DOUE-L-2022-80878
Europeo
Unión Europea
Decisión
20220609
910/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/910 de la Comisión de 9 de junio de 2022 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 en lo que respecta a las normas armonizadas relativas a la compatibilidad electromagnética de los interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles de baja tensión y a los suministros de alimentación externa para teléfonos móviles.
Diario Oficial de la Unión Europea
20220610
157
L
70
74
/doue/2022/157/L00070-00074.pdf
L
20220610
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2022/910/spa
Armonización de legislaciones
Control de calidad
Electricidad
Maquinaria
Normalización
Seguridad industrial
MODIFICA
los anexos I y II de la Decisión 2019/1326, de 5 de agosto
Industria
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), se presume que los equipos eléctricos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea son conformes con los requisitos esenciales establecidos en el anexo I de dicha Directiva que cubren esas normas o partes de normas.
(2) | Mediante la Decisión de Ejecución C(2016) 7641 (3), la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN), al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que elaboraran y revisaran normas armonizadas de compatibilidad electromagnética en apoyo de la Directiva 2014/30/UE.
(3) | Sobre la base de la solicitud presentada en la Decisión de Ejecución C(2016) 7641, el Cenelec revisó la norma armonizada EN IEC 60947-3:2009 y su modificación, EN IEC 60947-3:2009/A1:2012, relativas a los interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles de baja tensión, cuyas referencias se publican en la Comunicación de la Comisión (2018/C 246/01) (4).
(4) | Esto dio lugar a la adopción de la norma armonizada EN IEC 60947-3:2021, para aparamenta de baja tensión: interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
(5) | La Comisión, junto con el Cenelec, ha evaluado si la norma armonizada EN IEC 60947-3:2021 se ajusta a la petición objeto de la Decisión de Ejecución C(2016) 7641.
(6) | La norma armonizada EN IEC 60947-3:2021 es conforme en lo que respecta a los requisitos esenciales que debe incorporar y que están establecidos en la Directiva 2014/30/UE. Procede, por tanto, publicar las referencias de dicha norma armonizada en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(7) | En el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 de la Comisión (5) figuran las referencias de las normas armonizadas que confieren presunción de conformidad con la Directiva 2014/30/UE. A fin de garantizar que las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/30/UE figuren en un acto, debe incluirse en dicho anexo la referencia de la norma armonizada EN IEC 60947-3:2021.
(8) | Por consiguiente, es necesario retirar del Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de la norma armonizada EN IEC 60947-3:2009 y de su modificación, EN IEC 60947-3:2009/A1:2012.
(9) | Mediante carta de 15 de noviembre de 2021, el ETSI informó a la Comisión de que la norma armonizada EN 61204-3:2000, sobre compatibilidad electromagnética de las fuentes de alimentación de baja tensión con salida en corriente continua, cuya referencia se publica en la Comunicación (2018/C 246/01), cubre los cargadores que entran en el ámbito de aplicación de la norma armonizada EN 301 489-34 V1.4.1. La Comisión, junto con el ETSI, ha evaluado que la norma armonizada EN 61204-3:2000 puede utilizarse en lugar de la norma armonizada EN 301 489-34 V1.4.1, ya que los requisitos adicionales de protección de la norma EN 301 489-34 V1.4.1, destinados a proteger el cargador frente a los campos generados por el teléfono móvil, ya no son necesarios.
(10) | Es necesario, por tanto, retirar del Diario Oficial de la Unión Europea la referencia de la norma armonizada EN 301 489-34 V1.4.1.
(11) | En el anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 figuran las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/30/UE que se retiran de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. Procede, por tanto, incluir en dicho anexo las referencias de la norma armonizada EN IEC 60947-3:2009 y de su modificación, EN IEC 60947-3:2009/A1:2012, y de la norma armonizada EN 301 489-34 V1.4.1.
(12) | A fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para prepararse para la aplicación de la norma armonizada EN IEC 60947-3:2021, es necesario aplazar la retirada de las referencias de la norma armonizada EN IEC 60947-3:2009 y de su modificación EN IEC 60947-3:2009/A1:2012.
(13) | A fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para prepararse para la aplicación de la norma armonizada EN 61204-3:2000 en lugar de la norma armonizada EN 301 489-34 V1.4.1, es necesario aplazar la retirada de la referencia de dicha norma armonizada.
(14) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 en consecuencia.
(15) | La conformidad con una norma armonizada confiere presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se modifica de conformidad con el anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
El anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se modifica de conformidad con el anexo II de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 9 de junio de 2022.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(2) Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (DO L 96 de 29.3.2014, p. 79).
(3) Decisión de Ejecución C(2016) 7641 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, relativa a una solicitud de normalización al Comité Europeo de Normalización, al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones por lo que respecta a normas armonizadas en apoyo de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
(4) Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) (DO C 246 de 13.7.2018, p. 1).
(5) Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, relativa a las normas armonizadas aplicables a la compatibilidad electromagnética elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 206 de 6.8.2019, p. 27).
ANEXO I
En el anexo I, se añade la siguiente entrada:
Nº | Referencia de la norma
«21. | EN IEC 60947-3:2021 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles».
ANEXO II
En el anexo II se añaden las entradas siguientes:
Nº | Referencia de la norma | Fecha de retirada
«18. | EN IEC 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles EN IEC 60947-3:2009/A1:2012 | 10 de diciembre de 2023
19. | EN 301 489 -34 V1.4.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro de Radiofrecuencia (ERM). Norma de Compatibilidad Electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radiocomunicaciones. Parte 34: Condiciones específicas para Suministros de Alimentación Externa (EPS) para teléfonos móviles | 10 de diciembre de 2023».