DOUE-L-2021-81694
Europeo
Unión Europea
Decisión
20211203
2147/2021

Decisión (UE) 2021/2147 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 relativa a la aprobación de equipos de seguridad de la aviación civil con el «sello de la UE».
Diario Oficial de la Unión Europea
20211206
433
L
25
90
/doue/2021/433/L00025-00090.pdf
L
20211207
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2021/2147/spa
Aeropuertos y aeródromos
Consumidores y usuarios
Homologación
Marca de conformidad CE
Navegación aérea
Normalización
Seguridad ciudadana
Transportes aéreos
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento 300/2008, de 11 de marzo
CITA
Reglamento 2015/1998, de 5 de noviembre
Consumidores y usuarios
Seguridad y Defensa
Tecnología e investigación
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2320/2002 (1), y en particular su artículo 4, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1) | Las medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes a que se refiere el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 300/2008, incluyen procedimientos de aprobación y utilización de los equipos de seguridad de la aviación civil.
(2) | El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión (2) establece un régimen armonizado de aprobación para la instalación de equipos de seguridad de la aviación civil.
(3) | Las medidas adoptadas para garantizar que los equipos de seguridad de la aviación civil cumplan con las normas de funcionamiento exigidas han sido armonizadas para garantizar la aplicación óptima de las normas básicas comunes de seguridad aérea.
(4) | La Comisión reconoce el proceso común de evaluación de la Conferencia Europea de Aviación Civil como condición previa obligatoria para la aprobación de equipos de seguridad de la aviación civil. La Comisión concede una calificación temporal de «sello de la UE pendiente» a los equipos confirmados por el proceso de evaluación común solo después de haber recibido los informes de nivel 2.
(5) | Los equipos de seguridad homologados a nivel nacional como excepción al régimen armonizado de aprobación no deben recibir automáticamente el «sello de la UE». La Comisión solo puede conceder una calificación temporal de «sello de la UE pendiente» a los equipos homologados a nivel nacional después de haber recibido los informes de ensayo.
(6) | La Comisión debe adoptar una decisión para conceder un «sello de la UE» a los equipos que hayan recibido una calificación temporal de «sello de la UE pendiente».
(7) | La Comisión debe mantener una base de datos consolidada de la Unión en la que figuren los equipos permitidos para su instalación y uso en toda la Unión.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
En el anexo figura la lista de equipos de seguridad de la aviación civil aprobados con el «sello de la UE».
La «base de datos de la Unión sobre seguridad de la cadena de suministro-equipos de seguridad» se actualizará en consecuencia.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2021.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 97 de 9.4.2008, p. 72.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea (DO L 299 de 14.11.2015, p. 1).
ANEXO
Lista de equipos de seguridad de la aviación civil aprobados con el «sello de la UE»
PRIMERA PARTE
Nuevas entradas
1. ARCOS DETECTORES DE METALES (WTMD)
Los arcos detectores de metales que han superado los ensayos de indicación de localización pueden utilizarse en combinación con equipos de detección de metales para calzado y vienen indicados como «(SMD)».
Para la evaluación de los arcos detectores de metales (norma 1 y norma 2), no se exige un porcentaje máximo de alarmas referidas a objetos no peligrosos.
Identificador único | Fabricante | Designación | Configuración detallada | Norma | Estado
Hardware | Algoritmo de detección | Software del sistema | Hardware auxiliar | Concepto de operaciones | |
WTMD000001 | CEIA S.p.A | 02PN10K-EVO | 02PN10K/PZ-EVO V2.00x Control Unit Board SCD73 Antenna: SS65 | PV 1010, IS=EU-STD-2 | n/a | n/a | FI060K0098v1103xUK (Quick guide) | 2 (SMD) | EU Stamp
WTMD000002 | CEIA S.p.A | HI-PE PLUS | HIPEPLUS/PZ Antenna: SS65 | LXDA2000 | n/a | n/a | FI060K0108v2300 | 2 (SMD) | EU Stamp
WTMD000003 | Rapiscan | Metor 6E | Electronics, p/n 23106448 Antenna: Coil Set1, p/n 23109437, Coil Set2, p/n 23109438 | Software, Detection Core, Metor 6E p/n 101021459, v1.00, EU2 | n/a | n/a | CONOPS, ECAC CEP, Metor 6E, “Quick Guide”, p/n D01499, v1 | 2 | EU Stamp
WTMD000004 | Nuctech | MD2000 | 1.0 Antenna: MBP1-2.13 MBP2-2.13 | 08.00.06.00 | n/a | n/a | V1.0 / 01-2020 | 2 | EU Stamp
WTMD000005 | CEIA S.p.A | PMD3 Plus | PMD3Plus/PZ Antenna: SS65 | LXDA2000 | n/a | n/a | FI060K0108v2310 | 2 (SMD) | EU Stamp
WTMD000006 | CEIA S.p.A | 02PN20 | 02PN20/PZ Antenna: SS65 | LXDA2000 (EU-STD-2) | n/a | n/a | FI060K0108v2320 | 2 (SMD) | EU Stamp
2. DETECTORES DE METALES PORTÁTILES (HHMD)
Se deja en blanco intencionadamente.
