
b) | pesaje del combustible;
c) | caudalímetro de Coriolis.
El sistema de medición del caudal de combustible tendrá:
a) | una exactitud de ± 2 % de la lectura o ± 0,3 % del fondo de escala (el valor que sea más favorable);
b) | una precisión de ± 1 % del fondo de escala o una precisión superior;
c) | un tiempo de subida que no sea superior a 5 s.
El sistema de medición del caudal de combustible cumplirá los requisitos de linealidad establecidos en el punto 9.2 y en el cuadro 7 del anexo 4.
Se tomarán precauciones para evitar errores de medición. Entre dichas precauciones, deberán figurar, como mínimo, las siguientes:
a) | una instalación cuidadosa del dispositivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del instrumento y con las buenas prácticas técnicas;
b) | si es necesario, el acondicionamiento del caudal para evitar estelas, remolinos, caudales circulantes o pulsaciones de caudal que afecten a la exactitud o la precisión del sistema de caudal de combustible;
c) | la justificación de todo combustible que no pase por el motor o que vuelva del motor al depósito de almacenamiento de combustible.
4.2.
Evaluación de los datos
Los datos pertinentes se registrarán y almacenarán con arreglo al punto 7.6.6 del anexo 4.
4.3.
Cálculo del consumo de combustible promediado del ciclo
La masa de combustible (g/ensayo) se determinará mediante la suma de los valores instantáneos a lo largo del ciclo, del siguiente modo:
q
m
f
=
donde:
q m f,i | es el caudal de combustible instantáneo, en kg/s
f | es la frecuencia de muestreo, en Hz
n | es el número de mediciones
4.4.
Cálculo del consumo de combustible específico del freno
El trabajo durante el ciclo necesario para el cálculo del consumo de combustible específico del freno se determinará de conformidad con el punto 7.8.6 del anexo 4.
4.4.1.
WHTC
El consumo de combustible específico del freno e f (g/kWh) se calculará de la manera siguiente:
donde:
q m f, cold | es la masa de combustible del ensayo de arranque en frío, en g/ensayo
q m f, hot | es la masa de combustible del ensayo de arranque en caliente, en g/ensayo
W act, cold | es el trabajo del ciclo efectivo del ensayo de arranque en frío, en kWh
W act, hot | es el trabajo del ciclo efectivo del ensayo de arranque en caliente, en kWh
4.4.2.
WHSC
El consumo de combustible específico del freno e f (g/kWh) se calculará de la manera siguiente:
donde:
q m f | es la masa del combustible, en g/ensayo
W act | es el ciclo de trabajo efectivo, en kWh
Anexo 12 – Apéndice 1
Disposiciones sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible para la extensión de la homologación de tipo de un vehículo que haya obtenido una homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento y cuya masa de referencia sea superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg
A.1.1.
Introducción
A.1.1.1.
En el presente apéndice se exponen las disposiciones y los procedimientos de ensayo para notificar las emisiones de CO
2
y el consumo de combustible con vistas a la extensión de una homologación de tipo de un vehículo que haya obtenido dicha homologación con arreglo al presente Reglamento y cuya masa de referencia sea superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg.
A.1.2.
Requisitos generales
A.1.2.1.
Para obtener la extensión de una homologación de tipo de un vehículo con respecto a su motor de tipo homologado conforme al presente Reglamento para un vehículo cuya masa de referencia sea superior a 2 380 kg, pero no supere los 2 610 kg, el fabricante deberá cumplir los requisitos relativos a la medición de las emisiones de CO
2
y al consumo de combustible establecidos por los procedimientos de ensayo de emisiones de tipo 1 que se describen en el anexo B6 del Reglamento n.
o
154 de las Naciones Unidas, aplicando únicamente las correcciones de la curva de velocidad y del RCB. Las emisiones de CO
2
se determinarán de conformidad con el cuadro A6/2 de ese anexo sin tener en cuenta los resultados de los ensayos de las emisiones de referencia, donde el vehículo no aplicará AES durante el ensayo y se considerará VH. Las actas de ensayo especificadas en el apéndice 1, parte I hasta el punto 2.1 inclusive, y en el apéndice 2 del anexo AI del Reglamento n.
o
154 de las Naciones Unidas se presentarán a las autoridades de homologación de tipo, incluidos los resultados de emisiones contaminantes.
El fabricante entregará a la autoridad de homologación de tipo una declaración firmada de que todas las variantes y versiones para las que se solicita esta extensión son conformes con los requisitos sobre emisiones para la homologación de tipo del presente Reglamento y que el ensayo de tipo 1 se ha realizado de conformidad con el párrafo anterior.
Para los motores específicos de encendido por compresión alimentados con etanol (ED95), se utilizará una relación fija carbono-hidrógeno-oxígeno a efectos del cálculo de los valores de consumo de combustible, que será C1H2,92O 0,46.
ANEXO 13
Homologación de tipo de dispositivos anticontaminantes de recambio como unidades técnicas independientes
1.
Introducción
1.1.
En el presente anexo se exponen los requisitos adicionales para la homologación de tipo de los dispositivos anticontaminantes de recambio como unidades técnicas independientes.
1.2.
Definición
1.2.1.
«
Tipo de dispositivo anticontaminante
» se refiere a los catalizadores y los filtros de partículas que no se diferencien en ninguno de los siguientes aspectos esenciales:
a) | número de sustratos, estructura y material;
b) | tipo de actividad de cada sustrato;
c) | volumen, proporción del área frontal y longitud de los sustratos;
d) | materiales del catalizador;
e) | proporción de materiales del catalizador;
f) | densidad de las células;
g) | dimensiones y forma;
h) | protección térmica.
2.
Requisitos generales
2.1.
Marcado
2.1.1.
Cada dispositivo anticontaminante de recambio deberá llevar, como mínimo, los distintivos siguientes:
a) | el nombre del fabricante o la marca comercial;
b) | la marca y el número de identificación de la pieza del dispositivo anticontaminante de recambio según figure en el documento informativo expedido con arreglo al modelo establecido en el apéndice 1 del presente anexo.
2.1.2.
Cada dispositivo anticontaminante original deberá llevar, como mínimo, los distintivos siguientes:
a) | el nombre o la marca comercial del fabricante del motor o del vehículo;
b) | la marca y el número de identificación de la pieza del dispositivo anticontaminante de recambio original, según figure en la información a la que se refiere el punto 2.3.
2.2.
Documentación
2.2.1.
Cada dispositivo anticontaminante de recambio deberá ir acompañado de la siguiente información:
a) | el nombre del fabricante o la marca comercial;
b) | la marca y el número de identificación de la pieza del dispositivo anticontaminante de recambio según figure en el documento informativo expedido con arreglo al modelo establecido en el apéndice 1 del presente anexo;
c) | los vehículos o motores (incluido el año de fabricación) para los que se ha homologado el dispositivo anticontaminante de recambio, así como, cuando proceda, un marcado que indique si el dispositivo anticontaminante de recambio se puede instalar o no en un vehículo que esté equipado con un sistema de diagnóstico a bordo (OBD);
d) | instrucciones de instalación.
La información contemplada en este punto deberá estar disponible en el catálogo de productos distribuido a los puntos de venta por el fabricante de los dispositivos anticontaminantes de recambio.
2.2.2.
Cada dispositivo anticontaminante de recambio original deberá ir acompañado de la siguiente información:
a) | el nombre o la marca comercial del fabricante del motor o del vehículo;
b) | la marca y el número de identificación de la pieza del dispositivo anticontaminante de recambio original, según figure en la información mencionada en el punto 2.3;
c) | los vehículos o motores para los cuales el dispositivo anticontaminante de recambio original sea de un tipo contemplado en el anexo 1, parte 1, punto 3.2.12.2.1, así como, cuando proceda, un marcado que indique que el dispositivo anticontaminante de recambio original se puede instalar en un vehículo equipado con un sistema de diagnóstico a bordo (OBD);
d) | instrucciones de instalación.
La información contemplada en este punto deberá estar disponible en el catálogo de productos distribuido a los puntos de venta por el fabricante del vehículo o del motor.
2.3.
En el caso de un dispositivo anticontaminante original, el fabricante del vehículo o del motor deberá facilitar, en formato electrónico, a la autoridad de homologación de tipo la información necesaria que relacione los números de las piezas correspondientes con la documentación relativa a la homologación de tipo.
Dicha información incluirá lo siguiente:
a) | la marca o las marcas y el tipo o los tipos de vehículo o de motor;
b) | la marca o las marcas y el tipo o los tipos del dispositivo anticontaminante de recambio original;
c) | el número o los números de las piezas del dispositivo anticontaminante de recambio original;
d) | el número de homologación de tipo de los tipos de vehículo o de motor correspondientes.
3.
Marca de homologación de tipo de una unidad técnica independiente
3.1.
Todo dispositivo anticontaminante de recambio que sea conforme al tipo homologado en aplicación del presente Reglamento como unidad técnica independiente deberá llevar una marca de homologación de tipo.
3.2.
La marca de homologación de tipo a la que se refiere el punto 3.1 consistirá en:
3.2.1.
la letra «E» dentro de un círculo, seguida del número que identifica al país que ha concedido la homologación de tipo (véase el punto 4.12.3.1 del presente Reglamento);
3.2.2.
el número del presente Reglamento, seguido de la letra «R», un guion y el número de homologación a la derecha del círculo a que se refiere el punto 3.2.1;
3.2.3.
tras el símbolo nacional, las letras «RD», cuyo objeto es identificar que la homologación de tipo se ha concedido para un dispositivo anticontaminante de recambio.
3.3.
La marca de homologación de tipo se colocará en el dispositivo anticontaminante de recambio de tal modo que sea claramente legible e indeleble. Siempre que sea posible, será visible cuando el dispositivo anticontaminante de recambio esté instalado en el vehículo.
3.4.
En el apéndice 3 del presente anexo, figura un ejemplo de la marca de homologación de tipo de una unidad técnica independiente.
3.5.
La homologación, su extensión o denegación, así como el cese definitivo de la producción de un dispositivo anticontaminante de recambio de acuerdo con el presente Reglamento se comunicará a las Partes del Acuerdo de 1958 que apliquen el presente Reglamento mediante un formulario de comunicación conforme al modelo que figura en el apéndice 2 del presente anexo. Se comunicarán también los valores medidos durante el ensayo del tipo de motor o de vehículo.
4.
Requisitos técnicos
4.1.
Requisitos generales
4.1.1.
El dispositivo anticontaminante de recambio deberá diseñarse, construirse y poder montarse de forma que el motor y el vehículo puedan cumplir las normas a las que se conformara inicialmente y que se limiten efectivamente las emisiones contaminantes a lo largo de la vida normal del vehículo en condiciones normales de utilización.
4.1.2.
La instalación del dispositivo anticontaminante de recambio se llevará a cabo en el emplazamiento exacto del dispositivo anticontaminante del equipo original y no se modificará la posición sobre el conducto de escape del gas de escape ni de los sensores de temperatura y presión.
4.1.3.
Cuando el dispositivo anticontaminante del equipo original cuente con protección térmica, el dispositivo anticontaminante de recambio dispondrá de una protección equivalente.
4.1.4.
A petición del solicitante de la homologación de tipo del componente de recambio, la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original del sistema de motor facilitará, de forma no discriminatoria, la información a la que se refieren los puntos 3.2.12.2.6.8.1.1 y 3.2.12.2.6.8.2.1 de la parte 1 de la ficha de características que figura en el anexo 1 para cada vehículo sometido a ensayo.
4.2.
Requisitos generales de durabilidad
El dispositivo anticontaminante de recambio será duradero, es decir, estará diseñado y construido y podrá montarse de modo que se obtenga una resistencia razonable a los fenómenos de corrosión y oxidación a los que esté expuesto, teniendo en cuenta las condiciones de utilización del vehículo.
El dispositivo anticontaminante de recambio deberá diseñarse de modo que los elementos activos para controlar las emisiones se protejan debidamente contra los impactos mecánicos a fin de garantizar que las emisiones de contaminantes se limiten eficazmente a lo largo de la vida normal del vehículo en condiciones normales de uso.
El solicitante de la homologación de tipo facilitará a la autoridad de homologación de tipo información pormenorizada sobre el ensayo utilizado para determinar la resistencia al impacto mecánico y los resultados de dicho ensayo.
4.3.
Requisitos relativos a las emisiones
4.3.1.
Resumen del procedimiento de evaluación de emisiones
Los motores indicados en el punto 3.4.4, letra a), del presente Reglamento equipados con un sistema completo de control de emisiones que incluya el tipo de dispositivo anticontaminante de recambio para el cual se solicita la homologación de tipo se someterán a los ensayos adecuados para la aplicación prevista, según se describe en el anexo 4, a fin de comparar su funcionamiento con el del sistema de control de emisiones original con arreglo al procedimiento que se describe más adelante.
4.3.1.1.
En caso de que el dispositivo anticontaminante de recambio no incluya el sistema completo de control de emisiones, solo se utilizarán un equipo original nuevo o componentes del dispositivo anticontaminante de recambio original nuevos para facilitar un sistema completo.
4.3.1.2.
El sistema de control de las emisiones se envejecerá con arreglo al procedimiento descrito en el punto 4.3.2.4 y volverá a someterse a ensayo para determinar la durabilidad de su rendimiento en materia de emisiones.
La durabilidad de un dispositivo anticontaminante de recambio se determinará mediante la comparación de dos conjuntos sucesivos de ensayos de emisiones del gas de escape.
a) | El primer conjunto será el realizado con el dispositivo anticontaminante de recambio habiendo funcionado este con 12 ciclos WHSC.
b) | El segundo conjunto será el realizado con el dispositivo anticontaminante de recambio envejecido mediante los procedimientos que se detallan más adelante.
Cuando se solicite la homologación para varios tipos de motores del mismo fabricante y siempre que estos distintos tipos de motores estén equipados con un idéntico sistema anticontaminante del equipo original, el ensayo podrá limitarse a un mínimo de dos motores, seleccionados con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo.
4.3.2.
Procedimiento de evaluación del rendimiento en materia de emisiones de un dispositivo anticontaminante de recambio
4.3.2.1.
El motor o los motores estarán equipados con un dispositivo anticontaminante del equipo original nuevo con arreglo al punto 4.11.4 del presente Reglamento.
El sistema de postratamiento del gas de escape se acondicionará previamente con 12 ciclos WHSC. Tras este preacondicionamiento, los motores se someterán a ensayo conforme a los procedimientos de ensayo WHDC especificados en el anexo 4. Se realizarán tres ensayos de gases de escape de cada tipo apropiado.
Los motores de ensayo con el sistema original de postratamiento del gas de escape o con el sistema original de recambio de postratamiento del gas de escape deberán cumplir los valores límite con arreglo a la homologación de tipo del motor o del vehículo.
4.3.2.2.
Ensayo de gas de escape con dispositivo anticontaminante de recambio
El dispositivo anticontaminante de recambio que vaya a evaluarse se instalará en el sistema de postratamiento del gas de escape sometido a ensayo conforme a los requisitos del punto 4.3.2.1 y sustituirá el correspondiente equipo original de postratamiento del gas de escape.
A continuación, el sistema de postratamiento del gas de escape que incorpora el dispositivo anticontaminante de recambio se acondicionará previamente con 12 ciclos WHSC. Tras este preacondicionamiento, los motores se someterán a ensayo conforme a los procedimientos WHDC especificados en el anexo 4. Se realizarán tres ensayos de gases de escape de cada tipo apropiado.
4.3.2.3.
Evaluación inicial de la emisión de contaminantes por parte de motores equipados con dispositivos anticontaminantes de recambio.
Se considerará que se cumplen los requisitos aplicables a las emisiones de los motores equipados con el dispositivo anticontaminante de recambio si los resultados de cada contaminante regulado (CO, HC, NMHC, metano, NOx, NH3, masa de partículas y número de partículas, según proceda para la homologación de tipo del motor) cumplen las condiciones siguientes:
1) | M ≤ 0,85S + 0,4G
2) | M ≤ G
donde:
M | : | es el valor medio de las emisiones de un contaminante obtenido a partir de los tres ensayos realizados con el dispositivo anticontaminante de recambio;
S | : | es el valor medio de las emisiones de un contaminante obtenido a partir de los tres ensayos realizados con el dispositivo anticontaminante original o con el dispositivo anticontaminante de recambio original;
G | : | es el valor límite de las emisiones de un contaminante con arreglo a la homologación de tipo del vehículo.
4.3.2.4.
Durabilidad del rendimiento en materia de emisiones
El sistema de postratamiento del gas de escape sometido a ensayo con arreglo al punto 4.3.2.2 que incorpora el dispositivo anticontaminante de recambio estará sujeto a los procedimientos de durabilidad descritos en el apéndice 4 del presente anexo.
4.3.2.5.
Ensayo de gas de escape con dispositivo anticontaminante de recambio envejecido
El sistema envejecido de postratamiento del gas de escape que incorpora el dispositivo anticontaminante de recambio envejecido se instalará en el motor de ensayo utilizado en los puntos 4.3.2.1 y 4.3.2.2.
Los sistemas envejecidos de postratamiento del gas de escape se acondicionarán previamente con 12 ciclos WHSC y posteriormente se someterán a ensayo utilizando los procedimientos WHDC descritos en el anexo 4. Se realizarán tres ensayos de gases de escape de cada tipo apropiado.
4.3.2.6.
Se realizarán tres ensayos de gases de escape de cada tipo apropiado.
Determinación del factor de envejecimiento para el dispositivo anticontaminante de recambio El factor de envejecimiento para cada contaminante será la relación entre los valores de emisión aplicados en el punto final de la vida útil y al inicio del rodaje (por ejemplo, si las emisiones del contaminante A en el punto final de la vida útil son de 1,50 g/kWh, y al principio del rodaje son de 1,82 g/kWh, el factor de envejecimiento es de 1,82/1,50 = 1,21).
4.3.2.7.
Evaluación de la emisión de contaminantes por parte de vehículos equipados con dispositivos anticontaminantes de recambio.
Se considerará que se cumplen los requisitos aplicables a las emisiones de los motores equipados con el dispositivo anticontaminante de recambio envejecido (tal como se describe el punto 4.3.2.5) si los resultados para cada contaminante regulado (CO, HC, NMHC, metano, NOx, NH3, masa de partículas y número de partículas, según proceda para la homologación de tipo del motor) cumplen las condiciones siguientes:
M*AF ≤ G
donde:
M | : | es el valor medio de las emisiones de un contaminante obtenido a partir de los tres ensayos realizados con el dispositivo anticontaminante de recambio acondicionado previamente antes del envejecimiento (es decir, los resultados del punto 4.3.2);
AF | : | es el factor de envejecimiento de un contaminante;
G | : | es el valor límite de las emisiones de un contaminante con arreglo a la homologación de tipo del vehículo o de los vehículos.
4.3.3.
Familia tecnológica del dispositivo anticontaminante de recambio
El fabricante podrá identificar una familia tecnológica de dispositivo anticontaminante de recambio a través de unas características básicas que serán comunes a los dispositivos de la misma familia.
Para pertenecer a la misma familia tecnológica de dispositivo anticontaminante de recambio, los dispositivos anticontaminantes de recambio tendrán los elementos siguientes:
a) | el mismo mecanismo de control de emisiones (catalizador de oxidación, catalizador de tres vías, filtro de partículas, reducción catalítica selectiva para NOx, etc.);
b) | el mismo material de sustrato (mismo tipo de cerámica o mismo tipo de metal);
c) | el mismo tipo de sustrato y la misma densidad celular;
d) | los mismos materiales catalíticamente activos y, en caso de que haya más de uno, la misma relación de materiales catalíticamente activos;
e) | la misma carga total de materiales catalíticamente activos;
f) | el mismo tipo de recubrimiento (washcoat) aplicado por el mismo proceso.
4.3.4.
Evaluación de la durabilidad del rendimiento en materia de emisiones de un dispositivo anticontaminante de recambio mediante el uso de un factor de envejecimiento de una familia tecnológica.
En caso de que el fabricante haya identificado una familia tecnológica de dispositivo anticontaminante de recambio, podrán utilizarse los procedimientos descritos en el punto 4.3.2 para determinar los factores de envejecimiento de cada contaminante para la referencia de dicha familia. El motor en el que se efectúen estos ensayos tendrá un desplazamiento del motor mínimo de 0,75 dm3 por cilindro.
4.3.4.1.
Determinación de la durabilidad del rendimiento de los miembros de la familia.
Podrá considerarse que un dispositivo anticontaminante de recambio A perteneciente a una familia y destinado a ser instalado en un motor con un desplazamiento CA tiene los mismos factores de envejecimiento que el dispositivo anticontaminante de recambio de referencia P, determinados sobre un motor con un desplazamiento CP, si se cumplen las condiciones siguientes:
VA/CA ≥ VP/CP
donde:
VA | : | es el volumen del sustrato (en dm3) del dispositivo anticontaminante de recambio A
VP | : | es el volumen del sustrato (en dm3) del dispositivo anticontaminante de recambio de referencia P de la misma familia
y
ambos motores utilizan el mismo método para la regeneración de cualquier dispositivo de control de las emisiones incorporado en el sistema original de postratamiento del gas de escape. Este requisito solo se aplicará cuando se incorporen en el sistema original de postratamiento del gas de escape dispositivos que requieran regeneración.
Si se cumplen estas condiciones, la durabilidad del rendimiento en materia de emisiones de otros miembros de la familia podrá determinarse a partir de los resultados de las emisiones (S) de ese miembro de la familia determinados con arreglo a los puntos 4.3.2.1, 4.3.2.2 y 4.3.2.3 y utilizando los factores de envejecimiento determinados para la referencia de esa familia.
4.3.5.
Combustibles
En el caso descrito en el punto 4.6.2 del presente Reglamento, el procedimiento de ensayo establecido en los puntos 4.3.1 a 4.3.2.7 del presente anexo se realizará con los combustibles declarados por el fabricante del sistema de motor original. No obstante, de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, el procedimiento de durabilidad expuesto en el apéndice 4 y mencionado en el punto 4.3.2.4 podrá realizarse solo con el combustible que represente el peor caso posible en términos de envejecimiento.
4.4.
Requisitos relativos a la contrapresión de escape
La contrapresión no deberá hacer que el sistema de escape completo supere el valor especificado con arreglo al punto 6.1.2 del presente Reglamento.
4.5.
Requisitos relativos a la compatibilidad del sistema OBD (aplicables únicamente a los dispositivos anticontaminantes de recambio destinados a instalarse en vehículos equipados con un sistema OBD)
4.5.1.
La demostración de la compatibilidad del sistema OBD se exige únicamente si el dispositivo anticontaminante original era un elemento supervisado en la configuración original.
4.5.2.
La compatibilidad del dispositivo anticontaminante de recambio con el sistema OBD se demostrará utilizando los procedimientos descritos en el anexo 9B para los dispositivos anticontaminantes de recambio destinados a instalarse en motores o vehículos que hayan obtenido la homologación de tipo de conformidad con el presente Reglamento.
4.5.3.
No se aplicarán las disposiciones del presente Reglamento aplicables a componentes que no sean dispositivos anticontaminantes.
4.5.4.
El fabricante del dispositivo anticontaminante de recambio podrá utilizar el mismo procedimiento de preacondicionamiento y de ensayo seguido en la homologación de tipo original. En este caso, la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original de un motor de un vehículo proporcionará, previa petición y de forma no discriminatoria, el apéndice sobre las condiciones de ensayo del anexo 1 que contiene el número y el tipo de ciclos de preacondicionamiento y el tipo de ciclo de ensayo utilizado por el fabricante del equipo original para someter a ensayo el sistema OBD del dispositivo anticontaminante.
4.5.5.
Para verificar la instalación y el funcionamiento correctos de todos los demás componentes supervisados por el sistema OBD, este no deberá indicar ningún mal funcionamiento ni tener almacenado ningún código de fallo antes de la instalación de cualquier dispositivo anticontaminante de recambio. A tal fin podrá efectuarse una evaluación del estado del sistema OBD al final de los ensayos descritos en los puntos 4.3.2 a 4.3.2.7.
4.5.6.
El indicador de mal funcionamiento no deberá activarse durante el funcionamiento del vehículo que se requiere en los puntos 4.3.2 a 4.3.2.7.
4.6.
Requisitos relativos a la compatibilidad con las medidas de control de NO
x
(aplicables únicamente a los dispositivos anticontaminantes de recambio que vayan a instalarse en vehículos equipados con sensores que miden directamente la concentración de NO
x
en el gas de escape)
4.6.1.
