DOUE-L-2022-81352
Europeo
Unión Europea
Decisión
20220909
1517/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1517 de la Comisión de 9 de septiembre de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que respecta a la publicación de referencias de documentos de evaluación europeos para el aislamiento hecho de corcho expandido de relleno suelto o granulado compuesto o de corcho natural granulado de relleno suelto y caucho y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20220912
235
L
65
67
/doue/2022/235/L00065-00067.pdf
L
20220912
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2022/1517/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011, los organismos de evaluación técnica deben utilizar los métodos y criterios establecidos en los documentos de evaluación europeos cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para evaluar las prestaciones de los productos de construcción cubiertos por esos documentos respecto de sus características esenciales.
(2) | De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha elaborado y adoptado diez documentos de evaluación europeos y una corrección.
(3) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica se refieren a los siguientes productos de construcción: — aislamiento hecho de corcho expandido de relleno suelto o granulado compuesto o de corcho natural granulado de relleno suelto y caucho; — membranas y barreras geosintéticas y cementicias compuestas; — rociador de incendios automático vertical y colgante ESFR (de respuesta rápida, supresión temprana) K240 a 480; — cemento de altos hornos CEM III/A, con evaluación de resistencia al sulfato y, opcionalmente, con contenido alcalino de baja eficacia (LA) y/o bajo calor de hidratación (LH); — kit para anclar en roca y en suelo utilizando filamentos de acero de pretensado; — manguito no atornillable para empalmes mecánicos por compresión lateral de barras de refuerzo; — unidades de albañilería de hormigón de poliestireno y kits de pared hechos con las unidades; — válvulas termostáticas para radiadores; — fijación accionada por carga explosiva para la fijación de SATE en hormigón; — kit flexible de protección contra avalanchas; — sistema de ventilación compuesto por lana mineral con revestimientos en el exterior y el interior.
(4) | El documento de evaluación europeo con el número de referencia 360001-01-0803, relativo al sistema de ventilación compuesto por lana mineral con revestimientos en el exterior y el interior y cuya referencia se publicó mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2), contiene un error. Por consiguiente, es necesario aclarar que el documento de evaluación europeo con el número de referencia 360001-01-0803 sustituye a la versión anterior del documento de evaluación europeo con el número de referencia 360001-00-0803.
(5) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que deben cumplir sobre los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(6) | La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos está publicada en la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450. Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(7) (8) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia. A fin de poder utilizar los documentos de evaluación europeos lo antes posible, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 9 de septiembre de 2022.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78).
ANEXO
El anexo a la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica como sigue:
1) se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«040369-01-1201 | Aislamiento hecho de corcho expandido de relleno suelto o granulado compuesto o de corcho natural granulado de relleno suelto y caucho» (sustituye a la especificación técnica «EAD 040369-00-1201»)
«080009-00-0301 | Membranas y barreras geosintéticas y cementicias compuestas»
«100002-00-1106 | Rociador de incendios automático vertical y colgante ESFR (de respuesta rápida, supresión temprana) K240 a 480»
«150009-01-0301 | Cemento de altos hornos CEM III/A, con evaluación de resistencia al sulfato y, opcionalmente, con contenido alcalino de baja eficacia (LA) y/o bajo calor de hidratación (LH)» (sustituye a la especificación técnica «EAD 150009-00-0301»)
«160071-00-0102 | Kit para anclar en roca y en suelo utilizando filamentos de acero de pretensado»
«160124-00-0301 | Manguito no atornillable para empalmes mecánicos por compresión lateral de barras de refuerzo»
«170010-00-0305 | Unidades de albañilería de hormigón de poliestireno y kits de pared hechos con las unidades»
«280005-00-0702 | Válvulas termostáticas para radiadores»
«330965-01-0601 | Fijación accionada por carga explosiva para la fijación de SATE en hormigón» (sustituye a la especificación técnica «EAD 330965-00-0601»)
«340109-00-0106 | Kit flexible de protección contra avalanchas»;
2) la fila con el número de referencia 360001-01-0803 se sustituye por el texto siguiente:
«360001-01-0803 | Sistema de ventilación compuesto por lana mineral con revestimientos en el exterior y el interior (sustituye a la especificación técnica “EAD 360001-00-0803”)».