3. EQUIPOS DE RAYOS X
Se deja en blanco intencionadamente.
4. EQUIPOS DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS (EDS)
4.1. EDS para equipaje de bodega
Los ensayos completos iniciados antes del 1 de enero de 2016 no probaron la configuración en cuanto a la capacidad de blindaje.
El término «bandeja» puede incluir cajones, baldes, contenedores, etc.
Se considerará automáticamente que todas las configuraciones que cumplen la norma 3.1 para EDS han alcanzado la norma 3 para EDS.
Identificador único | Fabricante | Designación | Configuración detallada | Norma | Estado
Hardware | Algoritmo de detección | Software del sistema | Hardware auxiliar | Concepto de operaciones
EDSHB00001 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDtS | HS 10080 EDtS | 02-51-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00002 | Smiths Detection | XRD 3500 | Varian MCS-7074A X-Ray Tube CANBERRA Germanium Detector | Library “ECAC” – Nr 8.2.2.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00003 | Reveal Imaging Technologies | CT80DR | CT80DR | 4.2.14 | 5.3.0.123 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00004 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDX 2is | HS 10080 EDX-2is | 05-80-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00005 | Smiths Detection | CTX 9400 DSi | CTX 9400 | Inspection: GInsp_2.3.0 ECACa Reconstruction: Recon_2.0.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00006 | Leidos | eXaminer XLB | 10-70500-01 | 06.17 | 00.45 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00007 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 | Inspection: 5800 ECAC SB CB 2.17.7 Reconstruction: 3.1.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00008 | Leidos | eXaminer SX | 10-64987-01 | 5.11 | 01.01 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00009 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555 aTiX | HS 7555 aTiX | 06-41-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00010 | Leidos | eXaminer 3DX-ES | 1000-11700-00 | 112.3 | 8.2 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00011 | Leidos | MVT HR | 1000-10001-HR | 6.5.2Eg n200 | 5.3.11 | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00012 | Rapiscan | MVXR 5000 | MVXR5000-Mk4 | 6.3 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00013 | Rapiscan | RTT80 | RTT80 | 1.0.12 | 7.02 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00014 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed Configuration | Inspection: 9800 ECAC HS CB 2.18.1 Reconstruction: 3.3.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00015 | Smiths Detection | CTX 5500 DS | CTX 5500 | Inspection: p 17_0_0 Reconstruction: trecon 3.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00016 | Leidos | eXaminer 3DX | Part no: 200001 | 112.3 | 8.2 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00017 | Nuctech | XT2080 | XT2080 | DPC 1.1 EDS 1.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00018 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | RR-07-05 | n/a | No tray | "CT only detection and LS " mode or "CT only detection" mode. | 3 | EU Stamp
EDSHB00019 | Leidos | eXaminer 3DX | Part no: 200001 | 112.3 | 7.1 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00020 | Leidos | eXaminer XLB | 10-70500-01 | 06.17 | 04 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00021 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 with Checkerboard | Inspection: 5800 ECAC SB CB 2.18.6 Reconstruction: 5800 CB 4.0.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00022 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed with Checkerboard | Inspection: 9800 ECAC HS CB 2.18.6 Reconstruction: 9800 CB 4.0.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00023 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.0.22 | 8.13 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00024 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 07-20-09 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00025 | Leidos | eXaminer 3DX | eXaminer 3DX | 112.5 | 10.1 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00026 | Leidos | eXaminer 3DX-ES | 200001 | 112.5 | 10.1 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00027 | Leidos | eXaminer SX | 10-64987-01 | 5.14 | 06 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00028 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 7.6.2 L200 | 1.0 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00029 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 7.6.2 S200 | 1.0 | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00030 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 with Checkerboard | Inspection: 5800 ECAC SB CB 2.18.13 Reconstruction: 5800 CB 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00031 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 with Checkerboard | Inspection: 5800 ECDMD SB CB 2.18.13 Reconstruction: 5800 CB 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00032 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDtS | HS 10080 EDtS | 07-32-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00033 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.0.24 | 8.13 | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00034 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.3 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp
EDSHB00035 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.5 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp
EDSHB00036 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed with Checkerboard | Inspection: 9800 ECAC HS CB 2.18.17 Reconstruction: 9800 CB HS 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00037 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | CTX 9800 High-Speed with Checkerboard Modified 605577-1, per DW 1365.2 | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 2.18.18 Reconstruction: 9800 CB HS 4.0.1 SC | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00038 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 EDX 2is | HS 10080 EDX-2is | 08-01-09 | n/a | No tray | n/a | 2 | EU Stamp
EDSHB00039 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.0.3 S200 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00040 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Crisplant Material n°: CrisBag® V5 SBT 507B595.XXX, Art. n°: 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00041 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Crisplant Material n°: CrisBag® V5 LBT 507B596.XXX, Art. n°: 7308974 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00042 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: FRAPORT Material n°: M020745 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00043 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Vanderlande Material n°: 011505-393-00001 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00044 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-27-16 | n/a | Tray: Vanderlande Material n°: 011505-890-00001 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00045 | Leidos | eXaminer XLB | 10-70500-01 | 06.27 | 04 | Tray: Crisplant - CrisBag® V5 SBT, Art. N°: 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00046 | Nuctech | XT2080AD | XT2080AD DHV 1.0 | OIS V2.0.004 Algorithm V3.1.18 OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.18 | n/a | No tray | V1.2 | 3 | EU Stamp
EDSHB00047 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Recon Prep: LibPrep 9800 HS CB DMA 6.0.0 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 6.0.2 | n/a | Tray: Beumer / Crisplant 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00048 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Recon Prep: LibPrep 9800 HS CB DMA 6.0.0 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 6.0.2 | n/a | Tray: Vanderlande long 011531-727-00001 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00049 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Recon Prep: LibPrep 9800 HS CB DMA 6.0.0 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 6.0.2 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00050 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.4.6 L200 | n/a | Tray: Vanderlande SBT, Item No. 011505-890-00001 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00051 | Nuctech | XT2100 | XT2100 DHV 1.0 | OIS V2.0.004 Algorithm V3.1.22 OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.22 OIS V2.0.004 Algorithm V3.1.23 OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.23 | n/a | No tray | CONOPS: V1.2 | 3 | EU Stamp
EDSHB00052 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.0 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00053 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECAC HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.0 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00054 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.0 Recon Post: Postproc SC TUB 8.0.0 | n/a | Tray: Beumer / Crisplant 400B767 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00055 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 08-28-19 | n/a | Trays: Crisplant CrisBag NG Tray V3 part n°: 400B767 and 419B629 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00056 | SureScan | x1000 | x1000 – HiSpeed (Stationary Gantry) | 4.0.0 | n/a | No tray | x1000B-i1310-A01 - x1000 Scanner Operations Manual, x1000B-i1310-B00 - x1000 Scanner Operations Manual | 3 | EU Stamp
EDSHB00057 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.11 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp
EDSHB00058 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.12 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp
EDSHB00059 | Reveal Imaging Technologies | CT-120 | CT-120 | 5.20.3.13 | n/a | No tray | P/N 81080 Revision3 Draft | 3 | EU Stamp
EDSHB00060 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECAC HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.2 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00061 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.2 Recon Post: Postproc SC 8.0.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00062 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.5.2 L200 | n/a | Tray: Crisplant CrisBag V5 SBT, Art. N°7308972 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00063 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS | OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.24 | n/a | No tray | V1.0 | 2 | EU Stamp
EDSHB00064 | Smiths Detection | CTX 5800 | CTX 5800 | Inspection: 5800 ECAC SB EDM 3.0.16 Reconstruction: 9.1.1 Recon Post: 9.1.1 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00065 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.5.4 L200 | n/a | Tray: Fraport AG, Art. N°M020745 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00066 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 | OIS V2.0.008 Algorithm V3.1.26 | n/a | No tray | V1.0 | 3 | EU Stamp