La demostración de la compatibilidad de las medidas de control de NO
x
se exige únicamente si el dispositivo anticontaminante original era un elemento supervisado en la configuración original.
4.6.2.
La compatibilidad del dispositivo anticontaminante de recambio con las medidas de control de NO
x
se demostrará utilizando los procedimientos descritos en el anexo 11 con respecto a los dispositivos anticontaminantes de recambio destinados a instalarse en motores o vehículos de tipo homologado conforme al presente Reglamento.
4.6.3.
Reservado
4.6.4.
El fabricante del dispositivo anticontaminante de recambio podrá utilizar el mismo procedimiento de preacondicionamiento y de ensayo seguido en la homologación de tipo original. En ese caso, la autoridad de homologación que concedió la homologación de tipo original del motor de un vehículo proporcionará, previa petición y sin ningún tipo de discriminación, una ficha de características presentada como apéndice de la ficha de características prescrita en el anexo I, que contiene el número y el tipo de ciclos de preacondicionamiento y el tipo de ciclo de ensayo utilizados por el fabricante del equipo original para el ensayo de las medidas de control de NO
x
del dispositivo anticontaminante.
4.6.5.
El punto 4.5.5 será aplicable a las medidas de control de NO
x
supervisadas por el sistema OBD.
5.
Conformidad de la producción
5.1.
Se adoptarán medidas para garantizar la conformidad de la producción con arreglo a lo dispuesto en el punto 8 del presente Reglamento.
5.2.
Disposiciones especiales
5.2.1.
Los controles a los que se refiere el apéndice 2 del Acuerdo de 1958 (E/ECE/324//E/ECE/TRANS/505/Rev.2) incluirán la conformidad con las características definidas para «tipo de dispositivo anticontaminante» en el punto 1.2.1.
5.2.2.
Para la aplicación del punto 8 del presente Reglamento, podrán llevarse a cabo los ensayos descritos en el punto 4.3 del presente anexo (requisitos relativos a las emisiones). En este caso, el titular de la homologación podrá solicitar, como alternativa, que se emplee como base para la comparación, en lugar del dispositivo anticontaminante del equipo original, el dispositivo anticontaminante de recambio utilizado durante los ensayos de homologación de tipo (u otra muestra cuya conformidad con el tipo homologado se haya demostrado). En tal caso, por término medio los valores de las emisiones medidas con la muestra sometida a verificación no superarán en más del 15 % los valores medios medidos con la muestra utilizada como referencia.
Anexo 13 – Apéndice 1
Modelo de ficha de características
Ficha de características n.o …
en relación con la homologación de tipo de dispositivos anticontaminantes de recambio
La información que figura a continuación se presentará por triplicado e incluirá un índice. Los dibujos se presentarán a la escala adecuada, suficientemente detallados y en formato A4 o en una carpeta de ese formato. Si se presentan fotografías, deberán ser suficientemente detalladas.
Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes tienen funciones controladas electrónicamente, se facilitará la información relativa a sus prestaciones.
0.
Generalidades
0.1.
Marca (nombre comercial del fabricante): …
0.2.
Tipo …
0.2.1.
Denominación o denominaciones comerciales (si se dispone de ellas): …
0.3.
Medio de identificación del tipo: …
0.5.
Nombre y dirección del fabricante: …
0.7.
En el caso de componentes y unidades técnicas independientes, emplazamiento y método de colocación de la marca de homologación: …
0.8.
Nombre (o nombres) y dirección (o direcciones) de la planta o las plantas de montaje: …
0.9.
Nombre y dirección del representante autorizado del fabricante (en su caso): …
1.
Descripción del dispositivo
1.1.
Tipo del dispositivo anticontaminante de recambio: (catalizador de oxidación, catalizador de tres vías, catalizador SCR, filtro de partículas, etc.)…
1.2.
Dibujos del dispositivo anticontaminante de recambio, que indiquen, en particular, todas las características contempladas en «tipo de dispositivo anticontaminante», en el punto 1.2.1 del presente anexo: …
1.3.
Descripción del motor y del tipo o los tipos de vehículos a los que se destina el dispositivo anticontaminante de recambio: …
1.3.1.
Número(s) y/o símbolo(s) característico(s) del tipo o los tipos de motor y de vehículo: …
1.3.2.
Número(s) y/o símbolo(s) característico(s) del dispositivo o los dispositivos anticontaminantes originales que el dispositivo anticontaminante de recambio debe sustituir: …
1.3.3.
¿Se pretende que el dispositivo anticontaminante de recambio sea compatible con los requisitos del sistema OBD? (Sí/No) (1)
1.3.4.
¿Es el dispositivo anticontaminante de recambio compatible con los sistemas de control del vehículo/motor existentes? Sí/No (1)
1.4.
Descripción y dibujos que muestren la posición del dispositivo anticontaminante de recambio en relación con el colector o los colectores de escape del motor: …
(1) Táchese lo que no proceda.
Anexo 13 – Apéndice 2
Comunicación relativa a la homologación de un dispositivo anticontaminante de recambio de acuerdo con el Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
(Formato máximo: A4 [210 x 297 mm])
(1) | Expedida por: | nombre de la administración … … …
relativa a (2): | la concesión de la homologación la extensión de la homologación la denegación de la homologación la retirada de la homologación el cese definitivo de la producción
de un dispositivo anticontaminante de recambio como tipo de componente / unidad técnica independiente(1) con arreglo al Reglamento n.o 49, serie 07 de enmiendas
N.o de homologación … | N.o de extensión …
Motivo de la extensión …
SECCION I
| 0.1. | Marca (nombre comercial del fabricante): …
| 0.2. | Tipo…
| 0.3. | Medios de identificación del tipo si la marca se ha colocado en el componente / la unidad técnica independiente (3) (número de identificación de la pieza):…
| 0.3.1. | Localización de ese marcado:…
| 0.4. | Nombre y dirección del fabricante:…
| 0.5. | En el caso de componentes y unidades técnicas independientes, emplazamiento y método de colocación de la marca de homologación:…
| 0.6. | Nombre y dirección o direcciones de la planta o las plantas de montaje:…
| 0.7. | Nombre y dirección del representante del fabricante:…
SECCION II
| 1. | Información complementaria
| 1.1. | Marca y tipo del dispositivo anticontaminante de recambio (catalizador de oxidación, catalizador de tres vías, catalizador SCR, filtro de partículas, etc.):…
| 1.2. | Tipo o tipos de motor y vehículo a los cuales está destinado el tipo de dispositivo anticontaminante: …
| 1.3. | Tipo o tipos de motor en los que se ha sometido a ensayo el dispositivo anticontaminante de recambio:…
| 1.3.1. | ¿Se ha demostrado la compatibilidad del dispositivo anticontaminante de recambio con los requisitos del sistema OBD? (Sí/No) (4)
| 2. | Servicio técnico encargado de realizar los ensayos: …
| 3. | Fecha del acta de ensayo…
| 4. | Número del acta de ensayo…
| 5. | Observaciones …
| 6. | Lugar…
| 7. | Fecha…
| 8. | Firma…
Anexos: Expediente documental.
Acta de ensayo.
(1) Número distintivo del país que ha concedido/extendido/denegado/retirado la homologación (véanse las disposiciones sobre homologación del Reglamento).
(2) Táchese lo que no proceda (hay casos en los que no es necesario tachar nada, si es aplicable más de una opción).
Anexo 13 – Apéndice 3
Disposición de la marca de homologación
En este apéndice se expone de forma pormenorizada la disposición de la marca de homologación expedida y colocada en un dispositivo anticontaminante de recambio de conformidad con el punto 3 del presente anexo.
El esquema que figura a continuación presenta en líneas generales la disposición, las proporciones y el contenido de la marca. Se identifica el significado de los números y las letras y se indican las fuentes para determinar las alternativas correspondientes a cada caso de homologación.
1 | Número del país, con arreglo a la nota a pie de página del punto 4.12.3.1 del presente Reglamento.
Anexo 13 – Apéndice 4
Procedimiento de durabilidad para la evaluación del rendimiento en materia de emisiones de un dispositivo anticontaminante de recambio
1.
En el presente apéndice se expone el procedimiento de durabilidad mencionado en el punto 4.3.2.4 del anexo 13 a fin de evaluar el rendimiento en materia de emisiones de un dispositivo anticontaminante de recambio.
2.
Descripción del procedimiento de durabilidad
2.1.
El procedimiento de durabilidad constará de una fase de recogida de datos y de un programa de rodaje.
2.2.
Fase de recogida de datos
2.2.1.
El motor seleccionado, equipado con el sistema completo de postratamiento del gas de escape que incorpora el dispositivo anticontaminante de recambio, se enfriará hasta alcanzar la temperatura ambiente y se someterá a un ciclo de ensayo WHTC de arranque en frío, de acuerdo con los puntos 7.6.1 y 7.6.2 del anexo 4 del presente Reglamento.
2.2.2.
Inmediatamente después del ciclo de ensayo WHTC de arranque en frío, se hará funcionar el motor durante 9 ciclos sucesivos de ensayo WHTC de arranque en caliente, de acuerdo con el punto 7.6.4 del anexo 4 del presente Reglamento.
2.2.3.
La secuencia de ensayo expuesta en los puntos 2.2.1 y 2.2.2 se llevará a cabo de conformidad con las instrucciones establecidas en el punto 7.6.5 del anexo 4 del presente Reglamento.
2.2.4.
Como alternativa, los datos pertinentes pueden recogerse conduciendo un vehículo completamente cargado equipado con el sistema elegido de postratamiento del gas de escape que incorpore el dispositivo anticontaminante de recambio. El ensayo podrá efectuarse, o bien en la carretera conforme a los requisitos sobre el trayecto de los puntos 4.5 a 4.5.5 del anexo 8 del presente Reglamento y llevando un registro completo de los datos relativos a la conducción, o bien en un dinamómetro de chasis adecuado. Si se opta por un ensayo en carretera, se conducirá el vehículo durante un ciclo de ensayo en frío, tal como se indica en el apéndice 6 del presente anexo, seguido de 9 ciclos de ensayo en caliente idénticos al efectuado en frío, de forma que el trabajo efectuado por el motor sea el mismo que el conseguido con arreglo a los puntos 2.2.1 y 2.2.2. Si se opta por un dinamómetro de chasis, se adaptará la pendiente de carretera simulada del ciclo de ensayo del apéndice 6 para que se corresponda con el trabajo realizado por el motor durante el WHTC.
2.2.5.
La autoridad de homologación de tipo rechazará los datos de temperatura obtenidos en el punto 2.2.4 si considera que no son realistas y exigirá la repetición del ensayo o la realización de un ensayo con arreglo a los puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3.
2.2.6.
Se registrarán las temperaturas en el dispositivo anticontaminante de recambio durante toda la secuencia de ensayo en el lugar con la temperatura más elevada.
2.2.7.
En los casos en que el lugar con la temperatura más elevada varíe con el tiempo o sea difícil de determinar, conviene registrar varias temperaturas del lecho en lugares apropiados.
2.2.8.
El fabricante seleccionará el número y los lugares para las mediciones de la temperatura de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo y basándose en los mejores criterios técnicos.
2.2.9.
De común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, podrá utilizarse una sola temperatura del lecho del catalizador o la temperatura a la entrada del catalizador si resulta imposible o excesivamente difícil medir varias temperaturas del lecho.
Figura 1
Ejemplo de ubicación de sensores de temperatura en un dispositivo genérico de postratamiento
Figura 2
Ejemplo de ubicación de sensores de temperatura en el caso de un DPF
2.2.10.
Las temperaturas se medirán y registrarán con una frecuencia mínima de una vez por segundo (1 Hz) durante la secuencia de ensayo.
2.2.11.
Las temperaturas medidas se tabularán en un histograma con clases de temperatura cuya anchura no sea superior a 10 °C. En el caso mencionado en el punto 2.2.7, en el histograma se registrará solo la temperatura más elevada por cada segundo. Cada barra del histograma representará la frecuencia acumulada en segundos de las temperaturas medidas incluidas en la clase de que se trate.
2.2.12.
Se determinará el tiempo, expresado en horas, correspondiente a cada clase de temperatura, que luego se extrapolará a la vida útil del dispositivo anticontaminante de recambio, conforme a los valores indicados en el cuadro 1. La extrapolación se basará en la hipótesis de que un WHTC corresponde a 20 km de conducción.
Cuadro 1
Vida útil del dispositivo anticontaminante de recambio para cada categoría de vehículo y número equivalente de ciclos de ensayo WHTC y de horas de funcionamiento
Categoría de vehículo | Kilometraje (km) | Número equivalente de ciclos de ensayo WHTC | Número equivalente de horas
Sistemas de motor instalados en vehículos de las categorías M1, N1 y N2 | 114 286 | 5 714 | 2 857
Sistemas de motor instalados en vehículos de las categorías N2 y N3 con una masa máxima técnicamente admisible no superior a 16 toneladas, y de la categoría M3, clases I, II, A y B, con una masa máxima técnicamente admisible superior a 7,5 toneladas | 214 286 | 10 714 | 5 357
Sistemas de motor instalados en vehículos de la categoría N3 con una masa máxima técnicamente admisible superior a 16 toneladas, y de la categoría M3, clases III y B, con una masa máxima técnicamente admisible superior a 7,5 toneladas | 500 000 | 25 000 | 12 500
2.2.13.
Se admite realizar simultáneamente la fase de recogida de datos de distintos dispositivos.
2.2.14.
En el caso de los sistemas que funcionan en presencia de una regeneración activa, se registrarán el número, la duración y las temperaturas de las regeneraciones producidas durante la secuencia de ensayo definida en los puntos 2.2.1 y 2.2.2. Si no se ha producido ninguna regeneración activa, se ampliará la secuencia en caliente definida en el punto 2.2.2 para incluir al menos dos regeneraciones activas.
2.2.15.
Se registrará el total de lubricante consumido durante el período de recogida de datos, en g/h, siguiendo cualquier método adecuado, como por ejemplo el procedimiento de purga y pesaje descrito en el apéndice 6. Con este fin, se hará funcionar el motor durante 24 horas realizando ciclos de ensayo WHTC consecutivos. En los casos en que no pueda obtenerse una medición exacta del consumo de aceite, el fabricante, de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, podrá recurrir a las siguientes opciones para determinar el consumo de lubricante:
a) | un valor por defecto de 30 g/h;
b) | un valor solicitado por el fabricante, basado en datos e información rigurosos, y establecido de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo.
2.3.
Cálculo del tiempo de envejecimiento equivalente correspondiente a una temperatura de referencia
2.3.1.
Las temperaturas registradas con arreglo a lo dispuesto en los puntos 2.2 a 2.2.15 se reducirán a una temperatura de referencia Tr, solicitada por el fabricante de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, situada dentro del intervalo de las temperaturas registradas durante la fase de recogida de datos.
2.3.2.
En el caso especificado en el punto 2.2.13, puede variar el valor de Tr para cada uno de los dispositivos.
2.3.3.
El tiempo de envejecimiento equivalente correspondiente a la temperatura de referencia se calculará, para cada clase de temperatura contemplada en el punto 2.2.11, de acuerdo con la siguiente ecuación:
Ecuación 1:
donde:
R | = | reactividad térmica del dispositivo anticontaminante de recambio.
Se utilizarán los valores siguientes:
| catalizador de oxidación diésel (DOC): 18 050
| DPF catalizado: 18 050
| SCR o catalizador de oxidación de amoniaco (AMOX) basado en hierro-zeolita (Fe-Z): 5 175
| SCR cobre-zeolita (Cu-Z): 11 550
| SCR vanadio (V): 5 175
| LNT (trampa de NOx pobre): 18 050 Tr | = | temperatura de referencia, en K. | = | temperatura en el punto medio, en K, de la clase de temperaturas i a las que el dispositivo anticontaminante de recambio es expuesto durante la fase de recogida de datos, registrada en el histograma de temperaturas. | = | tiempo, en horas, correspondiente a la temperatura , ajustada basándose en una vida útil total, por ejemplo, si el histograma representase 5 horas y la vida útil fuese de 4 000 horas con arreglo al cuadro 1, todas las entradas de tiempo del histograma se multiplicarían por (4 000/5)=800. | = | tiempo de envejecimiento equivalente, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo a la temperatura durante el tiempo . i | = | número de la clase, donde 1 corresponde a la clase de la temperatura más baja y n es el valor de la clase con la temperatura más elevada.
Ecuación 2:
AT | = | tiempo de envejecimiento equivalente total, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo durante su vida útil a la temperatura durante el tiempo de cada una de las clases i registradas en el histograma.
| = | tiempo de envejecimiento equivalente, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo a la temperatura durante el tiempo .
i | = | número de la clase, donde 1 corresponde a la clase de la temperatura más baja y n es el valor de la clase con la temperatura más elevada.
n | = | número total de clases de temperatura.
2.3.5.
En el caso contemplado en el apartado 2.2.13, se calculará el AT correspondiente a cada dispositivo.
2.4.
Programa de rodaje
2.4.1.
Requisitos generales
2.4.1.1.
El programa de rodaje deberá permitir la aceleración del envejecimiento del dispositivo anticontaminante de recambio utilizando la información recabada durante la fase de recogida de datos expuesta en el punto 2.2.
2.4.1.2.
El programa de rodaje consistirá en un programa de rodaje térmico y un programa de rodaje de consumo de lubricante de conformidad con el punto 2.4.4.6. El fabricante, de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, no estará obligado a llevar a cabo un programa de rodaje de consumo de lubricante en caso de que los dispositivos anticontaminantes de recambio estén situados después de un componente de filtrado de postratamiento (por ejemplo, un filtro de partículas diésel). Tanto el programa de rodaje térmico como el de consumo de lubricante consistirán, respectivamente, en la repetición de una serie de secuencias térmicas y de consumo de lubricante.
2.4.1.3.
En el caso de los dispositivos anticontaminantes de recambio que funcionan en presencia de una regeneración activa, la secuencia térmica deberá complementarse con un modo de regeneración activa.
2.4.1.4.
En el caso de los programas de rodaje formados por programas de rodaje térmico y de consumo de lubrificante, se alternarán sus secuencias respectivas, de tal modo que, por cada secuencia térmica que deba efectuarse, la secuencia siguiente corresponda al consumo de lubricante.
2.4.1.5.
Se permite realizar el programa de rodaje al mismo tiempo para varios dispositivos. En ese caso, se establecerá un único programa de rodaje para todos los dispositivos.
2.4.2.
Programa de rodaje térmico
2.4.2.1.
El programa de rodaje térmico simulará el efecto del envejecimiento térmico sobre el rendimiento de un dispositivo anticontaminante de recambio hasta el final de su vida útil.
2.4.2.2.
El motor utilizado para la ejecución del programa de rodaje, equipado con el sistema de postratamiento del gas de escape que incorpora el dispositivo anticontaminante de recambio, se hará funcionar durante un mínimo de tres secuencias térmicas sucesivas, tal como se indica en el apéndice 5.
2.4.2.3.
Las temperaturas se registrarán durante un mínimo de dos secuencias térmicas. La primera secuencia, realizada con fines de calentamiento, no se tendrá en cuenta a efectos de la recogida de datos sobre la temperatura.
2.4.2.4.
Las temperaturas se registrarán en lugares adecuados, elegidos de conformidad con los puntos 2.2.6 a 2.2.9, con una frecuencia mínima de una vez por segundo (1 Hz).
2.4.2.5.
El tiempo de envejecimiento efectivo correspondiente a las secuencias térmicas mencionadas en el punto 2.4.2.3 se calculará de acuerdo con las ecuaciones siguientes:
Ecuación 3:
Ecuación 4:
donde:
| = | tiempo de envejecimiento efectivo, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo a la temperatura Ti durante el segundo i.
Ti | = | la temperatura, en K, medida en el segundo i, en cada una de las secuencias térmicas.
R | = | reactividad térmica del dispositivo anticontaminante de recambio. El fabricante establecerá, de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, el valor R que ha de utilizarse. Como alternativa, también será posible utilizar los siguientes valores por defecto: | catalizador de oxidación diésel (DOC): 18 050 | DPF catalizado: 18 050 | SCR o catalizador de oxidación de amoniaco (AMOX) basado en hierro-zeolita (Fe-Z): 5 175 | SCR cobre-zeolita (Cu-Z): 11 550 | SCR vanadio (V): 5 175 | LNT (trampa de NOx pobre): 18 050
Tr | = | temperatura de referencia, en K, con el mismo valor que en la ecuación 1.
AE | = | tiempo de envejecimiento efectivo, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo durante la totalidad de la secuencia térmica.
AT | = | tiempo de envejecimiento equivalente total, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo durante su vida útil a la temperatura durante el tiempo de cada una de las clases i registradas en el histograma.
i | = | número de la medición de la temperatura.
p | = | número total de mediciones de la temperatura.
nc | = | número de la secuencia térmica de entre las realizadas con el propósito de recoger datos sobre la temperatura, de conformidad con el punto 2.4.2.3.
C | = | número total de secuencias térmicas realizadas con el propósito de recoger datos sobre la temperatura.
2.4.2.6.
El número total de secuencias térmicas que deben incluirse en el programa de rodaje se determinará aplicando la ecuación siguiente:
Ecuación 5:
NTS = AT/AE
donde:
NTS | = | número total de secuencias térmicas que han de llevarse a cabo durante el programa de rodaje
AT | = | tiempo de envejecimiento equivalente total, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo durante su vida útil a la temperatura durante el tiempo de cada una de las clases i registradas en el histograma.
AE | = | tiempo de envejecimiento efectivo, en horas, necesario para conseguir, exponiendo el dispositivo anticontaminante de recambio a la temperatura Tr, el mismo grado de envejecimiento que se lograría exponiéndolo durante la totalidad de la secuencia térmica.
2.4.2.7.
Está permitido reducir el N
TS
y, por consiguiente, el programa de rodaje, aumentando las temperaturas a las que cada dispositivo está expuesto en cada modo del ciclo de envejecimiento mediante la aplicación de una o varias de las siguientes medidas:
a) | aislar el tubo de escape;
b) | acercar el dispositivo anticontaminante de recambio al colector de escape;
c) | aumentar artificialmente la temperatura del gas de escape;
d) | optimizar los parámetros del motor sin modificar sustancialmente el comportamiento de este en cuanto a las emisiones.
2.4.2.8.
Al aplicar las medidas contempladas en los puntos 2.4.4.6 y 2.4.4.7, el tiempo de envejecimiento total calculado a partir de N
TS
no será inferior al 10 % de la vida útil que figura en el cuadro 1: por ejemplo, la categoría de vehículos N
1
no tendrá un N
TS
inferior a 286 secuencias térmicas, suponiendo que cada secuencia dura 1 hora.
2.4.2.9.
Está permitido aumentar el N
TS
y, por consiguiente, la duración del programa de rodaje, reduciendo las temperaturas en cada modo del ciclo de envejecimiento mediante la aplicación de una o varias de las siguientes medidas:
a) | alejar el dispositivo anticontaminante de recambio del colector de escape;
b) | disminuir artificialmente la temperatura del gas de escape;
c) | optimizar los parámetros del motor.
2.4.2.10.
En el caso contemplado en el punto 2.4.1.5, será de aplicación lo siguiente:
2.4.2.10.1.
El N
TS
será el mismo para cada dispositivo, de modo que pueda establecerse un único programa de rodaje.
2.4.2.10.2.
A fin de conseguir el mismo N
TS
para cada dispositivo, se calculará un primer valor N
TS
para cada dispositivo, con sus propios valores AT y AE.
2.4.2.10.3.
Si los valores N
TS
calculados son distintos, se podrán aplicar una o varias de las medidas indicadas en los puntos 2.4.2.7 a 2.4.2.10 al dispositivo o los dispositivos que requieran la modificación de N
TS
durante las secuencias térmicas contempladas en el punto 2.4.2.3, a fin de influir en la T
i
medida y, por tanto, acelerar o retardar convenientemente el envejecimiento artificial del dispositivo o los dispositivos en cuestión.
2.4.2.10.4.
Se calcularán los nuevos valores N
TS
correspondientes a las nuevas temperaturas T
i
obtenidas en el punto 2.4.2.10.3.
2.4.2.10.5.
Se repetirán las etapas indicadas en los puntos 2.4.2.10.3 y 2.4.2.10.4 hasta que concuerden los valores N
TS
obtenidos para cada dispositivo del sistema.
2.4.2.10.6.
Los valores Tr utilizados para obtener los distintos N
TS
en los puntos 2.4.2.10.4 y 2.4.2.10.5 serán los mismos que se utilizan en los puntos 2.3.2 y 2.3.5 para calcular el AT correspondiente a cada dispositivo.
2.4.2.11.
En el caso de un conjunto de dispositivos anticontaminantes de recambio que constituyen un sistema que ha de homologarse como unidad técnica independiente, podrá tenerse en cuenta una de las dos opciones siguientes para el envejecimiento térmico de los dispositivos:
2.4.2.11.1.
Los dispositivos del conjunto podrán ser envejecidos juntos o por separado, de conformidad con el punto 2.4.2.10.
2.4.2.11.2.
Si el conjunto está fabricado de tal modo que no es posible disociar los dispositivos (por ejemplo, DOC + SCR en una carcasa), el envejecimiento térmico del conjunto se realizará con el N
TS
más elevado.
2.4.3.
Programa de rodaje térmico modificado para dispositivos que funcionan en presencia de una regeneración activa
2.4.3.1.
El programa de rodaje térmico modificado para dispositivos que funcionan en presencia de una regeneración activa simulará el efecto del envejecimiento debido tanto a la carga térmica como a la regeneración activa en un dispositivo anticontaminante de recambio al final de su vida útil.
2.4.3.2.
El motor utilizado para el programa de rodaje, equipado con el sistema de postratamiento del gas de escape que incorpora el dispositivo anticontaminante de recambio, se hará funcionar durante un mínimo de tres secuencias térmicas modificadas, constituidas cada una de ellas por una secuencia térmica con arreglo al apéndice 5, seguida de una regeneración activa completa, durante la cual la temperatura máxima alcanzada en el sistema de postratamiento no debería ser inferior a la temperatura máxima registrada en la fase de recogida de datos.
2.4.3.3.
Las temperaturas se registrarán durante un mínimo de dos secuencias térmicas modificadas. La primera secuencia, realizada con fines de calentamiento, no se tendrá en cuenta a efectos de la recogida de datos sobre la temperatura.
2.4.3.4.
Con el fin de minimizar el tiempo transcurrido entre la secuencia térmica indicada en el apéndice 5 y la regeneración activa posterior, el fabricante podrá provocar artificialmente la regeneración activa haciendo funcionar el motor, después de cada secuencia térmica conforme al apéndice 5, en un modo estacionario que permita conseguir una gran producción de hollín. En ese caso, el modo estacionario se considerará también parte de la secuencia térmica modificada indicada en el punto 2.4.3.2.
2.4.3.5.
El tiempo de envejecimiento efectivo correspondiente a cada secuencia térmica modificada se calculará mediante las ecuaciones 3 y 4.
2.4.3.6.
El número total de secuencias térmicas modificadas que se realizarán durante el programa de rodaje se calculará con la ecuación 5.
2.4.3.7.
Está permitido reducir el N
TS
y, por consiguiente, la duración del programa de rodaje, aumentando las temperaturas en cada modo de la secuencia térmica modificada mediante la aplicación de una o varias de las medidas que figuran en el punto 2.4.2.7.
2.4.3.8.
Además de las medidas contempladas en el punto 2.4.3.7, el N
TS
también podrá reducirse aumentando la temperatura máxima de la regeneración activa dentro de la secuencia térmica modificada, sin superar una temperatura del lecho de 800 °C bajo ninguna circunstancia.
2.4.3.9.
El valor N
TS
nunca será inferior a un 50 % del número de regeneraciones activas al que el dispositivo anticontaminante de recambio es sometido durante su vida útil, calculado de acuerdo con la ecuación siguiente:
Ecuación 5:
donde:
NAR | = | número de secuencias de regeneración activa a lo largo de la vida útil del dispositivo anticontaminante de recambio.
t WHTC | = | número equivalente de horas correspondiente a la categoría de vehículos a la que está destinado el dispositivo anticontaminante de recambio, obtenidas del cuadro 1.
t AR | = | duración, en horas, de una regeneración activa.
t BAR | = | tiempo, en horas, entre dos regeneraciones activas consecutivas.
2.4.3.10.
Si, como consecuencia de la aplicación del número mínimo de secuencias térmicas modificadas indicado en el punto 2.4.3.9, el valor
calculado mediante la ecuación 4 es superior al valor AT calculado mediante la ecuación 2, podrá reducirse en la misma proporción el tiempo de cada fase de la secuencia térmica definida en el apéndice 5 e integrada en la secuencia térmica modificada según lo indicado en el punto 2.4.3.2, a fin de obtener
.
2.4.3.11.
Está permitido aumentar el N
TS
y, por consiguiente, la duración del programa de rodaje, reduciendo las temperaturas en cada modo de la secuencia térmica y de regeneración activa mediante la aplicación de una o varias de las medidas que figuran en el punto 2.4.2.9.
2.4.3.12.
En el caso contemplado en el punto 2.4.1.5, serán de aplicación los puntos 2.4.2.10 y 2.4.2.11.
2.4.4.
Programa de rodaje de consumo de lubricante
2.4.4.1.
El programa de rodaje de consumo de lubricante simulará el efecto del envejecimiento debido a la contaminación química o la formación de depósitos como consecuencia del consumo de lubricante sobre el rendimiento de un dispositivo anticontaminante de recambio al final de su vida útil.
2.4.4.2.
El lubricante consumido, en g/h, se determinará durante un mínimo de 24 secuencias térmicas o el número correspondiente de secuencias térmicas modificadas, siguiendo cualquier método adecuado, como por ejemplo el procedimiento de purga y pesaje descrito en el apéndice 7. Se utilizará lubricante nuevo.
2.4.4.3.
El motor estará equipado con un cárter de aceite con un volumen constante para evitar la necesidad de rellenarlo, ya que nivel de aceite influye en la tasa de consumo de este. Podrá utilizarse cualquier método adecuado, como por ejemplo el descrito en la norma ASTM D7156-09.
2.4.4.4.
Mediante la ecuación que figura a continuación se calculará el tiempo teórico, en horas, durante el que debería llevarse a cabo el programa de rodaje térmico o de rodaje térmico modificado, según proceda, con el fin de obtener el mismo consumo de lubricante que el correspondiente a la vida útil del dispositivo anticontaminante de recambio:
Ecuación 6:
donde:
t TAS | = | duración teórica, en horas, del programa de rodaje necesaria para obtener el mismo consumo de lubricante que el correspondiente a la vida útil del dispositivo anticontaminante de recambio, siempre que el programa de rodaje solo esté compuesto por una serie de secuencias térmicas consecutivas o de secuencias térmicas modificadas consecutivas.
LCR WHTC | = | tasa de consumo de lubricante, en g/h, determinada con arreglo a lo indicado en el punto 2.2.15.
t WHTC | = | número equivalente de horas correspondiente a la categoría de vehículos a la que está destinado el dispositivo anticontaminante de recambio, obtenidas del cuadro 1.
LCR TAS | = | tasa de consumo de lubricante, en g/h, determinada con arreglo a lo indicado en el punto 2.4.4.2.
2.4.4.5.
El número de secuencias térmicas o de secuencias térmicas modificadas correspondientes a t
TAS
se calculará aplicando la siguiente ecuación:
Ecuación 7:
donde:
N | = | número de secuencias térmicas o de secuencias térmicas modificadas correspondientes a t TAS.
t TAS | = | duración teórica, en horas, del programa de rodaje necesaria para obtener el mismo consumo de lubricante que el correspondiente a la vida útil del dispositivo anticontaminante de recambio, siempre que el programa de rodaje solo esté compuesto por una serie de secuencias térmicas consecutivas o de secuencias térmicas modificadas consecutivas.
t TS | = | duración, en horas, de una sola secuencia térmica o secuencia térmica modificada.
2.4.4.6.
El valor de N se comparará con el valor de N
TS
calculado con arreglo al punto 2.4.2.6 o, en el caso de los dispositivos que funcionan en presencia de una regeneración activa, con arreglo al punto 2.4.3.5. Si N ≤ N
TS
, no será necesario añadir un programa de rodaje de consumo de lubricante al programa de rodaje térmico. Si N > N
TS
, se añadirá un programa de rodaje de consumo de lubricante al programa de rodaje térmico.
2.4.4.7.
No será necesario añadir un programa de rodaje de consumo de lubricante si, al incrementar el consumo de lubricante como se describe en el punto 2.4.4.8.4, ya se ha alcanzado el consumo necesario con la realización del programa de rodaje térmico correspondiente, consistente en la ejecución de N
TS
secuencias térmicas o secuencias térmicas modificadas.
2.4.4.8.
Desarrollo del programa de rodaje de consumo de lubricante
2.4.4.8.1.
El programa de rodaje de consumo de lubricante se compondrá de una serie de secuencias de consumo de lubricante repetidas varias veces, alternándose cada secuencia de consumo de lubricante con cada secuencia térmica o cada secuencia térmica modificada.
2.4.4.8.2.
Cada secuencia de consumo de lubricante constará de un modo estacionario a una carga y un régimen constantes, seleccionados estos de manera que el consumo de lubricante se maximice y se minimice el envejecimiento térmico efectivo. El fabricante seleccionará el modo de común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo y basándose en los mejores criterios técnicos.
2.4.4.8.3.
La duración de cada secuencia de consumo de lubricante se determinará como sigue:
2.4.4.8.3.1.
El motor se hará funcionar durante un período de tiempo adecuado a la carga y el régimen fijado por el fabricante de conformidad con el punto 2.4.4.8.2, y se determinará el lubricante consumido, en g/h, utilizando cualquier método adecuado, como por ejemplo el procedimiento de purga y pesaje descrito en el apéndice 7. Los cambios de lubricante se realizarán a los intervalos recomendados.
2.4.4.8.3.2.
La duración de cada secuencia de consumo de lubricante se determinará aplicando la ecuación siguiente:
Ecuación 8:
donde:
t LS | = | duración, en horas, de una sola secuencia de consumo de lubricante LCR WHTC = tasa de consumo de lubricante, en g/h, determinada con arreglo a lo indicado en el punto 2.2.15.
t WHTC | = | número equivalente de horas correspondiente a la categoría de vehículos a la que está destinado el dispositivo anticontaminante de recambio, obtenidas del cuadro 1.
LCR TAS | = | tasa de consumo de lubricante, en g/h, determinada con arreglo a lo indicado en el punto 2.4.4.2.
LCR LAS | = | tasa de consumo de lubricante, en g/h, determinada con arreglo a lo indicado en el punto 2.4.4.8.3.1.
t TS | = | duración, en horas, de una sola secuencia térmica, según se indica en el apéndice 4, o de una secuencia térmica modificada, según se indica en el punto 2.4.3.2.
NTS | = | número total de secuencias térmicas o secuencias térmicas modificadas que han de llevarse a cabo durante el programa de rodaje.
2.4.4.8.4.
La tasa de consumo de lubricante siempre permanecerá por debajo del 0,5 % de la tasa de consumo de combustible del motor con el fin de evitar una excesiva acumulación de cenizas en la cara anterior del dispositivo anticontaminante de recambio.
2.4.4.8.5.
Está permitido añadir al AE calculado en la ecuación 4 el envejecimiento térmico debido a la realización de la secuencia de consumo de lubricante.
2.4.5.
Desarrollo del programa completo de rodaje
2.4.5.1.
El programa de rodaje deberá elaborarse alternando una secuencia térmica o secuencia térmica modificada, según proceda, con una secuencia de consumo de lubricante. Esta pauta se repetirá N
TS
veces, siendo el valor de N
TS
el calculado de conformidad con el punto 2.4.2 o con el punto 2.4.3, según proceda. En el apéndice 8 figura un ejemplo de programa completo de rodaje. El apéndice 9 contiene un diagrama de flujo que describe el desarrollo de un programa completo de rodaje.
2.4.6.
Ejecución del programa de rodaje
2.4.6.1.
El motor, equipado con el sistema de postratamiento del gas de escape que incorpora el dispositivo anticontaminante de recambio, ejecutará el programa de rodaje indicado en el punto 2.4.5.1.
2.4.6.2.
El motor utilizado para la ejecución del programa de rodaje podrá ser distinto del utilizado en la fase de recogida de datos, siendo este último el motor para el cual se ha diseñado el dispositivo anticontaminante de recambio cuya homologación de tipo se desea y el que va a ser sometido a ensayo con respecto a las emisiones con arreglo al punto 2.4.3.2.
2.4.6.3.
Si la cilindrada del motor utilizado para la ejecución del programa de rodaje es como mínimo un 20 % mayor que la del motor utilizado en la fase de recogida de datos, el sistema de escape de aquel estará equipado con una derivación para reproducir lo más fielmente posible el caudal de escape de este en las condiciones de envejecimiento seleccionadas.
2.4.6.4.
En el caso contemplado en el punto 2.4.6.2, el motor utilizado para la ejecución del programa de rodaje deberá contar con una homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento. Además, si el dispositivo o los dispositivos sometidos a ensayo están destinados a instalarse en un sistema de motor con recirculación del gas de escape (EGR), el sistema de motor utilizado para el programa de rodaje también deberá estar equipado con EGR. Si el dispositivo o los dispositivos sometidos a ensayo no están destinados a instalarse en un sistema de motor con EGR, el sistema de motor utilizado para el programa de rodaje tampoco deberá estar equipado con EGR.
2.4.6.5.
El lubricante y el combustible utilizados en el programa de rodaje deberán parecerse lo más posible a los utilizados durante la fase de recogida de datos indicada en el punto 2.2. El lubricante deberá estar en consonancia con la recomendación del fabricante del motor para el cual está diseñado el dispositivo anticontaminante. Los combustibles utilizados serán combustibles comerciales que cumplan los requisitos correspondientes de la Directiva 98/70/CE. A petición del fabricante, también podrán utilizarse combustibles de referencia con arreglo al presente Reglamento.
2.4.6.6.
El lubricante se cambiará a efectos de mantenimiento con la periodicidad prevista por el fabricante del motor utilizado en la fase de recogida de datos.
2.4.6.7.
En el caso de un SCR, la inyección de urea se llevará a cabo de conformidad con la estrategia definida por el fabricante del dispositivo anticontaminante de recambio.
Anexo 13 – Apéndice 5
Secuencia para el envejecimiento térmico
Modo | Régimen (% del ralentí alto) | Carga (% para un régimen determinado) | Tiempo (s)
1 | 2,92 | 0,58 | 626
2 | 45,72 | 1,58 | 418
3 | 38,87 | 3,37 | 300
4 | 20,23 | 11,36 | 102
5 | 11,37 | 14,90 | 62
6 | 32,78 | 18,52 | 370
7 | 53,12 | 20,19 | 410
8 | 59,53 | 34,73 | 780
9 | 78,24 | 54,38 | 132
10 | 39,07 | 62,85 | 212
11 | 47,82 | 62,94 | 188
Modo de regeneración (si procede) | Por definir (véase el punto 2.4.3.4). | Por definir (véase el punto 2.4.3.4). | Por definir (véase el punto 2.4.3.4).
Modo de consumo de lubricante (si procede) | Por definir conforme al punto 2.4.4.8.2 | Por definir conforme al punto 2.4.4.8.2 | Por definir conforme al punto 2.4.4.8.3
Nota: La secuencia de los modos 1 a 11 se ha ordenado por carga ascendente para maximizar la temperatura del gas de escape en los modos de carga elevada. De común acuerdo con la autoridad de homologación de tipo, se puede modificar dicho orden para optimizar la temperatura del gas de escape si ello puede contribuir a reducir el tiempo efectivo de envejecimiento.
Anexo 13 – Apéndice 6
Ciclo de ensayo para la recogida de datos en dinamómetro de chasis o en carretera
Tiempo | Régimen | Tiempo | Régimen | Tiempo | Régimen | Tiempo | Régimen | Tiempo | Régimen | Tiempo | Régimen | Tiempo | Régimen
s | km/h | s | km/h | s | km/h | s | km/h | s | km/h | s | km/h | s | km/h
1 | 0 | 261 | 22,38 | 521 | 35,46 | 781 | 18,33 | 1 041 | 39,88 | 1 301 | 66,39 | 1 561 | 86,88
2 | 0 | 262 | 24,75 | 522 | 36,81 | 782 | 18,31 | 1 042 | 41,25 | 1 302 | 66,74 | 1 562 | 86,7
3 | 0 | 263 | 25,55 | 523 | 37,98 | 783 | 18,05 | 1 043 | 42,07 | 1 303 | 67,43 | 1 563 | 86,81
4 | 0 | 264 | 25,18 | 524 | 38,84 | 784 | 17,39 | 1 044 | 43,03 | 1 304 | 68,44 | 1 564 | 86,81
5 | 0 | 265 | 23,94 | 525 | 39,43 | 785 | 16,35 | 1 045 | 44,4 | 1 305 | 69,52 | 1 565 | 86,81
6 | 0 | 266 | 22,35 | 526 | 39,73 | 786 | 14,71 | 1 046 | 45,14 | 1 306 | 70,53 | 1 566 | 86,81
7 | 2,35 | 267 | 21,28 | 527 | 39,8 | 787 | 11,71 | 1 047 | 45,44 | 1 307 | 71,47 | 1 567 | 86,99
8 | 5,57 | 268 | 20,86 | 528 | 39,69 | 788 | 7,81 | 1 048 | 46,13 | 1 308 | 72,32 | 1 568 | 87,03
9 | 8,18 | 269 | 20,65 | 529 | 39,29 | 789 | 5,25 | 1 049 | 46,79 | 1 309 | 72,89 | 1 569 | 86,92
10 | 9,37 | 270 | 20,18 | 530 | 38,59 | 790 | 4,62 | 1 050 | 47,45 | 1 310 | 73,07 | 1 570 | 87,1
11 | 9,86 | 271 | 19,33 | 531 | 37,63 | 791 | 5,62 | 1 051 | 48,68 | 1 311 | 73,03 | 1 571 | 86,85
12 | 10,18 | 272 | 18,23 | 532 | 36,22 | 792 | 8,24 | 1 052 | 50,13 | 1 312 | 72,94 | 1 572 | 87,14
13 | 10,38 | 273 | 16,99 | 533 | 34,11 | 793 | 10,98 | 1 053 | 51,16 | 1 313 | 73,01 | 1 573 | 86,96
14 | 10,57 | 274 | 15,56 | 534 | 31,16 | 794 | 13,15 | 1 054 | 51,37 | 1 314 | 73,44 | 1 574 | 86,85
15 | 10,95 | 275 | 13,76 | 535 | 27,49 | 795 | 15,47 | 1 055 | 51,3 | 1 315 | 74,19 | 1 575 | 86,77
16 | 11,56 | 276 | 11,5 | 536 | 23,63 | 796 | 18,19 | 1 056 | 51,15 | 1 316 | 74,81 | 1 576 | 86,81
17 | 12,22 | 277 | 8,68 | 537 | 20,16 | 797 | 20,79 | 1 057 | 50,88 | 1 317 | 75,01 | 1 577 | 86,85
18 | 12,97 | 278 | 5,2 | 538 | 17,27 | 798 | 22,5 | 1 058 | 50,63 | 1 318 | 74,99 | 1 578 | 86,74
19 | 14,33 | 279 | 1,99 | 539 | 14,81 | 799 | 23,19 | 1 059 | 50,2 | 1 319 | 74,79 | 1 579 | 86,81
20 | 16,38 | 280 | 0 | 540 | 12,59 | 800 | 23,54 | 1 060 | 49,12 | 1 320 | 74,41 | 1 580 | 86,7
21 | 18,4 | 281 | 0 | 541 | 10,47 | 801 | 24,2 | 1 061 | 48,02 | 1 321 | 74,07 | 1 581 | 86,52
22 | 19,86 | 282 | 0 | 542 | 8,85 | 802 | 25,17 | 1 062 | 47,7 | 1 322 | 73,77 | 1 582 | 86,7
23 | 20,85 | 283 | 0,5 | 543 | 8,16 | 803 | 26,28 | 1 063 | 47,93 | 1 323 | 73,38 | 1 583 | 86,74
24 | 21,52 | 284 | 0,57 | 544 | 8,95 | 804 | 27,69 | 1 064 | 48,57 | 1 324 | 72,79 | 1 584 | 86,81
25 | 21,89 | 285 | 0,6 | 545 | 11,3 | 805 | 29,72 | 1 065 | 48,88 | 1 325 | 71,95 | 1 585 | 86,85
26 | 21,98 | 286 | 0,58 | 546 | 14,11 | 806 | 32,17 | 1 066 | 49,03 | 1 326 | 71,06 | 1 586 | 86,92
27 | 21,91 | 287 | 0 | 547 | 15,91 | 807 | 34,22 | 1 067 | 48,94 | 1 327 | 70,45 | 1 587 | 86,88
28 | 21,68 | 288 | 0 | 548 | 16,57 | 808 | 35,31 | 1 068 | 48,32 | 1 328 | 70,23 | 1 588 | 86,85
29 | 21,21 | 289 | 0 | 549 | 16,73 | 809 | 35,74 | 1 069 | 47,97 | 1 329 | 70,24 | 1 589 | 87,1
30 | 20,44 | 290 | 0 | 550 | 17,24 | 810 | 36,23 | 1 070 | 47,92 | 1 330 | 70,32 | 1 590 | 86,81
31 | 19,24 | 291 | 0 | 551 | 18,45 | 811 | 37,34 | 1 071 | 47,54 | 1 331 | 70,3 | 1 591 | 86,99
32 | 17,57 | 292 | 0 | 552 | 20,09 | 812 | 39,05 | 1 072 | 46,79 | 1 332 | 70,05 | 1 592 | 86,81
33 | 15,53 | 293 | 0 | 553 | 21,63 | 813 | 40,76 | 1 073 | 46,13 | 1 333 | 69,66 | 1 593 | 87,14
34 | 13,77 | 294 | 0 | 554 | 22,78 | 814 | 41,82 | 1 074 | 45,73 | 1 334 | 69,26 | 1 594 | 86,81
35 | 12,95 | 295 | 0 | 555 | 23,59 | 815 | 42,12 | 1 075 | 45,17 | 1 335 | 68,73 | 1 595 | 86,85
36 | 12,95 | 296 | 0 | 556 | 24,23 | 816 | 42,08 | 1 076 | 44,43 | 1 336 | 67,88 | 1 596 | 87,03
37 | 13,35 | 297 | 0 | 557 | 24,9 | 817 | 42,27 | 1 077 | 43,59 | 1 337 | 66,68 | 1 597 | 86,92
38 | 13,75 | 298 | 0 | 558 | 25,72 | 818 | 43,03 | 1 078 | 42,68 | 1 338 | 65,29 | 1 598 | 87,14
39 | 13,82 | 299 | 0 | 559 | 26,77 | 819 | 44,14 | 1 079 | 41,89 | 1 339 | 63,95 | 1 599 | 86,92
40 | 13,41 | 300 | 0 | 560 | 28,01 | 820 | 45,13 | 1 080 | 41,09 | 1 340 | 62,84 | 1 600 | 87,03
41 | 12,26 | 301 | 0 | 561 | 29,23 | 821 | 45,84 | 1 081 | 40,38 | 1 341 | 62,21 | 1 601 | 86,99
42 | 9,82 | 302 | 0 | 562 | 30,06 | 822 | 46,4 | 1 082 | 39,99 | 1 342 | 62,04 | 1 602 | 86,96
43 | 5,96 | 303 | 0 | 563 | 30,31 | 823 | 46,89 | 1 083 | 39,84 | 1 343 | 62,26 | 1 603 | 87,03
44 | 2,2 | 304 | 0 | 564 | 30,29 | 824 | 47,34 | 1 084 | 39,46 | 1 344 | 62,87 | 1 604 | 86,85
45 | 0 | 305 | 0 | 565 | 30,05 | 825 | 47,66 | 1 085 | 39,15 | 1 345 | 63,55 | 1 605 | 87,1
46 | 0 | 306 | 0 | 566 | 29,44 | 826 | 47,77 | 1 086 | 38,9 | 1 346 | 64,12 | 1 606 | 86,81
47 | 0 | 307 | 0 | 567 | 28,6 | 827 | 47,78 | 1 087 | 38,67 | 1 347 | 64,73 | 1 607 | 87,03
48 | 0 | 308 | 0 | 568 | 27,63 | 828 | 47,64 | 1 088 | 39,03 | 1 348 | 65,45 | 1 608 | 86,77
49 | 0 | 309 | 0 | 569 | 26,66 | 829 | 47,23 | 1 089 | 40,37 | 1 349 | 66,18 | 1 609 | 86,99
50 | 1,87 | 310 | 0 | 570 | 26,03 | 830 | 46,66 | 1 090 | 41,03 | 1 350 | 66,97 | 1 610 | 86,96
51 | 4,97 | 311 | 0 | 571 | 25,85 | 831 | 46,08 | 1 091 | 40,76 | 1 351 | 67,85 | 1 611 | 86,96
52 | 8,4 | 312 | 0 | 572 | 26,14 | 832 | 45,45 | 1 092 | 40,02 | 1 352 | 68,74 | 1 612 | 87,07
53 | 9,9 | 313 | 0 | 573 | 27,08 | 833 | 44,69 | 1 093 | 39,6 | 1 353 | 69,45 | 1 613 | 86,96
54 | 11,42 | 314 | 0 | 574 | 28,42 | 834 | 43,73 | 1 094 | 39,37 | 1 354 | 69,92 | 1 614 | 86,92
55 | 15,11 | 315 | 0 | 575 | 29,61 | 835 | 42,55 | 1 095 | 38,84 | 1 355 | 70,24 | 1 615 | 87,07
56 | 18,46 | 316 | 0 | 576 | 30,46 | 836 | 41,14 | 1 096 | 37,93 | 1 356 | 70,49 | 1 616 | 86,92
57 | 20,21 | 317 | 0 | 577 | 30,99 | 837 | 39,56 | 1 097 | 37,19 | 1 357 | 70,63 | 1 617 | 87,14
58 | 22,13 | 318 | 0 | 578 | 31,33 | 838 | 37,93 | 1 098 | 36,21 | 1 358 | 70,68 | 1 618 | 86,96
59 | 24,17 | 319 | 0 | 579 | 31,65 | 839 | 36,69 | 1 099 | 35,32 | 1 359 | 70,65 | 1 619 | 87,03
60 | 25,56 | 320 | 0 | 580 | 32,02 | 840 | 36,27 | 1 100 | 35,56 | 1 360 | 70,49 | 1 620 | 86,85
61 | 26,97 | 321 | 0 | 581 | 32,39 | 841 | 36,42 | 1 101 | 36,96 | 1 361 | 70,09 | 1 621 | 86,77
62 | 28,83 | 322 | 0 | 582 | 32,68 | 842 | 37,14 | 1 102 | 38,12 | 1 362 | 69,35 | 1 622 | 87,1
63 | 31,05 | 323 | 0 | 583 | 32,84 | 843 | 38,13 | 1 103 | 38,71 | 1 363 | 68,27 | 1 623 | 86,92
64 | 33,72 | 324 | 3,01 | 584 | 32,93 | 844 | 38,55 | 1 104 | 39,26 | 1 364 | 67,09 | 1 624 | 87,07
65 | 36 | 325 | 8,14 | 585 | 33,22 | 845 | 38,42 | 1 105 | 40,64 | 1 365 | 65,96 | 1 625 | 86,85
66 | 37,91 | 326 | 13,88 | 586 | 33,89 | 846 | 37,89 | 1 106 | 43,09 | 1 366 | 64,87 | 1 626 | 86,81
67 | 39,65 | 327 | 18,08 | 587 | 34,96 | 847 | 36,89 | 1 107 | 44,83 | 1 367 | 63,79 | 1 627 | 87,14
68 | 41,23 | 328 | 20,01 | 588 | 36,28 | 848 | 35,53 | 1 108 | 45,33 | 1 368 | 62,82 | 1 628 | 86,77
69 | 42,85 | 329 | 20,3 | 589 | 37,58 | 849 | 34,01 | 1 109 | 45,24 | 1 369 | 63,03 | 1 629 | 87,03
70 | 44,1 | 330 | 19,53 | 590 | 38,58 | 850 | 32,88 | 1 110 | 45,14 | 1 370 | 63,62 | 1 630 | 86,96
71 | 44,37 | 331 | 17,92 | 591 | 39,1 | 851 | 32,52 | 1 111 | 45,06 | 1 371 | 64,8 | 1 631 | 87,1
72 | 44,3 | 332 | 16,17 | 592 | 39,22 | 852 | 32,7 | 1 112 | 44,82 | 1 372 | 65,5 | 1 632 | 86,99
73 | 44,17 | 333 | 14,55 | 593 | 39,11 | 853 | 33,48 | 1 113 | 44,53 | 1 373 | 65,33 | 1 633 | 86,92
74 | 44,13 | 334 | 12,92 | 594 | 38,8 | 854 | 34,97 | 1 114 | 44,77 | 1 374 | 63,83 | 1 634 | 87,1
75 | 44,17 | 335 | 11,07 | 595 | 38,31 | 855 | 36,78 | 1 115 | 45,6 | 1 375 | 62,44 | 1 635 | 86,85
76 | 44,51 | 336 | 8,54 | 596 | 37,73 | 856 | 38,64 | 1 116 | 46,28 | 1 376 | 61,2 | 1 636 | 86,92
77 | 45,16 | 337 | 5,15 | 597 | 37,24 | 857 | 40,48 | 1 117 | 47,18 | 1 377 | 59,58 | 1 637 | 86,77
78 | 45,64 | 338 | 1,96 | 598 | 37,06 | 858 | 42,34 | 1 118 | 48,49 | 1 378 | 57,68 | 1 638 | 86,88
79 | 46,16 | 339 | 0 | 599 | 37,1 | 859 | 44,16 | 1 119 | 49,42 | 1 379 | 56,4 | 1 639 | 86,63
80 | 46,99 | 340 | 0 | 600 | 37,42 | 860 | 45,9 | 1 120 | 49,56 | 1 380 | 54,82 | 1 640 | 86,85
81 | 48,19 | 341 | 0 | 601 | 38,17 | 861 | 47,55 | 1 121 | 49,47 | 1 381 | 52,77 | 1 641 | 86,63
82 | 49,32 | 342 | 0 | 602 | 39,19 | 862 | 49,09 | 1 122 | 49,28 | 1 382 | 52,22 | 1 642 | 86,77
83 | 49,7 | 343 | 0 | 603 | 40,31 | 863 | 50,42 | 1 123 | 48,58 | 1 383 | 52,48 | 1 643 | 86,77
84 | 49,5 | 344 | 0 | 604 | 41,46 | 864 | 51,49 | 1 124 | 48,03 | 1 384 | 52,74 | 1 644 | 86,55
85 | 48,98 | 345 | 0 | 605 | 42,44 | 865 | 52,23 | 1 125 | 48,2 | 1 385 | 53,14 | 1 645 | 86,59
86 | 48,65 | 346 | 0 | 606 | 42,95 | 866 | 52,58 | 1 126 | 48,72 | 1 386 | 53,03 | 1 646 | 86,55
87 | 48,65 | 347 | 0 | 607 | 42,9 | 867 | 52,63 | 1 127 | 48,91 | 1 387 | 52,55 | 1 647 | 86,7
88 | 48,87 | 348 | 0 | 608 | 42,43 | 868 | 52,49 | 1 128 | 48,93 | 1 388 | 52,19 | 1 648 | 86,44
89 | 48,97 | 349 | 0 | 609 | 41,74 | 869 | 52,19 | 1 129 | 49,05 | 1 389 | 51,09 | 1 649 | 86,7
90 | 48,96 | 350 | 0 | 610 | 41,04 | 870 | 51,82 | 1 130 | 49,23 | 1 390 | 49,88 | 1 650 | 86,55
91 | 49,15 | 351 | 0 | 611 | 40,49 | 871 | 51,43 | 1 131 | 49,28 | 1 391 | 49,37 | 1 651 | 86,33
92 | 49,51 | 352 | 0 | 612 | 40,8 | 872 | 51,02 | 1 132 | 48,84 | 1 392 | 49,26 | 1 652 | 86,48
93 | 49,74 | 353 | 0 | 613 | 41,66 | 873 | 50,61 | 1 133 | 48,12 | 1 393 | 49,37 | 1 653 | 86,19
94 | 50,31 | 354 | 0,9 | 614 | 42,48 | 874 | 50,26 | 1 134 | 47,8 | 1 394 | 49,88 | 1 654 | 86,37
95 | 50,78 | 355 | 2 | 615 | 42,78 | 875 | 50,06 | 1 135 | 47,42 | 1 395 | 50,25 | 1 655 | 86,59
96 | 50,75 | 356 | 4,08 | 616 | 42,39 | 876 | 49,97 | 1 136 | 45,98 | 1 396 | 50,17 | 1 656 | 86,55
97 | 50,78 | 357 | 7,07 | 617 | 40,78 | 877 | 49,67 | 1 137 | 42,96 | 1 397 | 50,5 | 1 657 | 86,7
98 | 51,21 | 358 | 10,25 | 618 | 37,72 | 878 | 48,86 | 1 138 | 39,38 | 1 398 | 50,83 | 1 658 | 86,63
99 | 51,6 | 359 | 12,77 | 619 | 33,29 | 879 | 47,53 | 1 139 | 35,82 | 1 399 | 51,23 | 1 659 | 86,55
100 | 51,89 | 360 | 14,44 | 620 | 27,66 | 880 | 45,82 | 1 140 | 31,85 | 1 400 | 51,67 | 1 660 | 86,59
101 | 52,04 | 361 | 15,73 | 621 | 21,43 | 881 | 43,66 | 1 141 | 26,87 | 1 401 | 51,53 | 1 661 | 86,55
102 | 51,99 | 362 | 17,23 | 622 | 15,62 | 882 | 40,91 | 1 142 | 21,41 | 1 402 | 50,17 | 1 662 | 86,7
103 | 51,99 | 363 | 19,04 | 623 | 11,51 | 883 | 37,78 | 1 143 | 16,41 | 1 403 | 49,99 | 1 663 | 86,55
104 | 52,36 | 364 | 20,96 | 624 | 9,69 | 884 | 34,89 | 1 144 | 12,56 | 1 404 | 50,32 | 1 664 | 86,7
105 | 52,58 | 365 | 22,94 | 625 | 9,46 | 885 | 32,69 | 1 145 | 10,41 | 1 405 | 51,05 | 1 665 | 86,52
106 | 52,47 | 366 | 25,05 | 626 | 10,21 | 886 | 30,99 | 1 146 | 9,07 | 1 406 | 51,45 | 1 666 | 86,85
107 | 52,03 | 367 | 27,31 | 627 | 11,78 | 887 | 29,31 | 1 147 | 7,69 | 1 407 | 52 | 1 667 | 86,55
108 | 51,46 | 368 | 29,54 | 628 | 13,6 | 888 | 27,29 | 1 148 | 6,28 | 1 408 | 52,3 | 1 668 | 86,81
109 | 51,31 | 369 | 31,52 | 629 | 15,33 | 889 | 24,79 | 1 149 | 5,08 | 1 409 | 52,22 | 1 669 | 86,74
110 | 51,45 | 370 | 33,19 | 630 | 17,12 | 890 | 21,78 | 1 150 | 4,32 | 1 410 | 52,66 | 1 670 | 86,63
111 | 51,48 | 371 | 34,67 | 631 | 18,98 | 891 | 18,51 | 1 151 | 3,32 | 1 411 | 53,18 | 1 671 | 86,77
112 | 51,29 | 372 | 36,13 | 632 | 20,73 | 892 | 15,1 | 1 152 | 1,92 | 1 412 | 53,8 | 1 672 | 87,03
113 | 51,12 | 373 | 37,63 | 633 | 22,17 | 893 | 11,06 | 1 153 | 1,07 | 1 413 | 54,53 | 1 673 | 87,07
114 | 50,96 | 374 | 39,07 | 634 | 23,29 | 894 | 6,28 | 1 154 | 0,66 | 1 414 | 55,37 | 1 674 | 86,92
115 | 50,81 | 375 | 40,08 | 635 | 24,19 | 895 | 2,24 | 1 155 | 0 | 1 415 | 56,29 | 1 675 | 87,07
116 | 50,86 | 376 | 40,44 | 636 | 24,97 | 896 | 0 | 1 156 | 0 | 1 416 | 57,31 | 1 676 | 87,18
117 | 51,34 | 377 | 40,26 | 637 | 25,6 | 897 | 0 | 1 157 | 0 | 1 417 | 57,94 | 1 677 | 87,32
118 | 51,68 | 378 | 39,29 | 638 | 25,96 | 898 | 0 | 1 158 | 0 | 1 418 | 57,86 | 1 678 | 87,36
119 | 51,58 | 379 | 37,23 | 639 | 25,86 | 899 | 0 | 1 159 | 0 | 1 419 | 57,75 | 1 679 | 87,29
120 | 51,36 | 380 | 34,14 | 640 | 24,69 | 900 | 0 | 1 160 | 0 | 1 420 | 58,67 | 1 680 | 87,58
121 | 51,39 | 381 | 30,18 | 641 | 21,85 | 901 | 0 | 1 161 | 0 | 1 421 | 59,4 | 1 681 | 87,61
122 | 50,98 | 382 | 25,71 | 642 | 17,45 | 902 | 2,56 | 1 162 | 0 | 1 422 | 59,69 | 1 682 | 87,76
123 | 48,63 | 383 | 21,58 | 643 | 12,34 | 903 | 4,81 | 1 163 | 0 | 1 423 | 60,02 | 1 683 | 87,65
124 | 44,83 | 384 | 18,5 | 644 | 7,59 | 904 | 6,38 | 1 164 | 0 | 1 424 | 60,21 | 1 684 | 87,61
125 | 40,3 | 385 | 16,56 | 645 | 4 | 905 | 8,62 | 1 165 | 0 | 1 425 | 60,83 | 1 685 | 87,65
126 | 35,65 | 386 | 15,39 | 646 | 1,76 | 906 | 10,37 | 1 166 | 0 | 1 426 | 61,16 | 1 686 | 87,65
127 | 30,23 | 387 | 14,77 | 647 | 0 | 907 | 11,17 | 1 167 | 0 | 1 427 | 61,6 | 1 687 | 87,76
128 | 24,08 | 388 | 14,58 | 648 | 0 | 908 | 13,32 | 1 168 | 0 | 1 428 | 62,15 | 1 688 | 87,76
129 | 18,96 | 389 | 14,72 | 649 | 0 | 909 | 15,94 | 1 169 | 0 | 1 429 | 62,7 | 1 689 | 87,8
130 | 14,19 | 390 | 15,44 | 650 | 0 | 910 | 16,89 | 1 170 | 0 | 1 430 | 63,65 | 1 690 | 87,72
131 | 8,72 | 391 | 16,92 | 651 | 0 | 911 | 17,13 | 1 171 | 0 | 1 431 | 64,27 | 1 691 | 87,69
132 | 3,41 | 392 | 18,69 | 652 | 0 | 912 | 18,04 | 1 172 | 0 | 1 432 | 64,31 | 1 692 | 87,54
133 | 0,64 | 393 | 20,26 | 653 | 0 | 913 | 19,96 | 1 173 | 0 | 1 433 | 64,13 | 1 693 | 87,76
134 | 0 | 394 | 21,63 | 654 | 0 | 914 | 22,05 | 1 174 | 0 | 1 434 | 64,27 | 1 694 | 87,5
135 | 0 | 395 | 22,91 | 655 | 0 | 915 | 23,65 | 1 175 | 0 | 1 435 | 65,22 | 1 695 | 87,43
136 | 0 | 396 | 24,13 | 656 | 0 | 916 | 25,72 | 1 176 | 0 | 1 436 | 66,25 | 1 696 | 87,47
137 | 0 | 397 | 25,18 | 657 | 0 | 917 | 28,62 | 1 177 | 0 | 1 437 | 67,09 | 1 697 | 87,5
138 | 0 | 398 | 26,16 | 658 | 2,96 | 918 | 31,99 | 1 178 | 0 | 1 438 | 68,37 | 1 698 | 87,5
139 | 0 | 399 | 27,41 | 659 | 7,9 | 919 | 35,07 | 1 179 | 0 | 1 439 | 69,36 | 1 699 | 87,18
140 | 0 | 400 | 29,18 | 660 | 13,49 | 920 | 37,42 | 1 180 | 0 | 1 440 | 70,57 | 1 700 | 87,36
141 | 0 | 401 | 31,36 | 661 | 18,36 | 921 | 39,65 | 1 181 | 0 | 1 441 | 71,89 | 1 701 | 87,29
142 | 0,63 | 402 | 33,51 | 662 | 22,59 | 922 | 41,78 | 1 182 | 0 | 1 442 | 73,35 | 1 702 | 87,18
143 | 1,56 | 403 | 35,33 | 663 | 26,26 | 923 | 43,04 | 1 183 | 0 | 1 443 | 74,64 | 1 703 | 86,92
144 | 2,99 | 404 | 36,94 | 664 | 29,4 | 924 | 43,55 | 1 184 | 0 | 1 444 | 75,81 | 1 704 | 87,36
145 | 4,5 | 405 | 38,6 | 665 | 32,23 | 925 | 42,97 | 1 185 | 0 | 1 445 | 77,24 | 1 705 | 87,03
146 | 5,39 | 406 | 40,44 | 666 | 34,91 | 926 | 41,08 | 1 186 | 0 | 1 446 | 78,63 | 1 706 | 87,07
147 | 5,59 | 407 | 42,29 | 667 | 37,39 | 927 | 40,38 | 1 187 | 0 | 1 447 | 79,32 | 1 707 | 87,29
148 | 5,45 | 408 | 43,73 | 668 | 39,61 | 928 | 40,43 | 1 188 | 0 | 1 448 | 80,2 | 1 708 | 86,99
149 | 5,2 | 409 | 44,47 | 669 | 41,61 | 929 | 40,4 | 1 189 | 0 | 1 449 | 81,67 | 1 709 | 87,25
150 | 4,98 | 410 | 44,62 | 670 | 43,51 | 930 | 40,25 | 1 190 | 0 | 1 450 | 82,11 | 1 710 | 87,14
151 | 4,61 | 411 | 44,41 | 671 | 45,36 | 931 | 40,32 | 1 191 | 0 | 1 451 | 82,91 | 1 711 | 86,96
152 | 3,89 | 412 | 43,96 | 672 | 47,17 | 932 | 40,8 | 1 192 | 0 | 1 452 | 83,43 | 1 712 | 87,14
153 | 3,21 | 413 | 43,41 | 673 | 48,95 | 933 | 41,71 | 1 193 | 0 | 1 453 | 83,79 | 1 713 | 87,07
154 | 2,98 | 414 | 42,83 | 674 | 50,73 | 934 | 43,16 | 1 194 | 0 | 1 454 | 83,5 | 1 714 | 86,92
155 | 3,31 | 415 | 42,15 | 675 | 52,36 | 935 | 44,84 | 1 195 | 0 | 1 455 | 84,01 | 1 715 | 86,88
156 | 4,18 | 416 | 41,28 | 676 | 53,74 | 936 | 46,42 | 1 196 | 1,54 | 1 456 | 83,43 | 1 716 | 86,85
157 | 5,07 | 417 | 40,17 | 677 | 55,02 | 937 | 47,91 | 1 197 | 4,85 | 1 457 | 82,99 | 1 717 | 86,92
158 | 5,52 | 418 | 38,9 | 678 | 56,24 | 938 | 49,08 | 1 198 | 9,06 | 1 458 | 82,77 | 1 718 | 86,81
159 | 5,73 | 419 | 37,59 | 679 | 57,29 | 939 | 49,66 | 1 199 | 11,8 | 1 459 | 82,33 | 1 719 | 86,88
160 | 6,06 | 420 | 36,39 | 680 | 58,18 | 940 | 50,15 | 1 200 | 12,42 | 1 460 | 81,78 | 1 720 | 86,66
161 | 6,76 | 421 | 35,33 | 681 | 58,95 | 941 | 50,94 | 1 201 | 12,07 | 1 461 | 81,81 | 1 721 | 86,92
162 | 7,7 | 422 | 34,3 | 682 | 59,49 | 942 | 51,69 | 1 202 | 11,64 | 1 462 | 81,05 | 1 722 | 86,48
163 | 8,34 | 423 | 33,07 | 683 | 59,86 | 943 | 53,5 | 1 203 | 11,69 | 1 463 | 80,72 | 1 723 | 86,66
164 | 8,51 | 424 | 31,41 | 684 | 60,3 | 944 | 55,9 | 1 204 | 12,91 | 1 464 | 80,61 | 1 724 | 86,74
165 | 8,22 | 425 | 29,18 | 685 | 61,01 | 945 | 57,11 | 1 205 | 15,58 | 1 465 | 80,46 | 1 725 | 86,37
166 | 7,22 | 426 | 26,41 | 686 | 61,96 | 946 | 57,88 | 1 206 | 18,69 | 1 466 | 80,42 | 1 726 | 86,48
167 | 5,82 | 427 | 23,4 | 687 | 63,05 | 947 | 58,63 | 1 207 | 21,04 | 1 467 | 80,42 | 1 727 | 86,33
168 | 4,75 | 428 | 20,9 | 688 | 64,16 | 948 | 58,75 | 1 208 | 22,62 | 1 468 | 80,24 | 1 728 | 86,3
169 | 4,24 | 429 | 19,59 | 689 | 65,14 | 949 | 58,26 | 1 209 | 24,34 | 1 469 | 80,13 | 1 729 | 86,44
170 | 4,05 | 430 | 19,36 | 690 | 65,85 | 950 | 58,03 | 1 210 | 26,74 | 1 470 | 80,39 | 1 730 | 86,33
171 | 3,98 | 431 | 19,79 | 691 | 66,22 | 951 | 58,28 | 1 211 | 29,62 | 1 471 | 80,72 | 1 731 | 86
172 | 3,91 | 432 | 20,43 | 692 | 66,12 | 952 | 58,67 | 1 212 | 32,65 | 1 472 | 81,01 | 1 732 | 86,33
173 | 3,86 | 433 | 20,71 | 693 | 65,01 | 953 | 58,76 | 1 213 | 35,57 | 1 473 | 81,52 | 1 733 | 86,22
174 | 4,17 | 434 | 20,56 | 694 | 62,22 | 954 | 58,82 | 1 214 | 38,07 | 1 474 | 82,4 | 1 734 | 86,08
175 | 5,32 | 435 | 19,96 | 695 | 57,44 | 955 | 59,09 | 1 215 | 39,71 | 1 475 | 83,21 | 1 735 | 86,22
176 | 7,53 | 436 | 20,22 | 696 | 51,47 | 956 | 59,38 | 1 216 | 40,36 | 1 476 | 84,05 | 1 736 | 86,33
177 | 10,89 | 437 | 21,48 | 697 | 45,98 | 957 | 59,72 | 1 217 | 40,6 | 1 477 | 84,85 | 1 737 | 86,33
178 | 14,81 | 438 | 23,67 | 698 | 41,72 | 958 | 60,04 | 1 218 | 41,15 | 1 478 | 85,42 | 1 738 | 86,26
179 | 17,56 | 439 | 26,09 | 699 | 38,22 | 959 | 60,13 | 1 219 | 42,23 | 1 479 | 86,18 | 1 739 | 86,48
180 | 18,38 | 440 | 28,16 | 700 | 34,65 | 960 | 59,33 | 1 220 | 43,61 | 1 480 | 86,45 | 1 740 | 86,48
181 | 17,49 | 441 | 29,75 | 701 | 30,65 | 961 | 58,52 | 1 221 | 45,08 | 1 481 | 86,64 | 1 741 | 86,55
182 | 15,18 | 442 | 30,97 | 702 | 26,46 | 962 | 57,82 | 1 222 | 46,58 | 1 482 | 86,57 | 1 742 | 86,66
183 | 13,08 | 443 | 31,99 | 703 | 22,32 | 963 | 56,68 | 1 223 | 48,13 | 1 483 | 86,43 | 1 743 | 86,66
184 | 12,23 | 444 | 32,84 | 704 | 18,15 | 964 | 55,36 | 1 224 | 49,7 | 1 484 | 86,58 | 1 744 | 86,59
185 | 12,03 | 445 | 33,33 | 705 | 13,79 | 965 | 54,63 | 1 225 | 51,27 | 1 485 | 86,8 | 1 745 | 86,55
186 | 11,72 | 446 | 33,45 | 706 | 9,29 | 966 | 54,04 | 1 226 | 52,8 | 1 486 | 86,65 | 1 746 | 86,74
187 | 10,69 | 447 | 33,27 | 707 | 4,98 | 967 | 53,15 | 1 227 | 54,3 | 1 487 | 86,14 | 1 747 | 86,21
188 | 8,68 | 448 | 32,66 | 708 | 1,71 | 968 | 52,02 | 1 228 | 55,8 | 1 488 | 86,36 | 1 748 | 85,96
189 | 6,2 | 449 | 31,73 | 709 | 0 | 969 | 51,37 | 1 229 | 57,29 | 1 489 | 86,32 | 1 749 | 85,5
190 | 4,07 | 450 | 30,58 | 710 | 0 | 970 | 51,41 | 1 230 | 58,73 | 1 490 | 86,25 | 1 750 | 84,77
191 | 2,65 | 451 | 29,2 | 711 | 0 | 971 | 52,2 | 1 231 | 60,12 | 1 491 | 85,92 | 1 751 | 84,65
192 | 1,92 | 452 | 27,56 | 712 | 0 | 972 | 53,52 | 1 232 | 61,5 | 1 492 | 86,14 | 1 752 | 84,1
193 | 1,69 | 453 | 25,71 | 713 | 0 | 973 | 54,34 | 1 233 | 62,94 | 1 493 | 86,36 | 1 753 | 83,46
194 | 1,68 | 454 | 23,76 | 714 | 0 | 974 | 54,59 | 1 234 | 64,39 | 1 494 | 86,25 | 1 754 | 82,77
195 | 1,66 | 455 | 21,87 | 715 | 0 | 975 | 54,92 | 1 235 | 65,52 | 1 495 | 86,5 | 1 755 | 81,78
196 | 1,53 | 456 | 20,15 | 716 | 0 | 976 | 55,69 | 1 236 | 66,07 | 1 496 | 86,14 | 1 756 | 81,16
197 | 1,3 | 457 | 18,38 | 717 | 0 | 977 | 56,51 | 1 237 | 66,19 | 1 497 | 86,29 | 1 757 | 80,42
198 | 1 | 458 | 15,93 | 718 | 0 | 978 | 56,73 | 1 238 | 66,19 | 1 498 | 86,4 | 1 758 | 79,21
199 | 0,77 | 459 | 12,33 | 719 | 0 | 979 | 56,33 | 1 239 | 66,43 | 1 499 | 86,36 | 1 759 | 78,48
200 | 0,63 | 460 | 7,99 | 720 | 0 | 980 | 55,38 | 1 240 | 67,07 | 1 500 | 85,63 | 1 760 | 77,49
201 | 0,59 | 461 | 4,19 | 721 | 0 | 981 | 54,99 | 1 241 | 68,04 | 1 501 | 86,03 | 1 761 | 76,69
202 | 0,59 | 462 | 1,77 | 722 | 0 | 982 | 54,75 | 1 242 | 69,12 | 1 502 | 85,92 | 1 762 | 75,92
203 | 0,57 | 463 | 0,69 | 723 | 0 | 983 | 54,11 | 1 243 | 70,08 | 1 503 | 86,14 | 1 763 | 75,08
204 | 0,53 | 464 | 1,13 | 724 | 0 | 984 | 53,32 | 1 244 | 70,91 | 1 504 | 86,32 | 1 764 | 73,87
205 | 0,5 | 465 | 2,2 | 725 | 0 | 985 | 52,41 | 1 245 | 71,73 | 1 505 | 85,92 | 1 765 | 72,15
206 | 0 | 466 | 3,59 | 726 | 0 | 986 | 51,45 | 1 246 | 72,66 | 1 506 | 86,11 | 1 766 | 69,69
207 | 0 | 467 | 4,88 | 727 | 0 | 987 | 50,86 | 1 247 | 73,67 | 1 507 | 85,91 | 1 767 | 67,17
208 | 0 | 468 | 5,85 | 728 | 0 | 988 | 50,48 | 1 248 | 74,55 | 1 508 | 85,83 | 1 768 | 64,75
209 | 0 | 469 | 6,72 | 729 | 0 | 989 | 49,6 | 1 249 | 75,18 | 1 509 | 85,86 | 1 769 | 62,55
210 | 0 | 470 | 8,02 | 730 | 0 | 990 | 48,55 | 1 250 | 75,59 | 1 510 | 85,5 | 1 770 | 60,32
211 | 0 | 471 | 10,02 | 731 | 0 | 991 | 47,87 | 1 251 | 75,82 | 1 511 | 84,97 | 1 771 | 58,45
212 | 0 | 472 | 12,59 | 732 | 0 | 992 | 47,42 | 1 252 | 75,9 | 1 512 | 84,8 | 1 772 | 56,43
213 | 0 | 473 | 15,43 | 733 | 0 | 993 | 46,86 | 1 253 | 75,92 | 1 513 | 84,2 | 1 773 | 54,35
214 | 0 | 474 | 18,32 | 734 | 0 | 994 | 46,08 | 1 254 | 75,87 | 1 514 | 83,26 | 1 774 | 52,22
215 | 0 | 475 | 21,19 | 735 | 0 | 995 | 45,07 | 1 255 | 75,68 | 1 515 | 82,77 | 1 775 | 50,25
216 | 0 | 476 | 24 | 736 | 0 | 996 | 43,58 | 1 256 | 75,37 | 1 516 | 81,78 | 1 776 | 48,23
217 | 0 | 477 | 26,75 | 737 | 0 | 997 | 41,04 | 1 257 | 75,01 | 1 517 | 81,16 | 1 777 | 46,51
218 | 0 | 478 | 29,53 | 738 | 0 | 998 | 38,39 | 1 258 | 74,55 | 1 518 | 80,42 | 1 778 | 44,35
219 | 0 | 479 | 32,31 | 739 | 0 | 999 | 35,69 | 1 259 | 73,8 | 1 519 | 79,21 | 1 779 | 41,97
220 | 0 | 480 | 34,8 | 740 | 0 | 1 000 | 32,68 | 1 260 | 72,71 | 1 520 | 78,83 | 1 780 | 39,33
221 | 0 | 481 | 36,73 | 741 | 0 | 1 001 | 29,82 | 1 261 | 71,39 | 1 521 | 78,52 | 1 781 | 36,48
222 | 0 | 482 | 38,08 | 742 | 0 | 1 002 | 26,97 | 1 262 | 70,02 | 1 522 | 78,52 | 1 782 | 33,8
223 | 0 | 483 | 39,11 | 743 | 0 | 1 003 | 24,03 | 1 263 | 68,71 | 1 523 | 78,81 | 1 783 | 31,09
224 | 0 | 484 | 40,16 | 744 | 0 | 1 004 | 21,67 | 1 264 | 67,52 | 1 524 | 79,26 | 1 784 | 28,24
225 | 0 | 485 | 41,18 | 745 | 0 | 1 005 | 20,34 | 1 265 | 66,44 | 1 525 | 79,61 | 1 785 | 26,81
226 | 0,73 | 486 | 41,75 | 746 | 0 | 1 006 | 18,9 | 1 266 | 65,45 | 1 526 | 80,15 | 1 786 | 23,33
227 | 0,73 | 487 | 41,87 | 747 | 0 | 1 007 | 16,21 | 1 267 | 64,49 | 1 527 | 80,39 | 1 787 | 19,01
228 | 0 | 488 | 41,43 | 748 | 0 | 1 008 | 13,84 | 1 268 | 63,54 | 1 528 | 80,72 | 1 788 | 15,05
229 | 0 | 489 | 39,99 | 749 | 0 | 1 009 | 12,25 | 1 269 | 62,6 | 1 529 | 81,01 | 1 789 | 12,09
230 | 0 | 490 | 37,71 | 750 | 0 | 1 010 | 10,4 | 1 270 | 61,67 | 1 530 | 81,52 | 1 790 | 9,49
231 | 0 | 491 | 34,93 | 751 | 0 | 1 011 | 7,94 | 1 271 | 60,69 | 1 531 | 82,4 | 1 791 | 6,81
232 | 0 | 492 | 31,79 | 752 | 0 | 1 012 | 6,05 | 1 272 | 59,64 | 1 532 | 83,21 | 1 792 | 4,28
233 | 0 | 493 | 28,65 | 753 | 0 | 1 013 | 5,67 | 1 273 | 58,6 | 1 533 | 84,05 | 1 793 | 2,09
234 | 0 | 494 | 25,92 | 754 | 0 | 1 014 | 6,03 | 1 274 | 57,64 | 1 534 | 85,15 | 1 794 | 0,88
235 | 0 | 495 | 23,91 | 755 | 0 | 1 015 | 7,68 | 1 275 | 56,79 | 1 535 | 85,92 | 1 795 | 0,88
236 | 0 | 496 | 22,81 | 756 | 0 | 1 016 | 10,97 | 1 276 | 55,95 | 1 536 | 86,98 | 1 796 | 0
237 | 0 | 497 | 22,53 | 757 | 0 | 1 017 | 14,72 | 1 277 | 55,09 | 1 537 | 87,45 | 1 797 | 0
238 | 0 | 498 | 22,62 | 758 | 0 | 1 018 | 17,32 | 1 278 | 54,2 | 1 538 | 87,54 | 1 798 | 0
239 | 0 | 499 | 22,95 | 759 | 0 | 1 019 | 18,59 | 1 279 | 53,33 | 1 539 | 87,25 | 1 799 | 0
240 | 0 | 500 | 23,51 | 760 | 0 | 1 020 | 19,35 | 1 280 | 52,52 | 1 540 | 87,04 | 1 800 | 0
241 | 0 | 501 | 24,04 | 761 | 0 | 1 021 | 20,54 | 1 281 | 51,75 | 1 541 | 86,98 | |
242 | 0 | 502 | 24,45 | 762 | 0 | 1 022 | 21,33 | 1 282 | 50,92 | 1 542 | 87,05 | |
243 | 0 | 503 | 24,81 | 763 | 0 | 1 023 | 22,06 | 1 283 | 49,9 | 1 543 | 87,1 | |
244 | 0 | 504 | 25,29 | 764 | 0 | 1 024 | 23,39 | 1 284 | 48,68 | 1 544 | 87,25 | |
245 | 0 | 505 | 25,99 | 765 | 0 | 1 025 | 25,52 | 1 285 | 47,41 | 1 545 | 87,25 | |
246 | 0 | 506 | 26,83 | 766 | 0 | 1 026 | 28,28 | 1 286 | 46,5 | 1 546 | 87,07 | |
247 | 0 | 507 | 27,6 | 767 | 0 | 1 027 | 30,38 | 1 287 | 46,22 | 1 547 | 87,29 | |
248 | 0 | 508 | 28,17 | 768 | 0 | 1 028 | 31,22 | 1 288 | 46,44 | 1 548 | 87,14 | |
249 | 0 | 509 | 28,63 | 769 | 0 | 1 029 | 32,22 | 1 289 | 47,35 | 1 549 | 87,03 | |
250 | 0 | 510 | 29,04 | 770 | 0 | 1 030 | 33,78 | 1 290 | 49,01 | 1 550 | 87,25 | |
251 | 0 | 511 | 29,43 | 771 | 0 | 1 031 | 35,08 | 1 291 | 50,93 | 1 551 | 87,03 | |
252 | 0 | 512 | 29,78 | 772 | 1,6 | 1 032 | 35,91 | 1 292 | 52,79 | 1 552 | 87,03 | |
253 | 1,51 | 513 | 30,13 | 773 | 5,03 | 1 033 | 36,06 | 1 293 | 54,66 | 1 553 | 87,07 | |
254 | 4,12 | 514 | 30,57 | 774 | 9,49 | 1 034 | 35,5 | 1 294 | 56,6 | 1 554 | 86,81 | |
255 | 7,02 | 515 | 31,1 | 775 | 13 | 1 035 | 34,76 | 1 295 | 58,55 | 1 555 | 86,92 | |
256 | 9,45 | 516 | 31,65 | 776 | 14,65 | 1 036 | 34,7 | 1 296 | 60,47 | 1 556 | 86,66 | |
257 | 11,86 | 517 | 32,14 | 777 | 15,15 | 1 037 | 35,41 | 1 297 | 62,28 | 1 557 | 86,92 | |
258 | 14,52 | 518 | 32,62 | 778 | 15,67 | 1 038 | 36,65 | 1 298 | 63,9 | 1 558 | 86,59 | |
259 | 17,01 | 519 | 33,25 | 779 | 16,76 | 1 039 | 37,57 | 1 299 | 65,2 | 1 559 | 86,92 | |
260 | 19,48 | 520 | 34,2 | 780 | 17,88 | 1 040 | 38,51 | 1 300 | 66,02 | 1 560 | 86,59 | |
Anexo 13 – Apéndice 7
Procedimiento de purga y pesaje
1.
El motor deberá llenarse con aceite nuevo. Si se utiliza un sistema de cárter de aceite con un volumen constante (como se describe en la norma ASTM D7156-09), se pondrá en marcha la bomba de aceite mientras se llena el motor. Se añadirá una cantidad suficiente de aceite para llenar tanto el motor como el cárter externo.
2.
Se arrancará el motor y se le hará funcionar durante el ciclo de ensayo deseado (véanse los puntos 2.2.15 y 2.4.4.8.3.1) durante un mínimo de 1 hora.
3.
Una vez haya concluido el ciclo, se dejará que la temperatura del aceite se estabilice haciendo funcionar el motor en una condición de estado estacionario antes de apagarlo.
4.
Se pesará una bandeja de vaciado de aceite, que estará vacía y limpia.
5.
Se pesarán todos los materiales limpios que vayan a utilizarse durante la purga de aceite (p.ej., los trapos).
6.
Se purgará el aceite durante 10 minutos con la bomba de aceite externa (en caso de contar con ella) en marcha, seguidos de otros 10 minutos con la bomba apagada. Si no se utiliza un sistema de cárter de aceite con un volumen constante, el aceite se purgará del motor durante un total de 20 minutos.
7.
Se pesará el aceite purgado.
8.
La masa determinada conforme a la etapa 7 se restará de la masa obtenida de conformidad con la etapa 4. La diferencia se corresponde con la masa total del aceite extraído del motor y recogido en la bandeja de vaciado.
9.
Se volverá a poner cuidadosamente el aceite en el motor.
10.
Se pesará la bandeja de vaciado vacía.
11.
La masa determinada conforme a la etapa 10 se restará de la masa obtenida de conformidad con la etapa 4. El resultado se corresponde con la masa del aceite residual que queda en la bandeja de vaciado y que no se devolvió al motor.
12.
Se pesarán todos los materiales sucios que se habían pesado anteriormente de conformidad con la etapa 5.
13.
La masa determinada conforme a la etapa 12 se restará de la masa obtenida de conformidad con la etapa 5. El resultado se corresponde con la masa del aceite residual que quedó en los materiales sucios y que no se devolvió al motor.
14.
Las masas del aceite residual calculadas según las etapas 11 y 13 se restarán de la masa total del aceite retirado, calculada con arreglo a la etapa 8. La diferencia entre dichas masas se corresponde con la masa total del aceite devuelto al motor.
15.
Se hará funcionar el motor según los ciclos de ensayo deseados (véanse los puntos 2.2.15 y 2.4.4.8.3.1).
16.
Se repetirán las etapas 3 a 8.
17.
La masa del aceite purgado conforme a la etapa 16 se restará de la masa obtenida con arreglo a la etapa 14. La diferencia entre dichas masas se corresponde con la masa total del aceite consumido.
18.
La masa total del aceite consumido calculada con arreglo a la etapa 14 se dividirá por la duración, en horas, de los ciclos de ensayo realizados de conformidad con la etapa 15. El resultado es la tasa de consumo de lubricante.
Anexo 13 – Apéndice 8
Ejemplo de programa de rodaje que incluye secuencias térmicas, de consumo de lubricante y de regeneración
Anexo 13 – Apéndice 9
Diagrama de flujo del desarrollo de un programa de rodaje
ANEXO 14
Acceso a la información del sistema OBD del vehículo
1.
Acceso a la información del sistema OBD
1.1.
Las solicitudes de homologación de tipo o de modificación de una homologación de tipo irán acompañadas de la información pertinente relativa al sistema de diagnóstico a bordo (OBD) del motor o vehículo. Dicha información permitirá a los fabricantes de componentes de recambio o de modernización hacer compatibles las piezas que fabrican con el sistema OBD del vehículo a fin de permitir una utilización sin defectos que garantice al usuario del vehículo la ausencia de todo tipo de mal funcionamiento. De igual modo, dicha información permitirá a los fabricantes de herramientas de diagnóstico y de equipos de ensayo producir herramientas y equipos que garanticen un diagnóstico eficaz y preciso de los sistemas de control de emisiones del motor o vehículo.
1.2.
Las autoridades de homologación de tipo pondrán a disposición de cualquier fabricante de componentes, herramientas de diagnóstico o equipos de ensayo que lo solicite, de forma no discriminatoria, el punto 2.1 del presente anexo, que contiene la información pertinente sobre el sistema OBD.
1.3.
Cuando una autoridad de homologación de tipo reciba de un fabricante de componentes, herramientas de diagnóstico o equipos de ensayo una solicitud de información sobre el sistema OBD de un sistema de motor o un vehículo que haya obtenido una homologación de tipo con arreglo a una versión anterior del presente Reglamento:
— | la autoridad de homologación de tipo deberá solicitar al fabricante del vehículo en cuestión, en un plazo de treinta días, que facilite la información exigida en el punto 2.1 del presente anexo;
— | el fabricante facilitará dicha información al servicio administrativo en un plazo de dos meses a partir de la solicitud;
— | la autoridad de homologación de tipo transmitirá esta información a los servicios administrativos de las Partes Contratantes y la autoridad de homologación de tipo que concedió la homologación de tipo original adjuntará dicha información al anexo 1 del presente Reglamento y concerniente a la información sobre la homologación del tipo de sistema de motor o de vehículo.
1.4.
El presente requisito no invalidará ninguna homologación concedida anteriormente con arreglo al presente Reglamento ni impedirá extensiones de tales homologaciones en los términos establecidos por el Reglamento con arreglo al cual se concedieron inicialmente.
1.5.
Solo se podrá solicitar información sobre componentes de recambio o mantenimiento sujetos a homologación ONU o sobre componentes que formen parte de un sistemas sujeto a homologación ONU.
1.6.
La solicitud de información especificará exactamente el modelo de sistema de motor o de vehículo en relación con el cual se solicita la información. Asimismo, confirmará que la información se solicita para el desarrollo de piezas o componentes de recambio o de modernización, herramientas de diagnóstico o equipos de ensayo.
2.
Datos del sistema OBD
2.1.
El fabricante del motor o vehículo deberá facilitar la siguiente información complementaria para que se puedan fabricar piezas de recambio o de mantenimiento compatibles con el sistema OBD, así como herramientas de diagnóstico y equipos de ensayo, a menos que dicha información esté sujeta a derechos de propiedad intelectual o represente conocimientos técnicos específicos del fabricante o del proveedor o los proveedores del fabricante del equipo original.
2.1.1.
Una descripción del tipo y el número de ciclos de preacondicionamiento utilizados para la homologación de tipo original del motor o vehículo.
2.1.2.
Una descripción del tipo de ciclo de demostración del sistema OBD utilizado para la homologación de tipo original del motor o vehículo en lo relativo al componente supervisado por el sistema OBD.
2.1.3.
Un documento exhaustivo en el que se describan todos los componentes detectados mediante la estrategia de detección de fallos y de activación del indicador de mal funcionamiento (número fijo de ciclos de conducción o método estadístico), incluida una lista de parámetros secundarios detectados pertinentes para cada componente supervisado por el sistema OBD y una lista de todos los códigos de salida de este y de los formatos utilizados (junto con una explicación de cada código y formato) asociados a cada uno de los componentes del grupo motopropulsor relacionados con las emisiones y de cada uno de los componentes no relacionados con las emisiones, cuando la supervisión del componente se utilice para determinar la activación del indicador de mal funcionamiento. En particular, en el caso de tipos de vehículo que utilicen un enlace de comunicación conforme a la norma ISO 15765-4 Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems [Vehículos de carretera — Diagnósticos basados en la red de zona del controlador CAN (Controller Area Network) — Parte 4: Requisitos para sistemas relacionados con las emisiones], deberán facilitarse una explicación exhaustiva de los datos correspondientes al servicio $ 05 (ID ensayo $ 21 a FF) y de los datos correspondientes al servicio $ 06, y una explicación exhaustiva de los datos correspondientes al servicio $06 (ID ensayo $ 00 a FF) para cada ID de monitor OBD admitido.
En caso de que se utilicen otros protocolos de comunicación normalizados, se facilitará una explicación exhaustiva equivalente.
2.1.4.
La información exigida en el presente punto se podrá definir, por ejemplo, rellenando un cuadro como el siguiente:
Componente | Código de fallo | Estrategia de supervisión | Criterios de detección de fallo | Criterios de activación del IMF | Parámetros secundarios | Preacondicionamiento | Ensayo de demostración
Catalizador SCR | P20EE | Señales de los sensores de NOx 1 y 2 | Diferencia entre las señales del sensor 1 y del sensor 2 | 2.o ciclo | Régimen del motor, carga del motor, temperatura del catalizador, actividad del reactivo, caudal másico del gas de escape | Un ciclo de ensayo del sistema OBD (WHTC, parte caliente) | Ciclo de ensayo del sistema OBD (WHTC, parte caliente)
ANEXO 15
Requisitos técnicos adicionales aplicables a los motores y vehículos de combustible dual diésel-gas
1.
Ámbito de aplicación
El presente anexo será de aplicación a los motores de combustible dual y a los vehículos de combustible dual.
2.
Definiciones y abreviaturas
2.1.
«
Coeficiente energético del gas (GER)
» es, en el caso de un motor de combustible dual, la relación (expresada como porcentaje) del contenido energético del combustible gaseoso (1)
1
respecto del contenido energético de ambos combustibles (diésel y gaseoso).
2.2.
«
Coeficiente medio del gas
» es el coeficiente energético medio del gas calculado a lo largo de una secuencia de funcionamiento específica.
2.3.
«
Motor de vehículo pesado y combustible dual (HDDF) de tipo 1A
» es un motor de combustible dual que funciona durante la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC con un coeficiente medio del gas no inferior al 90 % (GER
WHTC
≥ 90 %), que al ralentí no usa exclusivamente diésel y que no tiene modo diésel.
2.4.
«
Motor de vehículo pesado y combustible dual (HDDF) de tipo 1B
» es un motor de combustible dual que funciona durante la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC con un coeficiente medio del gas no inferior al 90 % (GER
WHTC
≥ 90 %), que al ralentí no usa exclusivamente diésel en el modo de combustible dual y que tiene modo diésel.
2.5.
«
Motor de vehículo pesado y combustible dual (HDDF) de tipo 2A
» es un motor de combustible dual que funciona durante la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC con un coeficiente medio del gas entre el 10 % y el 90 % (10 % < GER
WHTC
< 90 %) y que no tiene modo diésel o que funciona durante la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC con un coeficiente medio del gas no inferior al 90 % (GER
WHTC
≥ 90 %), pero al ralentí usa exclusivamente combustible diésel, y que no tiene modo diésel.
2.6.
«
Motor de vehículo pesado y combustible dual (HDDF) de tipo 2B
» es un motor de combustible dual que funciona durante la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC con un coeficiente medio del gas entre el 10 % y el 90 % (10 % < GER
WHTC
< 90 %) y que tiene modo diésel o que funciona durante la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC con un coeficiente medio del gas no inferior al 90 % (GER
WHTC
≥ 90 %), pero que al ralentí puede usar exclusivamente combustible diésel en el modo de combustible dual, y que tiene modo diésel.
2.7.
«
Motor de vehículo pesado y combustible dual (HDDF) de tipo 3B
» (2) es un motor de combustible dual que funciona durante la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC con un coeficiente medio del gas no superior al 10 % (GER
WHTC
≤ 10 %) y que tiene modo diésel.
3.
Requisitos de homologación adicionales específicos para el combustible dual
3.1.
Familia de motores de combustible dual
3.1.1.
Criterios para pertenecer a una familia de motores de combustible dual
Todos los motores de una familia de motores de combustible dual pertenecerán al mismo tipo de motores de combustible dual definido en el punto 2 (3) y funcionarán con los mismos tipos de combustible o, cuando proceda, con los combustibles que sean declarados pertenecientes a la misma o las mismas clases conforme al presente Reglamento.
Todos los motores de una familia de motores de combustible dual cumplirán los criterios que define el presente Reglamento para pertenecer a una familia de motores de encendido por compresión.
La diferencia entre los valores más alto y más bajo de GER WHTC (es decir, el mayor GER WHTC menos el menor GER WHTC) dentro de una familia de motores de combustible dual no será superior al 30 %.
3.1.2.
Selección del motor de referencia
El motor de referencia de una familia de motores de combustible dual será seleccionado con arreglo a los criterios que define el presente Reglamento para seleccionar el motor de referencia de una familia de motores de encendido por compresión.
4.
Requisitos generales
4.1.
Modos de funcionamiento de los motores y vehículos de combustible dual
4.1.1.
Condiciones para que un motor de combustible dual funcione en modo diésel
Un motor de combustible dual solo podrá funcionar en modo diésel si su funcionamiento en el modo diésel se ha homologado conforme a todos los requisitos del presente Reglamento que afectan a los motores diésel.
Cuando se desarrolla un motor de combustible dual a partir de un motor diésel previamente certificado, se requiere una nueva certificación en el modo diésel.
4.1.2.
Condiciones para que un motor HDDF funcione al ralentí usando exclusivamente combustible diésel
4.1.2.1.
Los motores HDDF de tipo 1A no funcionarán al ralentí usando exclusivamente combustible diésel salvo en las condiciones definidas en el punto 4.1.3 para el calentamiento y el arranque.
4.1.2.2.
Los motores HDDF de tipo 1B no funcionarán al ralentí usando exclusivamente combustible diésel en el modo de combustible dual.
4.1.2.3.
Los motores HDDF de los tipos 2A, 2B y 3B podrán funcionar al ralentí usando exclusivamente combustible diésel.
4.1.3.
Condiciones para que un motor HDDF se caliente o arranque usando únicamente combustible diésel
4.1.3.1.
Un motor de combustible dual de los tipos 1B, 2B o 3B podrá calentarse o arrancar usando únicamente combustible diésel. Sin embargo, en ese caso funcionará en modo diésel.
4.1.3.2.
Un motor de combustible dual de los tipos 1A o 2A podrá calentarse o arrancar usando únicamente combustible diésel. Sin embargo, en ese caso la estrategia será declarada una AES y se cumplirán los siguientes requisitos adicionales:
4.1.3.2.1.
la estrategia dejará de estar activa cuando la temperatura del refrigerante haya alcanzado 343 K (70 °C) o a los 15 minutos de su activación, lo que suceda antes; y
4.1.3.2.2.
mientras la estrategia permanezca activa se activará el modo de mantenimiento.
4.2.
Modo de mantenimiento
4.2.1.
Condiciones para que los motores y vehículos de combustible dual funcionen en modo de mantenimiento
Cuando el motor de un vehículo de combustible dual funciona en modo de mantenimiento, dicho vehículo está sujeto a una limitación de funcionamiento y está temporalmente exento de cumplir los requisitos relativos a las emisiones de escape, el sistema OBD y el control de los NOx descritos en el presente Reglamento.
4.2.2.
Limitación de funcionamiento en modo de mantenimiento
La limitación de funcionamiento aplicable a los vehículos de combustible dual cuando funcionan en modo de mantenimiento es la activada por el «sistema de inducción general» especificado en el anexo 11 o, en el caso especial descrito en el punto 4.2.2.3, la limitación de potencia descrita en dicho punto.
La limitación de funcionamiento no será desactivada ni por la activación ni por la desactivación de los sistemas de alerta e inducción especificados en el anexo 11.
La activación y la desactivación del modo de mantenimiento no activarán ni desactivarán los sistemas de alerta e inducción especificados en el anexo 11.
En el apéndice 2 figuran ilustraciones sobre los requisitos relativos a la limitación de funcionamiento.
4.2.2.1.
Activación de la limitación de funcionamiento
La limitación de funcionamiento se activará automáticamente cuando se active el modo de mantenimiento.
En caso de que el modo de mantenimiento se active conforme al punto 4.2.3 debido a un mal funcionamiento del sistema de suministro de gas o a una anomalía del consumo de gas, la limitación de funcionamiento se activará después de la siguiente vez en que el vehículo esté parado o a los 30 minutos de funcionamiento tras la activación del modo de mantenimiento, lo que suceda primero.
En caso de que se active el modo de mantenimiento porque el depósito de gas se encuentra vacío, la limitación de funcionamiento se activará tan pronto como se active el modo de mantenimiento.
4.2.2.2.
Desactivación de la limitación de funcionamiento
En caso de que el depósito de gas esté vacío, la limitación de funcionamiento en modo de combustible dual debido a la falta de combustible gaseoso deberá desactivarse tan pronto como se rellene el depósito por encima del nivel crítico.
4.2.2.3.
Reparación y mantenimiento de los motores y vehículos de combustible dual de GNL de tipo A
En el caso de los motores y vehículos de combustible dual de GNL de tipo A, el fabricante podrá optar por, en lugar de limitar la velocidad del vehículo a 20 km/h, limitar la potencia del motor al 20 % de la potencia máxima declarada en el modo de combustible dual, a cualquier régimen del motor, cuando esté activado el modo de mantenimiento o durante una operación de reparación o mantenimiento.
4.2.2.3.1.
La opción de limitación de potencia solo podrá activarse si el sistema concluye que el depósito de gas está vacío no más tarde de transcurridos 5 minutos desde el arranque del motor, estando este al ralentí.
4.2.2.3.2.
La opción de limitación de potencia no deberá activarse cuando el sistema concluya que el depósito de gas está vacío desde un ciclo de conducción previo y no ha sido rellenado.
4.2.2.3.3.
El fabricante deberá demostrar en la homologación de tipo que la opción de limitación de potencia solo puede activarse durante una operación de reparación o mantenimiento.
4.2.3.
Falta de combustible gaseoso durante el funcionamiento en modo de combustible dual
A fin de permitir que el vehículo pueda seguir moviéndose y en caso necesario apartarse de la circulación principal, cuando se detecte un depósito de combustible gaseoso vacío, o un mal funcionamiento del sistema de suministro de gas conforme al punto 7.2, o una anomalía del consumo de gas en el modo de combustible dual conforme al punto 7.3:
a) | los motores de combustible dual de los tipos 1A y 2A activarán el modo de mantenimiento;
b) | los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B funcionarán en modo diésel.
4.2.3.1.
Falta de combustible gaseoso: depósito de combustible gaseoso vacío
En caso de que el depósito de combustible gaseoso esté vacío, se activarán el modo de mantenimiento o, según corresponda conforme al punto 4.2.3, el modo diésel en el momento en que el sistema de motor detecte que el depósito está vacío.
Cuando la disponibilidad de gas en el depósito vuelva a alcanzar el nivel que justificó la activación del sistema de alerta de depósito vacío especificado en el punto 4.3.2, podrá desactivarse el modo de mantenimiento o, según corresponda, podrá reactivarse el modo de combustible dual.
4.2.3.2.
Falta de combustible gaseoso: mal funcionamiento del sistema de suministro de gas
En caso de producirse un mal funcionamiento del sistema de suministro de gas conforme al punto 7.2, se activarán el modo de mantenimiento o, según corresponda conforme al punto 4.2.3, el modo diésel cuando el DTC asociado a ese mal funcionamiento se encuentre en estado confirmado y activo.
En el momento en que el sistema de diagnóstico concluya que ha cesado el mal funcionamiento o cuando la información, incluidos los DTC relativos a los fallos, que justificó su activación sea borrada por una herramienta de exploración, podrá desactivarse el modo de mantenimiento o, según corresponda, podrá reactivarse el modo de combustible dual.
4.2.3.2.1.
Si el contador especificado en el punto 4.4 y asociado a un mal funcionamiento del sistema de suministro de gas no está a cero y, por consiguiente, indica que el monitor ha detectado una situación en la que el mal funcionamiento puede haber ocurrido durante un segundo o más, se activarán el modo de mantenimiento o, según corresponda, el modo diésel cuando el DTC tenga el estado «potencial».
4.2.3.3.
Falta de combustible gaseoso: anomalía del consumo de gas
En caso de producirse una anomalía del consumo de gas en el modo de combustible dual conforme al punto 7.3, se activarán el modo de mantenimiento o, según corresponda conforme al punto 4.2.3, el modo diésel cuando el DTC asociado a ese mal funcionamiento alcance el estado «potencial».
En el momento en que el sistema de diagnóstico concluya que ha cesado el mal funcionamiento o cuando la información, incluidos los DTC relativos a los fallos, que justificó su activación sea borrada por una herramienta de exploración, podrá desactivarse el modo de mantenimiento o, según corresponda, podrá reactivarse el modo de combustible dual.
4.3.
Indicadores de combustible dual
4.3.1.
Indicador de modo de funcionamiento con combustible dual
Los motores y vehículos de combustible dual proporcionarán al conductor una indicación visual del modo de funcionamiento del motor (modo de combustible dual, modo diésel o modo de mantenimiento).
Este indicador, cuyas características y ubicación se dejan al criterio del fabricante, podrá formar parte de un sistema de indicación visual ya existente.
El indicador podrá completarse por un sistema de visualización de mensajes. El sistema utilizado para visualizar los mensajes a los que se refiere el presente punto podrá ser el mismo que los utilizados a los efectos del OBD, el funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx o para otros fines de mantenimiento.
El elemento visual del indicador del modo de funcionamiento con combustible dual no será el mismo que el utilizado a los efectos del OBD (es decir, el indicador de mal funcionamiento, [IMF]), a efectos de garantizar el funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx o para otros fines de mantenimiento del motor.
La visualización de alertas de seguridad siempre tiene prioridad sobre la indicación del modo de funcionamiento.
4.3.1.1.
El indicador del modo de combustible dual pasará al modo de mantenimiento en el momento en que se active el modo de mantenimiento (es decir, antes de que se encuentre realmente activo) y la indicación se mantendrá mientras se mantenga activo el modo de mantenimiento.
4.3.1.2.
El indicador de modo de combustible dual permanecerá durante al menos un minuto en modo de combustible dual o en modo diésel en el momento en que el modo de funcionamiento del motor cambie de modo diésel a modo de combustible dual o viceversa. Esta indicación también es necesaria durante al menos un minuto cuando la llave esté en posición «on» o, a petición del fabricante, cuando arranque el motor. La indicación también se mostrará a petición del conductor.
4.3.2.
Sistema de alerta de depósito de combustible gaseoso vacío (sistema de alerta de combustible dual)
Un vehículo de combustible dual estará equipado con un sistema de alerta de combustible dual que alerte al conductor de que el combustible gaseoso del depósito está próximo a agotarse.
El sistema de alerta de combustible dual permanecerá activo hasta que se rellene el depósito hasta un nivel superior al nivel de activación del sistema de alerta.
La señal del sistema de alerta de combustible dual podrá ser interrumpida temporalmente por otras señales de alerta que emitan mensajes importantes relacionados con la seguridad.
No podrá apagarse el sistema de alerta de combustible dual mediante una herramienta de exploración mientras no se haya rectificado la causa que motivó la activación de la alerta.
4.3.2.1.
Características del sistema de alerta de combustible dual
El sistema de alerta de combustible dual constará de un sistema de alerta visual (icono, pictograma, etc.) que se dejará a elección del fabricante.
Podrá incluir, a elección del fabricante, una indicación sonora. En tal caso, se permitirá que el usuario cancele esa indicación.
El elemento visual del sistema de alerta de combustible dual no será el mismo que el utilizado para el sistema OBD (es decir, el indicador de mal funcionamiento, [IMF]), a efectos de garantizar el funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx o para otros fines de mantenimiento del motor.
Además, el sistema de alerta de combustible dual podrá mostrar mensajes cortos, incluidos mensajes que indiquen claramente la distancia o el tiempo restantes hasta la activación de la limitación de funcionamiento.
El sistema utilizado para visualizar los mensajes a los que se refiere el presente punto podrá ser el mismo que el utilizado para mostrar mensajes adicionales del OBD, mensajes relativos al funcionamiento correcto de las medidas de control de los NOx o mensajes para otros fines de mantenimiento.
Se podrá proporcionar un instrumento que permita al conductor atenuar las alarmas visuales provocadas por el sistema de alerta en vehículos destinados a ser utilizados por los servicios de salvamento o en vehículos diseñados y fabricados para su uso por parte del ejército, protección civil, los servicios de bomberos y las fuerzas responsables de mantener el orden público.
4.4.
Mal funcionamiento del contador del suministro de gas
El sistema deberá incluir un contador que registre el número de horas que ha funcionado el motor habiendo detectado el sistema un mal funcionamiento del suministro de gas conforme al punto 7.2.
4.4.1.
Los criterios y mecanismos de activación y desactivación del contador cumplirán las especificaciones del apéndice 2.
4.4.2.
No se requerirá tener un contador conforme al punto 4.4 cuando el fabricante pueda demostrar a la autoridad de homologación de tipo (por ejemplo, mediante la descripción de una estrategia, elementos experimentales, etc.) que el motor de combustible dual pasa automáticamente a modo diésel en caso de detectarse un mal funcionamiento.
4.5.
Demostración de los indicadores de combustible dual y la limitación de funcionamiento
Como parte de la solicitud de homologación de tipo conforme al presente Reglamento, el fabricante demostrará el funcionamiento de los indicadores de combustible dual y de la limitación de funcionamiento con arreglo a las disposiciones del apéndice 3.
4.6.
Par comunicado
4.6.1.
Par comunicado cuando un motor de combustible dual funciona en modo de combustible dual
Cuando un motor de combustible dual funcione en modo de combustible dual:
a) | la curva del par de referencia obtenida conforme a los requisitos especificados en el anexo 9B y mencionados en el anexo 8 sobre la información de flujo de datos será la obtenida conforme al anexo 4 cuando dicho motor se someta a ensayo en un banco de ensayo de motores en el modo de combustible dual;
b) | los pares efectivos registrados (par y par de fricción indicados) serán el resultado de la combustión del combustible dual y no los obtenidos durante el funcionamiento exclusivamente con diésel.
4.6.2.
Par comunicado cuando un motor de combustible dual funciona en modo diésel
Cuando un motor de combustible dual funciona en modo diésel, la curva del par de referencia obtenida conforme a los requisitos especificados en el anexo 9B y mencionados en el anexo 8 sobre la información de flujo de datos será la obtenida conforme al anexo 4 cuando el motor se someta a ensayo en un banco de ensayo de motores en el modo diésel.
4.7.
Requisitos para limitar las emisiones fuera de ciclo (OCE) y las emisiones en régimen de funcionamiento
Los motores de combustible dual estarán sujetos a los requisitos del anexo 10, ya funcionen en modo de combustible dual o, en el caso de los tipos 1B, 2B y 3B, en modo diésel.
4.7.1.
Ensayos del PEMS en el momento de la certificación
El ensayo de demostración del PEMS requerido en el momento de la homologación de tipo en virtud del anexo 10 se efectuará sometiendo a ensayo el motor de referencia de una familia de motores de combustible dual durante el funcionamiento en modo de combustible dual.
4.7.1.1.
En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, el mismo motor o vehículo se someterá a un ensayo adicional del PEMS en modo diésel inmediatamente después o antes del ensayo de demostración del PEMS efectuado en modo de combustible dual.
En ese caso, solo podrá obtenerse la certificación si tanto el ensayo de demostración del PEMS en modo de combustible dual como el ensayo de demostración del PEMS en modo diésel tienen un resultado satisfactorio.
4.7.2.
Requisitos adicionales
4.7.2.1.
Se permitirá el uso de estrategias de adaptación de un motor de combustible dual siempre y cuando:
a) | el motor siempre siga siendo del tipo HDDF (es decir, tipo 1A, tipo 2B, etc.) declarado para la homologación de tipo; y
b) | en el caso de un motor de tipo 2, la diferencia resultante entre el valor más alto y más bajo de GER WHTC dentro de la familia nunca sea superior al porcentaje especificado en el punto 3.1.1; y
c) | estas estrategias sean declaradas y cumplan los requisitos del anexo 10.
5.
Requisitos de funcionamiento
5.1.
Límites de emisiones aplicables a los motores HDDF de tipo 1A y de tipo 1B
5.1.1.
Los límites de emisiones aplicables a los motores HDDF de tipo 1A y a los motores HDDF de tipo 1B que funcionan en modo de combustible dual son los definidos para los motores de encendido por chispa en el punto 5.3 del presente Reglamento.
5.1.2.
Los límites de emisiones aplicables a los motores HDDF de tipo 1B que funcionan en modo diésel son los definidos para los motores de encendido por compresión en el punto 5.3 del presente Reglamento.
5.2.
Límites de emisiones aplicables a los motores HDDF de tipo 2 A y de tipo 2 B
5.2.1.
Límites de emisiones aplicables a lo largo del ciclo de ensayo WHSC
5.2.1.1.
En el caso de los motores HDDF de los tipos 2A y 2B, los límites de las emisiones de escape (incluido el límite del número de partículas) durante el ciclo de ensayo WHSC aplicables a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B que funcionan en modo de combustible dual son los aplicables a los motores de encendido por compresión durante el ciclo de ensayo WHSC y definidos en el cuadro del punto 5.3 del presente Reglamento.
5.2.1.2.
Los límites de emisiones (incluido el límite del número de partículas) durante el ensayo WHSC aplicables a los motores HDDF de tipo 2B que funcionan en modo diésel son los definidos para los motores de encendido por compresión en el punto 5.3 del presente Reglamento.
5.2.2.
Límites de emisiones aplicables a lo largo del ciclo de ensayo WHTC
5.2.2.1.
Límites de emisiones de CO, NO
x
, NH
3
y masa de partículas
Los límites de emisiones de CO, NOx, NH3 y masa de partículas durante el ciclo de ensayo WHTC aplicables a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B que funcionan en modo de combustible dual son los aplicables a los motores de encendido tanto por compresión como por chispa durante el ciclo de ensayo WHTC y definidos en el punto 5.3 del presente Reglamento.
5.2.2.2.
Límites de emisiones de hidrocarburos
5.2.2.2.1.
Motores de GN
Los límites de emisiones de THC, NMHC y CH4 durante el ciclo de ensayo WHTC aplicables a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B que funcionan con gas natural en modo de combustible dual se calculan a partir de los límites aplicables a los motores de encendido por compresión y por chispa durante el ciclo de ensayo WHTC y definidos en el punto 5.3 del presente Reglamento. El procedimiento de cálculo se especifica en el punto 5.3 del presente anexo.
5.2.2.2.2.
Motores de GLP
Los límites de emisiones de THC durante el ciclo de ensayo WHTC aplicables a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B que funcionan con GLP en modo de combustible dual son los aplicables a los motores de encendido por compresión durante el ciclo de ensayo WHTC y definidos en el punto 5.3 del presente Reglamento.
5.2.2.3.
Límites de emisiones del número PM
5.2.2.3.1.
Los límites de emisiones del número PM durante el ciclo de ensayo WHTC aplicables a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B que funcionan en modo de combustible dual son los aplicables a los motores de encendido por compresión durante el ciclo de ensayo WHTC y definidos en el punto 5.3 del presente Reglamento. En caso de que en el punto 5.3 del presente Reglamento se defina un límite del número PM aplicable a los motores de encendido por chispa durante el ciclo de ensayo WHTC, se aplicarán los requisitos del punto 5.2.4 para calcular el límite aplicable a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B durante dicho ciclo.
5.2.2.3.2.
Los límites de emisiones (incluido el límite del número de partículas) durante el ensayo WHTC aplicables a los motores HDDF de tipo 2B que funcionan en modo diésel son los definidos para los motores de encendido por compresión en el punto 5.3 del presente Reglamento.
5.2.3.
Límites de hidrocarburos (en mg/kWh) aplicables a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B que funcionan en modo de combustible dual durante el ciclo de ensayo WHTC.
El siguiente procedimiento de cálculo es de aplicación a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B sometidos a ensayo en el WHTC mientras funcionan en modo de combustible dual:
| calcular el coeficiente medio del gas GER WHTC a lo largo de la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC;
calcular un THC GER correspondiente en mg/kWh mediante la fórmula siguiente:
| THC GER = NMHC PI + (CH4 PI * GER WHTC)
determinar el límite de THC aplicable en mg/kWh mediante el siguiente método:
| si THC GER ≤ CH4 PI, entonces a) | el valor del límite de THC = THC GER; y b) | no hay un valor límite de CH4 y NMHC aplicable;
| si THC GER > CH4 PI, entonces a) | no hay un valor límite de THC aplicable; y b) | son aplicables los valores límite tanto de NMHC PI como de CH4 PI.
| En este procedimiento: | NMHC PI es el límite de emisiones de NMHC durante el ciclo de ensayo WHTC y es aplicable al motor de encendido por chispa con arreglo al punto 5.3 del presente Reglamento; | CH4 PI es el límite de emisiones de CH4 durante el ciclo de ensayo WHTC y es aplicable al motor de encendido por chispa con arreglo al punto 5.3 del presente Reglamento.
Figura 1
Ilustración de los límites de HC en el caso de un motor HDDF de tipo 2 que funciona en modo de combustible dual durante el WHTC (motores de combustible dual de gas natural)
5.2.4.
Límite del número PM (en #/kWh) aplicable a los motores HDDF de los tipos 2A y 2B que funcionan en modo de combustible dual durante el ciclo de ensayo WHTC
En el caso de que el punto 5.3 del presente Reglamento establezca un límite del número PM aplicable a los motores de encendido por chispa durante el ciclo de ensayo WHTC, se aplicará el siguiente procedimiento de cálculo a los motores HDDF de los tipos 1A, 1B, 2A y 2B sometidos a ensayo en el WHTC mientras funcionan en modo de combustible dual:
| calcular el coeficiente medio del gas GER WHTC a lo largo de la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC, después
| calcular los valores límite del número PM, PN limit WHTC, en #/kWh, aplicables durante el ciclo de ensayo WHTC mediante la fórmula siguiente (interpolación lineal entre los valores límite del número PM en motores de encendido por comprensión y motores de encendido por chispa): | PN limit WHTC = PN limit CI/WHTC + (PN limit PI/WHTC – PN limit CI/WHTC)* * GER WHTC
donde:
| PN limit PI/WHTC es el límite del número PM aplicable a los motores de encendido por chispa durante el ciclo de ensayo WHTC;
| PN limit CI/WHTC es el límite del número PM aplicable a los motores de encendido por compresión durante el ciclo de ensayo WHTC.
Figura 2
Ilustración de los límites del número de partículas en el caso de un motor HDDF de tipo 2 que funcione en modo de combustible dual durante el ciclo WHTC
5.3.
Límites de emisiones aplicables a los motores HDDF de tipo 3B que funcionan en modo de combustible dual
Los límites de emisiones aplicables a los motores HDDF de tipo 3B, ya funcionen en modo de combustible dual o en modo diésel, son los límites de las emisiones de escape aplicables a los motores de encendido por compresión.
5.4.
Factores de conformidad
En principio, conviene que el límite de emisiones para aplicar el factor de conformidad empleado al efectuar un ensayo del PEMS, tanto si se trata de un ensayo del PEMS en el momento de la certificación como de un ensayo del PEMS para comprobar y demostrar la conformidad de los motores y vehículos en servicio, se determine sobre la base del GER real calculado a partir del consumo de combustible medido durante el ensayo en carretera.
Sin embargo, a falta de un método riguroso para medir el consumo de gas o de combustible diésel, el fabricante puede utilizar el GER WHTC determinado en la parte caliente del ciclo WHTC y calculado conforme al presente anexo.
6.
Requisitos de demostración
6.1.
Los motores de combustible dual estarán sujetos a los ensayos de laboratorio especificados en el cuadro 1.
Cuadro 1
Ensayos de laboratorio a los que debe someterse un motor de combustible dual
| Tipo 1A | Tipo 1B | Tipo 2A | Tipo 2B | Tipo 3B
WHTC | NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Modo de combustible dual: NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | THC; NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Modo de combustible dual: THC; NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | THC; CO; NOx; PM; PN; NH3
Modo diésel: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Modo diésel: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3
WHSC | ningún ensayo | Modo de combustible dual: ningún ensayo | NMHC; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Modo de combustible dual: NMHC; CO; NOx; PM; PN; NH3 | THC; CO; NOx; PM; PN; NH3
Modo diésel: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Modo diésel: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3
ensayo de laboratorio WNTE | ningún ensayo | Modo de combustible dual: ningún ensayo | [HC]; CO; NOx; PM | Modo de combustible dual: [HC]; CO; NOx; PM | THC; CO; NOx; PM
Modo diésel: THC; CO; NOx; PM | Modo diésel: THC; CO; NOx; PM
6.2.
Demostraciones en caso de instalación de motores HDDF que hayan obtenido la homologación de tipo
Además de los requisitos del presente Reglamento en cuanto a la instalación de un motor que haya obtenido la homologación de tipo como unidad técnica independiente, se efectuará una demostración de la instalación correcta de un motor de combustible dual en un vehículo sobre la base de los oportunos elementos de diseño, resultados de ensayos de verificación, etc. Esta demostración abordará la conformidad de los siguientes elementos con los requisitos del presente anexo:
a) | los indicadores y las alertas de combustible dual según lo especificado en el presente anexo (pictograma, sistemas de activación, etc.);
b) | el sistema de almacenamiento de combustible;
c) | el comportamiento del vehículo en modo de mantenimiento.
Se comprobarán la correcta iluminación del indicador y la correcta activación del sistema de alerta. Sin embargo, ninguna comprobación obligará a desmontar el sistema de motor (por ejemplo, podrá seleccionarse una desconexión eléctrica).
6.3.
Requisitos de demostración para los motores de tipo 2
El fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo pruebas que demuestren que el patrón GER WHTC de todos los miembros de la familia de motores de combustible dual permanece dentro del porcentaje especificado en el punto 3.1.1 (por ejemplo, mediante algoritmos, análisis funcionales, cálculos, simulaciones, resultados de ensayos previos, etc.).
6.4.
Requisitos de demostración adicionales en caso de una homologación para un grupo de combustibles universal
A solicitud del fabricante y con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo, los últimos 10 minutos del WHTC podrán añadirse, dos veces como máximo, a la fase de adaptación entre los ensayos de demostración.
6.5.
Requisitos para demostrar la durabilidad de un motor de combustible dual
Serán de aplicación las disposiciones del anexo 7.
7.
Requisitos del sistema OBD
7.1.
Requisitos generales del sistema OBD
Todos los motores y vehículos de combustible dual, independientemente de si funcionan en modo diésel o en modo de combustible dual, cumplirán los requisitos especificados en el anexo 9A que sean aplicables a los motores diésel.
En caso de que un sistema de motor de combustible dual esté equipado con sensor(es) de oxígeno, serán de aplicación los requisitos aplicables a los motores de gas contemplados en el punto 13 del apéndice 3 del anexo 9B.
En caso de que un sistema de motor de combustible dual esté equipado con un catalizador de tres vías, serán de aplicación los requisitos aplicables a los motores de gas contemplados en los puntos 7, 10 y 15 del apéndice 3 del anexo 9B.
7.1.1.
Requisitos generales adicionales del sistema OBD en el caso de los motores y vehículos de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B.
7.1.1.1.
En casos de mal funcionamiento cuya detección no dependa del modo de funcionamiento del motor, los mecanismos especificados en el anexo 9B asociados a la situación del DTC no dependerán del modo de funcionamiento del motor (por ejemplo, si un DTC alcanza el estado «potencial» en el modo de combustible dual, recibirá el estado «confirmado y activo» la siguiente vez que se detecte el fallo, incluso aunque sea en el modo diésel).
7.1.1.2.
En casos de mal funcionamiento en los que la detección dependa del modo de funcionamiento del motor, los DTC no obtendrán un estado «previamente activo» en un modo diferente de aquel en el que alcanzaron el estado «confirmado y activo».
7.1.1.3.
Los mecanismos del OBD (contadores, etc.) no se detendrán ni se reinicializarán cuando cambie el modo de funcionamiento (combustible dual a diésel o viceversa). Sin embargo, en el caso de fallos cuya detección dependa del modo de funcionamiento real, los contadores asociados a esos casos de mal funcionamiento podrán, a solicitud del fabricante y con la aprobación de la autoridad de homologación de tipo:
a) | detenerse y, cuando proceda, conservar el valor que tenga en ese momento cuando cambie el modo de funcionamiento;
b) | reiniciarse y, cuando proceda, seguir contando a partir del punto en que se detuvieron cuando el modo de funcionamiento vuelva a cambiar al otro modo.
7.1.1.4.
Una posible influencia del modo de funcionamiento en la detección del mal funcionamiento no será motivo para ampliar el período de tiempo hasta la activación de una limitación de funcionamiento.
7.1.1.5.
En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B o 3B, el fabricante especificará qué casos de mal funcionamiento dependen del modo de funcionamiento. Esta información se incluirá en la documentación requerida en el punto 8.1, letra a), del anexo 9B. La información que justifique la dependencia del modo de funcionamiento se incluirá en la documentación requerida en el punto 8.1, letra b), del anexo 9B.
7.1.1.5.
En el cuadro 1 del apéndice 5 del anexo 9B se añadirá la siguiente información.
| Imagen fija | Flujo de datos
En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, modo de funcionamiento del motor de combustible dual (combustible dual o diésel) | x | x
7.2.
Supervisión del sistema de suministro de gas
Los motores y vehículos HDDF supervisarán el sistema de suministro de gas del sistema de motor (incluidas las señales que son externas al sistema de motor) conforme a las especificaciones del punto 1 del apéndice 3 del anexo 9B, sobre la supervisión de componentes.
7.3.
Supervisión del consumo de combustible gaseoso
Los vehículos de combustible dual incluirán un medio que permita determinar el consumo de combustible gaseoso y facilitar el acceso a la información sobre el consumo desde el exterior. Se supervisarán las anomalías del consumo de combustible gaseoso (por ejemplo, una desviación del 50 % del consumo normal de combustible gaseoso) (supervisión del funcionamiento).
El monitor correspondiente al consumo insuficiente de combustible gaseoso siempre funcionará de manera continua en el modo de combustible dual, si bien el período de detección máximo es de 48 horas de funcionamiento en modo de combustible dual.
El monitor no estará sujeto a los requisitos de la «IUPR».
7.4.
Deficiencias del sistema OBD
Las disposiciones respecto a deficiencias que especifica el anexo 9B y que son aplicables a los motores diésel serán de aplicación igualmente a los motores de combustible dual.
Una deficiencia que se encuentre presente tanto en modo diésel como en modo de combustible dual no se contará de forma separada para cada modo.
7.5.
Borrado de información sobre un fallo mediante una herramienta de exploración
7.5.1.
El borrado de información mediante una herramienta de exploración, incluidos los DTC relativos a los casos de mal funcionamiento considerados en el presente anexo, se llevará a cabo con arreglo al anexo 9B.
7.5.2.
El borrado de la información sobre fallos solo será posible con el motor apagado.
7.5.3.
Cuando se borre información sobre un fallo relacionada con el sistema de suministro de gas según lo especificado en el punto 7.2, incluidos los DTC, no se borrará el contador asociado a dicho fallo.
8.
Requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de control de NO
x
8.1.
El anexo 11 (sobre el funcionamiento correcto de las medidas de control de NO
x
) será de aplicación a los motores y vehículos HDDF, ya funcionen en modo de combustible dual o en modo diésel.
8.2.
Requisitos generales adicionales del sistema OBD en el caso de los motores y vehículos de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B
8.2.1.
En el caso de los HDDF de los tipos 1B, 2B y 3B, el par que se considera que aplica la inducción de bajo nivel según el anexo 11 será el menor de los pares obtenidos en los modos diésel y de combustible dual.
8.2.2.
Los requisitos del punto 7.1.1 relativos a los requisitos generales adicionales del sistema OBD en el caso de los motores y vehículos de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B se aplicarán igualmente al sistema de diagnóstico relacionado con el funcionamiento correcto de los sistemas de control de NO
x
.
En concreto:
8.2.2.1.
Una posible influencia del modo de funcionamiento en la detección del mal funcionamiento no será motivo para ampliar el período de tiempo hasta la activación de una limitación de funcionamiento.
8.2.2.2.
Los mecanismos incorporados para cumplir la especificación del anexo 11 (contadores, etc.) no se detendrán ni se reinicializarán cuando cambie el modo de funcionamiento (combustible dual a diésel o viceversa). Sin embargo, en el caso de que alguno de estos mecanismos (por ejemplo, un sistema de diagnóstico) dependa del modo de funcionamiento real, el contador asociado a ese mecanismo podrá, a solicitud del fabricante y con la aprobación de la autoridad de homologación de tipo:
a) | detenerse y, cuando proceda, conservar el valor que tenga en ese momento cuando cambie el modo de funcionamiento;
b) | reiniciarse y, cuando proceda, seguir contando a partir del punto en que se detuvo cuando el modo de funcionamiento vuelva a cambiar al otro modo.
9.
Conformidad de los motores o los vehículos/motores en servicio
La conformidad de los motores y vehículos de combustible dual en servicio se determinará de acuerdo con los requisitos especificados en el anexo 8.
Los ensayos del PEMS se efectuarán en el modo de combustible dual.
9.1.
En el caso de los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B y 3B, el mismo motor o vehículo se someterá a un ensayo adicional del PEMS en modo diésel inmediatamente después, o antes, de que se efectúe un ensayo del PEMS en modo de combustible dual.
En ese caso, la decisión de aprobación o rechazo del lote considerado en el procedimiento estadístico especificado en el anexo 8 se basará en lo siguiente:
a) | se obtendrá una decisión de aprobación de un vehículo individual si el ensayo del PEMS tanto en modo de combustible dual como en modo diésel han concluido con un resultado satisfactorio;
b) | se obtendrá una decisión de rechazo de un vehículo individual si el ensayo del PEMS en modo de combustible dual o bien en modo diésel no ha concluido con un resultado satisfactorio.
10.
Procedimientos de ensayo adicionales
10.1.
Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones de los motores de combustible dual
10.1.1.
Cuando se efectúe un ensayo de emisiones, los motores de combustible dual cumplirán los requisitos previstos en el apéndice 4 además de los requisitos que establece el presente Reglamento (incluido el anexo 4).
10.2.
Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones del PEMS de los motores de combustible dual
10.2.1.
Cuando se sometan a un ensayo del PEMS, los motores de combustible dual cumplirán los requisitos previstos en el apéndice 5 aparte de los demás requisitos relativos al PEMS que establece el presente Reglamento.
10.2.2.
Corrección del par
Cuando sea necesario, como por ejemplo debido a una variación de la composición del combustible gaseoso, el fabricante podrá decidir corregir la señal del par de la ECU. En tal caso se aplicarán los requisitos siguientes.
10.2.2.1.
Corrección de la señal de par del PEMS
El fabricante presentará a la autoridad de homologación de tipo una descripción de la relación que permite extrapolar el par efectivo a partir de los pares obtenidos durante los ensayos de emisiones efectuados con los dos combustibles de referencia apropiados y a partir del par realmente recuperable en la ECU.
10.2.2.1.1.
Cuando los pares obtenidos con los dos combustibles de referencia puedan considerarse de la misma magnitud (es decir, dentro del 7 % considerado en el punto 9.4.2.5 del presente Reglamento), no será necesario el uso del valor de la ECU corregido.
10.2.2.2.
Valor de par que debe considerarse en un ensayo del PEMS
En el caso del ensayo del PEMS (ventana basada en el trabajo), el valor corregido del par se obtendrá como resultado de esa interpolación.
10.2.2.3.
Conformidad de la señal del par de la ECU
| Se entenderá que el método del «par máximo» especificado en el apéndice 4 del anexo 8 demuestra que durante los ensayos efectuados con el vehículo se ha alcanzado un punto entre las curvas de par máximo obtenidas a un determinado régimen del motor durante los ensayos efectuados con los dos combustibles de referencia aplicables.
| El valor de dicho punto se estimará con la aprobación de la autoridad de homologación de tipo sobre la base de la composición real del combustible, cuyas muestras se obtendrán lo más cerca posible del motor, y las curvas de potencia obtenidas con cada uno de los combustibles de referencia durante el ensayo de certificación de las emisiones.
10.3.
Disposiciones adicionales de determinación de CO
2
específicas de los sistemas de combustible dual
El punto 3.1 del anexo 12, relativo a la determinación de las emisiones de CO2 en caso de medirse estas en el gas de escape bruto, no es aplicable a los motores de combustible dual. En su lugar se aplicarán las siguientes disposiciones:
el promedio del consumo de combustible medido en los ensayos conforme al punto 4.3 del anexo 12 se usará como base para calcular las emisiones de CO2 medias de los ensayos.
La masa consumida de cada combustible se usará para determinar, con arreglo al punto A.6.4 del presente anexo, la relación molar de hidrógeno y las fracciones másicas de la mezcla de combustible del ensayo.
La masa de combustible total se determinará conforme a las ecuaciones 23 y 24.
(23)
(24)
donde:
mfuel , corr | es la masa de combustible de ambos combustibles corregida, en g/ensayo
mfuel | es la masa de combustible total de ambos combustibles, en g/ensayo
m THC | es la emisión másica total de hidrocarburos medida en el gas de escape, en g/ensayo
m CO | es la emisión másica total de monóxido de carbono medida en el gas de escape, en g/ensayo
m CO2 , fuel | es la emisión másica de CO2 procedente del combustible, en g/ensayo
w GAM | es el contenido de azufre de los combustibles, en % de la masa
w DEL | es el contenido de nitrógeno de los combustibles, en % de la masa
w EPS | es el contenido de oxígeno de los combustibles, en % de la masa
α | es la relación molar del hidrógeno de los combustibles (H/C)
AC | es la masa atómica del carbono: 12,011 g/mol
AH | es la masa atómica del hidrógeno: 1,0079 g/mol
MCO | es la masa molecular del monóxido de carbono: 28,011 g/mol
MCO2 | es la masa molecular del dióxido de carbono: 44,01 g/mol
La emisión de CO2 resultante de la urea se calculará mediante la ecuación 25:
(25)
donde:
m CO2,urea | es la emisión másica de CO2 resultante de la urea, en g/ensayo
curea | es la concentración de urea, en %
murea | es el consumo másico total de urea, en g/ensayo
MCO(NH2)2 | es la masa molecular de la urea: 60,056 g/mol
La emisión total de CO2 se calculará mediante la ecuación 26:
(26)
Las emisiones de CO2 específicas del freno, e CO2, se calcularán con arreglo al punto 3.3 del anexo 12.
11.
Documentación exigida
11.1.
Documentación para la instalación en un vehículo de un sistema de motor HDDF que ha obtenido una homologación de tipo
El fabricante de un motor de combustible dual que ha obtenido la homologación de tipo como unidad técnica independiente incluirá en los documentos sobre la instalación de su sistema de motor los requisitos que garanticen que el vehículo, cuando se utilice en la carretera o en cualquier otro lugar, según proceda, cumpla los requisitos del presente anexo. Esta documentación comprenderá, entre otras cosas, los aspectos siguientes:
a) | los requisitos técnicos detallados, incluidas las disposiciones que garanticen la compatibilidad con el sistema OBD del sistema de motor;
b) | el procedimiento de verificación que deberá llevarse a cabo.
Durante el proceso de homologación del sistema de motor podrá comprobarse si existen tales requisitos de instalación y si son adecuados.
11.1.1.
No se exigirá la documentación especificada en el punto 11.2 en caso de que el fabricante del vehículo que solicite la homologación de la instalación del sistema de motor en el vehículo sea el mismo fabricante que obtuvo la homologación de tipo del motor de combustible dual como unidad técnica independiente.
12.
Apéndices
Apéndice 1 | Tipos de motores y vehículos HDDF: ilustración de las definiciones y principales requisitos
Apéndice 2 | Mecanismos de activación y desactivación de los contadores, el sistema de alerta, la limitación de funcionamiento y el modo de mantenimiento en el caso de los motores y vehículos de combustible dual: descripción e ilustraciones
Apéndice 3 | Indicador de combustible dual, sistema de alerta y limitación de funcionamiento de los vehículos HDDF: requisitos de demostración
Apéndice 4 | Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones de los motores de combustible dual
Apéndice 5 | Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones del PEMS de los motores de combustible dual
Apéndice 6 | Determinación de las relaciones molares de los componentes y los valores u gas en el caso de los motores de combustible dual
(1) 1 Sobre la base del menor poder calorífico.
(2) El presente Reglamento no define ni permite los HDDF de tipo 3A.
(3) Por ejemplo, HDDF de tipo 1A, HDDF de tipo 2B, etc.
Anexo 15 – Apéndice 1
Tipos de motores y vehículos HDDF: ilustración de las definiciones y principales requisitos
| GER WHTC (1) | Uso de diésel al ralentí | Uso de diésel durante el calentamiento | Funcionamiento únicamente con diésel | Funcionamiento en ausencia de gas | Observaciones
Tipo 1A | GER WHTC ≥ 90 % | NO permitido | Permitido solo en modo de mantenimiento | Permitido solo en modo de mantenimiento | Modo de mantenimiento |
Tipo 1B | GER WHTC ≥ 90 % | Permitido solo en modo diésel | Permitido solo en modo diésel | Permitido solo en modos diésel y de mantenimiento | Modo diésel |
Tipo 2 A | 10 % < GER WHTC < 90 % | Permitido | Permitido solo en modo de mantenimiento | Permitido solo en modo de mantenimiento | Modo de mantenimiento | GER WHTC ≥ 90 % permitido
Tipo 2 B | 10 % < GER WHTC < 90 % | Permitido | Permitido solo en modo diésel | Permitido solo en modos diésel y de mantenimiento | Modo diésel | GER WHTC ≥ 90 % permitido
Tipo 3 A | NI DEFINIDO NI PERMITIDO
Tipo 3 B | GER WHTC ≤ 10 % | Permitido | Permitido solo en modo diésel | Permitido solo en modos diésel y de mantenimiento | Modo diésel |
(1) Este promedio del coeficiente energético del gas GER WHTC se calcula a lo largo de la parte caliente del ciclo de ensayo WHTC
Anexo 15 – Apéndice 2
Mecanismos de activación y desactivación del contador o los contadores, el sistema de alerta, la limitación de funcionamiento y el modo de mantenimiento en el caso de los motores y vehículos de combustible dual: descripción e ilustraciones
A.2.1.
Descripción del mecanismo del contador
A.2.1.1.
Generalidades
A.2.1.1.1.
Para cumplir los requisitos del presente anexo, el sistema tendrá un contador para registrar el número de horas durante las que ha funcionado el motor mientras el sistema ha detectado un mal funcionamiento del suministro de gas.
A.2.1.1.2.
Este contador será capaz de contar un período de funcionamiento de hasta 30 minutos. Los intervalos del contador no tendrán una duración superior a 3 minutos. Cuando alcance su máximo valor permitido por el sistema, conservará ese valor a menos que se cumplan las condiciones que permitan que el contador se vuelva a poner a cero.
A.2.1.2.
Principio del mecanismo del contador
A.2.1.2.1.
Los contadores funcionarán como se indica a continuación.
A.2.1.2.1.1.
Si empieza desde cero, el contador comenzará a contar en cuanto se detecte un mal funcionamiento del suministro de gas conforme al punto 7.2 del presente anexo y el código de problema de diagnóstico (DTC) correspondiente tenga el estado «confirmado y activo».
A.2.1.2.1.2.
El contador se detendrá y conservará el valor que tenga en ese momento si se produce un caso de supervisión único y el mal funcionamiento que activó originalmente el contador ya no se detecta o si el fallo se ha borrado mediante una herramienta de exploración o una herramienta de mantenimiento.
A.2.1.2.1.2.1.
El contador también se detendrá y conservará el valor que tenga en ese momento cuando se active el modo de mantenimiento.
A.2.1.2.1.3.
Una vez que el contador esté fijo, se pondrá a cero y reiniciará el recuento cuando se detecte un caso de mal funcionamiento pertinente para dicho contador y se active el modo de mantenimiento.
A.2.1.2.1.3.1.
Una vez que el contador esté fijo, también volverá a ponerse a cero cuando los monitores pertinentes para dicho contador hayan funcionado al menos una vez hasta completar su ciclo de funcionamiento sin haber detectado un mal funcionamiento y sin que se haya detectado ningún caso de mal funcionamiento pertinente para ese contador durante 36 horas de funcionamiento del motor desde que el contador se detuvo por última vez.
A.2.1.3.
Ilustración del mecanismo del contador
Las figuras A2.1.1 a A2.1.3 ilustran el mecanismo del contador mediante tres casos de uso
Figura A2.1.1
Ilustración del mecanismo del contador del suministro de gas (HDDF de tipo A): caso de uso 1
Se detecta por primera vez un caso de mal funcionamiento del suministro de gas.
Se activa el modo de mantenimiento y el contador empieza a contar una vez que el DTC tiene el estado «confirmado y activo» (segunda detección).
Antes de que transcurran 30 minutos de funcionamiento tras la activación del modo de mantenimiento, el vehículo se queda en una situación de inmovilidad.
Se activa el modo de mantenimiento y la velocidad del vehículo queda limitada a 20 km/h (véase el punto 4.2.2.1 del presente anexo).
El contador se queda fijo en el valor que tiene en ese momento.
Figura A2.1.2
Ilustración del mecanismo del contador del suministro de gas (HDDF de tipo A): caso de uso 2
Se detecta un caso de mal funcionamiento del suministro de gas mientras el contador asociado al mal funcionamiento del suministro de gas no se encuentra a cero (en este caso de uso, el contador indica el valor que alcanzó en el caso de uso 1 cuando el vehículo quedó inmóvil).
Se activa el modo de mantenimiento y el contador vuelve a reiniciarse desde cero en cuanto el DTC pasa al estado «potencial» (primera detección: véase el punto 4.2.3.2.1 del presente anexo).
Transcurridos 30 minutos de funcionamiento sin que se produzca una situación de inmovilidad, se activa el modo de mantenimiento y la velocidad del vehículo queda limitada a 20 km/h (véase el punto 4.2.2.1 del presente anexo).
El contador se queda fijo en un valor de 30 minutos de funcionamiento.
Figura A2.1.3
Ilustración del mecanismo del contador del suministro de gas (HDDF de tipo A): caso de uso 3
Transcurridas 36 horas de funcionamiento sin que se detecte ningún caso de mal funcionamiento del suministro de gas, el contador vuelve a ponerse a cero (véase el punto A.2.1.2.3.2.1).
De nuevo se detecta un caso de mal funcionamiento del suministro de gas mientras el contador asociado al mal funcionamiento del suministro de gas se encuentra a cero (primera detección).
Se activa el modo de mantenimiento y el contador empieza a contar una vez que el DTC tiene el estado «confirmado y activo» (segunda detección).
Transcurridos 30 minutos de funcionamiento sin que se produzca una situación de inmovilidad, se activa el modo de mantenimiento y la velocidad del vehículo queda limitada a 20 km/h (véase el punto 4.2.2.1 del presente anexo).
El contador se queda fijo en un valor de 30 minutos de funcionamiento.
A.2.2.
Ilustración de los demás mecanismos de activación y desactivación
A.2.2.1.
Depósito de gas vacío
La figura A2.2 ilustra, mediante un caso de uso típico, qué ocurre en el caso de un vehículo HDDF cuando se vacía el depósito de gas.
Figura A2.2
Ilustración de qué ocurre en caso de vaciarse el depósito de gas (HDDF de los tipos A y B)
En ese caso de uso:
a) | cuando el nivel de gas llega al nivel crítico definido por el fabricante se activa el sistema de alerta especificado en el punto 4.3.2 del presente anexo;
b) | se activa el modo de mantenimiento (en el caso de un HDDF de tipo A) o el motor cambia al modo diésel (en el caso de un HDDF de tipo B).
En el caso de un HDDF de tipo A, se activa el modo de mantenimiento y la velocidad del vehículo queda limitada a 20 km/h después de la siguiente vez que el vehículo esté parado o tras 30 minutos de funcionamiento sin que el vehículo quede inmóvil (véase el punto 4.2.2.1 del presente anexo).
Se rellena el depósito de gas.
El vehículo funciona de nuevo en modo de combustible dual tan pronto como el depósito vuelve a llenarse por encima del nivel crítico.
A.2.2.2.
Mal funcionamiento del suministro de gas
La figura A2.3 ilustra, mediante un caso de uso típico, qué ocurre en el caso de un fallo del sistema de suministro de gas. Esta ilustración debe entenderse como complementaria a la del punto A.2.1 sobre el mecanismo del contador.
Figura A2.3
Ilustración de qué ocurre en caso de fallo del sistema de suministro de gas (HDDF de los tipos A y B)
En ese caso de uso:
a) | se produce por primera vez el fallo del sistema de suministro de gas; el DTC pasa al estado «potencial» (primera detección);
b) | se activa el modo de mantenimiento (en el caso de un HDDF de tipo A) o el motor cambia al modo diésel (en el caso de un HDDF de tipo B) en cuanto el DTC pasa al estado «confirmado y activo» (segunda detección).
En el caso de un HDDF de tipo A, se activa el modo de mantenimiento y la velocidad del vehículo queda limitada a 20 km/h después de la siguiente vez que el vehículo esté parado o tras 30 minutos de funcionamiento sin que el vehículo quede inmóvil (véase el punto 4.2.2.1 del presente anexo).
El vehículo funciona de nuevo en modo de combustible dual tan pronto como se repara el fallo.
A.2.2.3.
Anomalía del consumo de gas
La figura A2.4 ilustra, mediante un caso de uso típico, qué ocurre en caso de producirse una anomalía del consumo de gas.
Figura A2.4
Ilustración de qué ocurre en caso de producirse una anomalía del consumo de gas (HDDF de los tipos A y B)
En ese caso de uso se activa el modo de mantenimiento (en el caso de un HDDF de tipo A) o el motor cambia al modo diésel (en el caso de un HDDF de tipo B) en cuanto el DTC pasa al estado «potencial» (primera detección).
En el caso de un HDDF de tipo A, se activa el modo de mantenimiento y la velocidad del vehículo queda limitada a 20 km/h después de la siguiente vez que el vehículo esté parado o tras 30 minutos de funcionamiento sin que el vehículo quede inmóvil (véase el punto 4.2.2.1 del presente anexo).
El vehículo funciona de nuevo en modo de combustible dual tan pronto como se rectifica la anomalía.
Anexo 15 – Apéndice 3
Indicador de combustible dual, sistema de alerta y limitación de funcionamiento de los motores HDDF: requisitos de demostración
A.3.1.
Indicadores de combustible dual
A.3.1.1.
Indicador de modo de combustible dual
Para que un motor de combustible dual obtenga la homologación de tipo como unidad técnica independiente, deberá demostrarse en la homologación de tipo que el sistema de motor es capaz de ordenar la activación del indicador de modo de combustible dual cuando funcione en modo de combustible dual.
Para que un vehículo de combustible dual obtenga la homologación de tipo en lo que respecta a las emisiones, deberá demostrarse en la homologación de tipo la activación del indicador de modo de combustible dual cuando funcione en modo de combustible dual.
Nota: Los requisitos de instalación relativos al indicador de modo de combustible dual de un motor de combustible dual homologado se especifican en el punto 6.2 del presente anexo.
A.3.1.2.
Indicador de modo diésel
Para que un motor de combustible dual de los tipos 1B, 2B o 3B obtenga una homologación de tipo como unidad técnica independiente, deberá demostrarse en la homologación de tipo que el sistema de motor es capaz de ordenar la activación del indicador de modo diésel cuando funciona en modo diésel.
Para que un vehículo de combustible dual de los tipos 1B, 2B o 3B obtenga una homologación de tipo en lo que respecta a las emisiones, deberá demostrarse en la homologación de tipo la activación del indicador de modo diésel cuando funciona en modo diésel.
Nota: Los requisitos de instalación relativos al indicador de modo diésel de un motor de combustible dual de los tipos 1B, 2B o 3B homologado se especifican en el punto 6.2 del presente anexo.
A.3.1.3.
Indicador de modo de mantenimiento
Para que un motor de combustible dual obtenga una homologación de tipo como unidad técnica independiente, deberá demostrarse en la homologación de tipo que el sistema de motor es capaz de ordenar la activación del indicador de modo de mantenimiento cuando funciona en modo de mantenimiento.
Para que un vehículo de combustible dual obtenga una homologación de tipo en lo que respecta a las emisiones, deberá demostrarse en la homologación de tipo la activación del indicador de modo de mantenimiento cuando funcione en modo de mantenimiento.
Nota: Los requisitos de instalación relativos al indicador de modo de mantenimiento de un motor de combustible dual homologado se especifican en el punto 6.2 del presente anexo.
A.3.1.3.1.
La demostración relacionada con el indicador de modo de mantenimiento podrá realizarse simplemente mediante la activación de un conmutador que active el modo de mantenimiento, cuando el vehículo esté equipado con este conmutador, y la presentación a la autoridad de homologación de tipo de pruebas que demuestren que la activación se produce cuando el propio sistema de motor ordena que se active el modo de mantenimiento (por ejemplo, mediante algoritmos, simulaciones, el resultado de ensayos internos, etc.).
A.3.2.
Sistema de alerta
Para que un motor de combustible dual obtenga una homologación de tipo como unidad técnica independiente, deberá demostrarse en la homologación de tipo que el sistema de motor es capaz de ordenar la activación del sistema de alerta en caso de que la cantidad de gas existente en el depósito sea inferior al nivel de alerta.
Para que un vehículo de combustible dual obtenga una homologación de tipo en lo que respecta a las emisiones, deberá demostrarse en la homologación de tipo la activación del sistema de alerta en caso de que la cantidad de gas existente en el depósito sea inferior al nivel de alerta. A tal efecto, la cantidad real de gas podrá simularse a petición del fabricante y con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo.
Nota: Los requisitos de instalación relativos al sistema de alerta de un motor de combustible dual homologado se especifican en el punto 6.2 del presente anexo.
A.3.3.
Limitación de funcionamiento
Para que un motor de combustible dual de los tipos 1A o 2A obtenga una homologación de tipo como unidad técnica independiente, deberá demostrarse en la homologación de tipo que el sistema de motor es capaz de ordenar la activación de la limitación de funcionamiento cuando se detecte que el depósito de combustible gaseoso está vacío, que se ha producido un fallo del sistema de suministro de gas y que se ha producido una anomalía del consumo de gas en el modo de combustible dual.
Para que un vehículo de combustible dual de los tipos 1A o 2A obtenga una homologación de tipo en lo que respecta a las emisiones, deberá demostrarse en la homologación de tipo la activación de la limitación de funcionamiento cuando se detecte que el depósito de combustible gaseoso está vacío, que se ha producido un fallo del sistema de suministro de gas y que se ha producido una anomalía del consumo de gas en el modo de combustible dual.
Nota: Los requisitos de instalación relativos a la limitación de funcionamiento de un motor de combustible dual homologado se especifican en el punto 6.2 del presente anexo.
A.3.3.1.
El fallo del sistema de suministro de gas y la anomalía del consumo de gas podrán simularse a petición del fabricante y con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo.
Para que un motor de combustible dual de los tipos 1A o 2A obtenga una homologación de tipo como unidad técnica independiente, deberá demostrarse en la homologación de tipo que el sistema de motor es capaz de ordenar la activación de la limitación de funcionamiento cuando se detecte que el depósito de combustible gaseoso está vacío, que se ha producido un fallo del sistema de suministro de gas y que se ha producido una anomalía del consumo de gas en el modo de combustible dual.
Para que un vehículo de combustible dual de los tipos 1A o 2A obtenga una homologación de tipo en lo que respecta a las emisiones, deberá demostrarse en la homologación de tipo la activación de la limitación de funcionamiento cuando se detecte que el depósito de combustible gaseoso está vacío, que se ha producido un fallo del sistema de suministro de gas y que se ha producido una anomalía del consumo de gas en el modo de combustible dual.
Nota: Los requisitos de instalación relativos a la limitación de funcionamiento de un motor de combustible dual homologado se especifican en el punto 6.2 del presente anexo.
A.3.3.1.
El fallo del sistema de suministro de gas y la anomalía del consumo de gas podrán simularse a petición del fabricante y con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo.
A.3.3.2.
Bastará con realizar la demostración en un caso de uso típico seleccionado con el consentimiento de la autoridad de homologación de tipo y con presentar a dicha autoridad pruebas que demuestren que la limitación se produce en los demás casos de uso posibles (por ejemplo, mediante algoritmos, simulaciones, el resultado de ensayos internos, etc.).
Anexo 15 – Apéndice 4
Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones de los motores de combustible dual
A.4.1.
Generalidades
El presente apéndice define los requisitos y las excepciones que deben sumarse a los contemplados en el anexo 4 del presente Reglamento para que puedan efectuarse ensayos de emisiones de los motores de combustible dual independientemente de si dichas emisiones son únicamente emisiones de escape o también emisiones del cárter sumadas a las emisiones de escape conforme al punto 6.10 del anexo 4.
Los ensayos de emisiones de un motor de combustible dual se ven dificultados por el hecho de que el combustible utilizado por el motor puede variar entre combustible diésel puro y una combinación de principalmente combustible gaseoso con solo una pequeña cantidad de combustible diésel como fuente de ignición. La relación entre los combustibles utilizados por un motor de combustible dual también puede cambiar dinámicamente según la condición de funcionamiento del motor. Debido a ello son necesarias ciertas precauciones y limitaciones especiales para que puedan efectuarse ensayos de emisiones de estos motores.
A.4.2.
Condiciones de ensayo (anexo 4, punto 6)
A.4.2.1.
Condiciones de ensayo en laboratorio (anexo 4, punto 6.1)
El parámetro
f
a
de los motores de combustible dual se determinará mediante la fórmula (2) del punto 6.1, letra a), del anexo 4 del presente Reglamento.
A.4.3.
Procedimientos de ensayo (anexo 4, punto 7)
A.4.3.1.
Procedimientos de medición (anexo 4, punto 7.1.3)
El procedimiento de medición recomendado para los motores de combustible dual es el procedimiento b) enumerado en el punto 7.1.3 del anexo 4 (sistema CVS).
Este procedimiento de medición asegura que la variación de la composición de combustible durante el ensayo solo afectará a los resultados de la medición de los hidrocarburos. Esto se verá compensado mediante uno de los métodos descritos en el punto 4.4.
También pueden emplearse otros métodos de medición, como el método a) del punto 7.1.3 del anexo 4 (gas de escape bruto / medición de flujo parcial), con ciertas precauciones en cuanto a los métodos de determinación y cálculo del caudal másico del gas de escape. Se aplicarán valores fijos para los parámetros de combustible y los valores
u
gas
según lo descrito en el apéndice 6.
A.4.4.
Cálculo de emisiones (anexo 4, punto 8)
El cálculo de las emisiones sobre una base molar, con arreglo al anexo 7 del Reglamento técnico mundial n.o 11, relativo al protocolo de ensayo de emisiones de escape de las máquinas móviles no de carretera, no está permitido.
A.4.4.1.
Corrección base seca / base húmeda (anexo 4, punto 8.1)
A.4.4.1.1.
Gas de escape bruto (anexo 4, punto 8.1.1)
Para calcular la corrección base seca / base húmeda se emplearán las ecuaciones 15 y 17 del anexo 4, punto 8.1.1.
Los parámetros específicos del combustible se determinarán con arreglo a los puntos A.6.2 y A.6.3 del apéndice 6.
A.4.4.1.2.
Gas de escape diluido (anexo 4, punto 8.1.2)
Para calcular la corrección base seca / base húmeda se emplearán las ecuaciones 19 y 20 del anexo 4, punto 8.1.2.
Para la corrección base seca / base húmeda se empleará la relación molar de hidrógeno α de la combinación de los dos combustibles. La relación molar de hidrógeno se calculará a partir de los valores medidos de consumo de combustible de ambos combustibles con arreglo al punto A.6.4 del apéndice 6.
A.4.4.2.
Corrección de NO
x
en función de la humedad (anexo 4, punto 8.2)
La corrección de NOx en función de la humedad en el caso de los motores de encendido por compresión con arreglo al punto 8.2.1 del anexo 4 se utilizará para determinar la corrección de NOx en función de la humedad en el caso de los motores de combustible dual.
(A4.1)
donde:
Ha | es la humedad del aire de admisión, en g de agua por kg de aire seco
A.4.4.3.
Dilución de flujo parcial (PFS) y medición de las emisiones de componentes gaseosos brutos (anexo 4, punto 8.4)
A.4.4.3.1.
Determinación del caudal másico del gas de escape (anexo 4, punto 8.4.1)
El caudal másico del gas de escape se determinará mediante el método de medición directa según lo descrito en el punto 8.4.1.3.
Alternativamente podrá emplearse el método de medición del caudal de aire y de la relación aire-combustible con arreglo al punto 8.4.1.6 (ecuaciones 30, 31 y 32), siempre y cuando los valores de α, γ, δ y ε se determinen conforme a los puntos A.6.2 y A.6.3 del apéndice 6. No se permite el uso de un sensor de tipo circonia para determinar la relación aire-combustible.
A.4.4.3.2.
Determinación de los componentes gaseosos (anexo 4, punto 8.4.2)
Los cálculos se realizarán conforme al anexo 4, punto 8, pero se emplearán los valores
u
gas
y las relaciones molares según lo descrito en los puntos A.6.2 y A.6.3 del apéndice 6.
A.4.4.3.3.
Determinación de partículas (anexo 4, punto 8.4.3)
Para determinar las emisiones de partículas mediante el método de medición de la dilución parcial, el cálculo se realizará con arreglo al anexo 4, punto 8.4.3.2.
Para controlar la relación de dilución podrá emplearse uno de los dos métodos siguientes:
— | la medición directa del caudal másico según lo descrito en el punto 8.4.1.3;
— | el método de medición del caudal de aire y de la relación aire-combustible con arreglo al punto 8.4.1.6 (ecuaciones 30, 31 y 32) podrá emplearse siempre y cuando este se combine con el método de control de valor anticipado descrito en el punto 8.4.1.2 y siempre que los valores de α, γ, δ y ε se determinen conforme a los puntos A.6.2 y A.6.3 del apéndice 6.
El control de calidad descrito en el punto 9.4.6.1 se llevará a cabo para cada medición.
A.4.4.3.4.
Requisitos adicionales relativos al caudalímetro de la masa del gas de escape
El caudalímetro mencionado en los puntos A.4.4.3.1 y A.4.4.3.3 no será sensible a los cambios que se produzcan en la composición y la densidad del gas de escape. Podrán ignorarse los pequeños errores debidos, por ejemplo, a la medición con un tubo de Pitot o de tipo orificio (equivalente a la raíz cuadrada de la densidad del gas de escape).
A.4.4.4.
Medición de dilución de flujo total (CVS) (anexo 4, punto 8.5)
La posible variación de la composición de combustible únicamente afectará al cálculo de los resultados de la medición de los hidrocarburos. Para todos los demás componentes se emplearán las ecuaciones oportunas del punto 8.5.2 del anexo 4.
Se aplicarán las ecuaciones exactas para calcular las emisiones de hidrocarburos usando las relaciones molares de los componentes determinadas a partir de los valores medidos de consumo de combustible de ambos combustibles con arreglo al punto A.6.4 del apéndice 6.
A.4.4.4.1.
Determinación de las concentraciones con corrección de fondo (anexo 4, punto 8.5.2.3.2)
Para determinar el factor estequiométrico, la relación molar de hidrógeno α del combustible se calculará como promedio de la relación molar de hidrógeno de la mezcla de combustible durante el ensayo conforme al punto A.6.4 del apéndice 6.
Alternativamente podrá emplearse el valor
F
s
del combustible gaseoso en las ecuaciones 59 o 60 del anexo 4.
A.4.5.
Especificación y verificación de equipos (anexo 4, punto 9)
A.4.5.1.
Gases de verificación de la interferencia del oxígeno (anexo 4, punto 9.3.3.4)
Las concentraciones de oxígeno exigidas para los motores de combustible dual son iguales a las exigidas para los motores de encendido por compresión según lo indicado en el cuadro 8 del punto 9.3.3.4 del anexo 4.
A.4.5.2.
Verificación de la interferencia del oxígeno (anexo 4, punto 9.3.7.3)
Los instrumentos utilizados para medir los motores de combustible dual se verificarán mediante los mismos procedimientos que los empleados para medir los motores de encendido por compresión. En la letra b) del punto 9.3.7.3 del anexo 4 se usará la mezcla de 21 % de oxígeno.
A.4.5.3.
Control del efecto de extinción del agua (anexo 4, punto 9.3.9.2.2)
El control del efecto de extinción del agua del punto 9.3.9.2.2 del anexo 4 del presente Reglamento será de aplicación únicamente a las mediciones de la concentración de NOx en base húmeda. En el caso de los motores de combustible dual alimentados con gas natural, este control debe realizarse con un supuesto de relación H/C igual a 4 (metano). En ese caso,
H
m
= 2 x A. En el caso de los motores de combustible dual alimentados con GLP, este control debe realizarse con un supuesto de relación H/C igual a 2,525. En ese caso,
H
m
= 1,25 x A.
Anexo 15 – Apéndice 5
Requisitos adicionales aplicables al procedimiento de ensayo de emisiones del PEMS de los motores de combustible dual
A.5.1.
Generalidades
El presente apéndice define los requisitos y las excepciones que deben sumarse a los previstos en el anexo 8 del presente reglamento para que puedan efectuarse los ensayos de emisiones del PEMS en el caso de los motores de combustible dual.
Los ensayos de emisiones de un motor de combustible dual se ven dificultados por el hecho de que el combustible utilizado por el motor puede variar entre combustible diésel puro y una combinación de principalmente combustible gaseoso con solo una pequeña cantidad de combustible diésel como fuente de ignición. La relación entre los combustibles utilizados por un motor de combustible dual también puede cambiar dinámicamente según la condición de funcionamiento del motor. Debido a ello son necesarias ciertas precauciones y limitaciones especiales para que puedan efectuarse ensayos de emisiones de estos motores.
A.5.2.
Se aplicarán las siguientes modificaciones del apéndice 1 del anexo 8:
A.5.2.1.
La nota (2) del cuadro 1 del punto A.1.2.2 quedará redactada como sigue:
(2) | Únicamente para los motores alimentados con gas natural
A.5.2.2.
El punto A.1.3.3, «Corrección base seca / base húmeda», quedará redactado como sigue:
Si la concentración se mide en base seca, se convertirá a la concentración en base húmeda de conformidad con el punto 8.1 del anexo 4 y el punto 4.1.1 del apéndice 4 del presente anexo.
A.5.2.3.
El punto A.1.3.5, «Cálculo de las emisiones gaseosas instantáneas», quedará redactado como sigue:
Las emisiones másicas se determinarán según lo descrito en el punto 8.4.2.3 del anexo 4. Los valores
u
gas
se determinarán conforme a los puntos A.6.2 y A.6.3 del apéndice 6 del anexo 15.
Anexo 15 – Apéndice 6
Determinación de las relaciones molares de los componentes y los valores
u
gas
en el caso de los motores de combustible dual
A.6.1.
Generalidades
El presente apéndice define la determinación de las relaciones molares de los componentes y los valores
u
gas
para el factor seco-húmedo y los cálculos de las emisiones para los ensayos de emisiones de los motores de combustible dual.
A.6.2.
Funcionamiento en modo de combustible dual
A.6.2.1.
Para los motores de combustible dual de los tipos 1A o 1B que funcionen en modo de combustible dual se emplearán las relaciones molares de los componentes y los valores
u
gas
del combustible gaseoso.
A.6.2.2.
Para los motores de combustible dual de los tipos 2A o 2B que funcionen en modo de combustible dual se emplearán las relaciones molares de los componentes y los valores
u
gas
de los cuadros A6.1 y A6.2.
Cuadro A6.1
Relaciones molares de los componentes para una mezcla de un 50 % de combustible gaseoso y un 50 % de combustible diésel (% de la masa)
Combustible gaseoso | α | γ | δ | ε
CH4 | 2,8681 | 0 | 0 | 0,0040
GR | 2,7676 | 0 | 0 | 0,0040
G 23 | 2,7986 | 0 | 0,0703 | 0,0043
G 25 | 2,7377 | 0 | 0,1319 | 0,0045
Propano | 2,2633 | 0 | 0 | 0,0039
Butano | 2,1837 | 0 | 0 | 0,0038
GLP | 2,1957 | 0 | 0 | 0,0038
GLP combustible A | 2,1740 | 0 | 0 | 0,0038
GLP combustible B | 2,2402 | 0 | 0 | 0,0039
Cuadro A6.2
Valores
u
gas
del gas de escape bruto y densidades de los componentes para una mezcla de un 50 % de combustible gaseoso y un 50 % de combustible diésel (% de la masa)
Combustible gaseoso | ρe | | | Gas | | |
NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4
ρgas [kg/m3]
2,053 | 1,250 | (a)) | 1,9636 | 1,4277 | 0,716
| | u gas (b)) | | |
GNC/GNL (c)) | 1,2786 | 0,001606 | 0,000978 | 0,000528 (d)) | 0,001536 | 0,001117 | 0,000560
Propano | 1,2869 | 0,001596 | 0,000972 | 0,000510 | 0,001527 | 0,001110 | 0,000556
Butano | 1,2883 | 0,001594 | 0,000971 | 0,000503 | 0,001525 | 0,001109 | 0,000556
GLP (e)) | 1,2881 | 0,001594 | 0,000971 | 0,000506 | 0,001525 | 0,001109 | 0,000556
A.6.2.3.
Para los motores de combustible dual de tipo 3B que funcionen en modo de combustible dual se emplearán las relaciones molares de los componentes y los valores
u
gas
del combustible diésel.
A.6.2.4.
Para calcular las emisiones de hidrocarburos de todos los tipos de motores de combustible dual que funcionen en modo de combustible dual, será de aplicación lo siguiente:
— | para calcular las emisiones de THC, se empleará el valor de u gas del combustible gaseoso;
— | para calcular las emisiones de NMHC, se empleará el valor de u gas basado en CH 2,93;
— | para calcular las emisiones de CH4, se empleará el valor de u gas del CH4.
A.6.3.
Funcionamiento en modo diésel
Para los motores de combustible dual de los tipos 1B, 2B o 3B que funcionen en modo diésel, se emplearán las relaciones molares de los componentes y los valores
u
gas
del combustible diésel.
A.6.4.
Determinación de las relaciones molares de los componentes cuando se conoce la mezcla de combustible
A.6.4.1.
Cálculo de los componentes de la mezcla de combustible
(A6.1)
(A6.2)
(A6.3)
(A6.4)
(A6.5)
donde:
q m f1 | caudal másico de combustible del combustible 1, en kg/s
q m f2 | caudal másico de combustible del combustible 2, en kg/s
wALF | contenido de hidrógeno del combustible, en % de la masa
wBET | contenido de carbono del combustible, en % de la masa
wGAM | contenido de azufre del combustible, en % de la masa
wDEL | contenido de nitrógeno del combustible, en % de la masa
wEPS | contenido de oxígeno del combustible, en % de la masa
A.6.4.2.
Cálculo de las relaciones molares de H, C, S, N y O respecto a C para la mezcla de combustible (conforme a ISO8178-1, anexo A-A.2.2.2).
(A6.6)
(A6.7)
(A6.8)
(A6.9)
donde:
wALF | contenido de hidrógeno del combustible, en % de la masa
wBET | contenido de carbono del combustible, en % de la masa
wGAM | contenido de azufre del combustible, en % de la masa
wDEL | contenido de nitrógeno del combustible, en % de la masa
wEPS | contenido de oxígeno del combustible, en % de la masa
α | relación molar del hidrógeno (H/C)
γ | relación molar del azufre (S/C)
δ | relación molar del nitrógeno (N/C)
ε | relación molar del oxígeno (O/C)
en referencia a un combustible CHαOεNδSγ
A.6.4.3.
Cálculo de los valores
u
gas
para una mezcla de combustible
Los valores
u
gas
del gas de escape bruto para una mezcla de combustible pueden calcularse con las ecuaciones exactas del punto 8.4.2.4 del anexo 4 y las relaciones molares calculadas conforme al punto A.6.4.2.
En el caso de los sistemas con caudal másico constante, es necesaria la ecuación 57 del punto 8.5.2.3.1 del anexo 4 para calcular los valores
u
gas
del gas de escape diluido.
(a)) en función del combustible
(b)) para λ = 2, aire seco, 273 K, 101,3 kPa
(c)) u con una exactitud de 0,2 % para una composición másica de: C = 58 - 76 %; H = 19 - 25 %; N = 0 - 14 % (CH4, G 20, GR, G 23 y G 25)
(d)) NMHC sobre la base de CH 2,93 (para los HC totales se utilizará el coeficiente u gas de CH4)
(e)) u con una exactitud de 0,2 % para una composición másica de: C3 = 27 - 90 %; C4 = 10 - 73 % (GLP combustibles A y B)