EDSHB00067 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-02 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.0.18 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00068 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 4.6.0 | n/a | No tray | x1000B-i1310-A01 - x1000 Scanner Operations Manual, x1000B-i1310-B00 - x1000 Scanner Operations Manual | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00069 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 8.9.6 L200 | n/a | Tray: Crisplant CrisBag V5 LBT, Art. N°7308974 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00070 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D2 | 8.9.4 N200 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00071 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-21-09 | n/a | Tray: BigBear BBF11012 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00072 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.27 | n/a | Tray: Beumer CrisBag® tote No. 843139000, Vanderlande tote No. 011505-393-00001 | V2.0, V3.0 | 3 | EU Stamp
EDSHB00073 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.27 | n/a | Tray: Vanderlande Assy Carrier No. 001036-241-00002 | V2.0, V3.0 | 2 | EU Stamp
EDSHB00074 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | V3.1.28.2 | n/a | No tray | V1.0, V3.0 | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00075 | Nuctech | XT2100-R | XT2100-R DHV 1.0 | Algorithm V3.1.27 | n/a | Tray: Beumer CrisBag® tote No. 843139000, Vanderlande tote No. 011505-393-00001 | V1.0 | 3 | EU Stamp
EDSHB00076 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.0.4 S100 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00077 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.0.4 S200 | n/a | Tray: Crisplant CrisBag® V3 SBT, Art. No. 400B767 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00078 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.0.5 S100 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00079 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.1.2 L200 | n/a | Tray: Vanderlande, Item No. 001036-241-00002 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00080 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-21-09 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00081 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-47-17 | n/a | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00082 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-03 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.1.17 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00083 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-03 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.2.0 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00084 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | 1003589-03 | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.2.1 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00085 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.3 m/s configuration) | CTX 9800 DSi (0.3 m/s configuration) | Inspection: ECAC HS EDM 3.1.4 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.3.3 | n/a | No tray | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00086 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry); (200000009900B ASSY, TOP LEVEL) | 4.6.1 | n/a | No tray | x1000B-i1310-C00 - x1000 Scanner Operations Manual | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00087 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | Inspection: 9800 ECAC UHS EDM 3.1.17 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.3.6 | n/a | VANDERLANDE tray (Ref: 001036-241-00002) | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00088 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-21-09 | n/a | VANDERLANDE tray (Ref: 001036-241-00002) VANDERLANDE tray (Ref: 001036-103-00001) | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00089 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi | MD Checkerboard HS Configuration | Inspection: 9800 ECDMD HS CB 3.0.5 Reconstruction: LibRecon 9800 HS CB DMA 8.0.2 Recon Post: Postproc SC TUB 8.0.0 | n/a | Tray: Beumer / Crisplant 400B767 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00090 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D1 | 9.7.5 L100 | n/a | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00091 | Smiths Detection | CTX 9800 Dsi (0.5 m/s configuration) | CTX 9800 DSi Comet x-ray tube (0.5 m/s configuration) | Inspection: 9800 ECDMD UHS EDM 3.6.0 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00092 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.0.47 | 8.14 | Bigbear Tray (ref: BFF11012) | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00093 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.30 | n/a | No tray | CONOPS XT2100HS v1.0 | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00094 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm V3.1.31 | n/a | No tray | CONOPS XT2100HS v1.0 | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00095 | Nuctech | XT2100HS | DHV 1.1 | Algorithm v3.1.36 | n/a | Daifuku (P/N BTSP0007001C) | CONOPS XT2100HS v3.0 | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00096 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | 1.4.04 | 8.14 | No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00097 | Nuctech | XT2100HS | DHV 1.1 | Algorithm V3.1.39 | n/a | Vanderlande (P/N 011505-707-00001) | CONOPS XT2100HS V3.0 (dated 2018-08-06) | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00098 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | EDS v1.4.04 | 8.14 | No Tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00099 | Smiths Detection | HI-SCAN 10080 XCT | HS 10080 XCT | 09-63-09 | n/a | Tray : AENA.MAD-001 No tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00100 | Smiths Detection | CTX 9800 DSi (0.5 m/s configuration) | CTX 9800 DSi Comet x-ray tube (0.5 m/s configuration) | Inspection: 9800 ECDMD UHS EDM 3.6.2 Reconstruction: 9.2.0 Recon Post: 9.2.0 | n/a | No Tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00101 | Nuctech | XT2100HS | XT2100HS DHV 1.0 XT2100HS DHV 1.1 | Algorithm v3.1.37 | n/a | Beumer ChrisBag tote (P/N 843139000) Vanderlande Tote 850 (P/N 011505-393-00001) Vanderlande Assy Carrier (P/N 001036-241-00002) | CONOPS XT2100HS V2.0 dated 2016-12-21 | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00102 | Nuctech | XT2100HS | DHV 1.1 | Algorithm V3.1.40 | n/a | Beumer/Crisplant, Crisbag (P/N CB3110) | CONOPS XT2100HS V3.0 (dated 2018-08-06) | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00103 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | EDS v1.0.50 | 8.14 | No tray Daifuku Logan BTSP0007001A BigBear BBF11012 | n/a | 3.0 | EU Stamp
EDSHB00104 | Leidos | MV3D | 1000-10001-D2 | 10.1.2 H100 | n/a | No Tray | n/a | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00105 | Rapiscan | RTT110 | RTT110 | EDS 1.0.64 | 8.14 | Tray: Beumer Crisbag V5 SBT No. 7308972 | n/a | 3 | EU Stamp
EDSHB00106 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 5.5.0.0 | n/a | Tray: Vanderlande No. 001036-103-00001 | x1000B-i1310-C01 | 3 | EU Stamp
EDSHB00107 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 5.5.0.1 | n/a | Tray: Vanderlande No. 001036-103-00001 | x1000B-i1310-C01 | 3.1 | EU Stamp
EDSHB00108 | SureScan | x1000 (0.5 m/s configuration) | x1000 – HiSpeed.5 (Stationary Gantry) | 5.5.0.1 | n/a | Tray: CrisBag® V5 SBT 507B595.XXX | x1000B-i1310-C01 | 3 | EU Stamp
4.2. EDS para equipaje de mano
El concepto de operaciones aplicado a los EDS para equipaje de mano depende de la norma alcanzada.
Norma C1: la inspección requiere separar los productos electrónicos, así como los líquidos, aerosoles y geles (LAG).
Norma C2: permite inspeccionar el equipaje que contiene ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos de gran tamaño.
Norma C3: permite inspeccionar el equipaje que contiene ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos de gran tamaño y LAG.
Norma C4: el mismo concepto de operaciones que la norma C3.
Identificador único | Fabricante | Designación | Configuración detallada | Norma | Estado
Hardware | Algoritmo de detección | Software del sistema | Hardware auxiliar | Concepto de operaciones | |
EDSCB00001 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-12-23 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00002 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 200.3.0 | n/a | MacDonald Humfrey tray: 12043-SLT | CONOPS 1 SRT | C2 | EU Stamp
EDSCB00003 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 200.3.0 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | CONOPS 1 SRT | C2 | EU Stamp
EDSCB00004 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.2.5 | n/a | Herbert tray: 91280AS | 8100-26282-OM | C2 | EU Stamp
EDSCB00005 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.2.5 | n/a | MacDonald Humfrey tray: 12043-SLT | 8100-26282-OM | C2 | EU Stamp
EDSCB00006 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.2.5 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | 8100-26282-OM | C2 | EU Stamp
EDSCB00007 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-17 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00008 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-17 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00009 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-20 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00010 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-19 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00011 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-12 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00012 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00013 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00014 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00015 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-12 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00016 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00017 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-15-14 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00018 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-15-14 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00019 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-15-16 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00020 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-16-26 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021) (P/N 11112352 | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00021 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-17-16 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00022 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-17-26 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00023 | Smiths Detection | XDi | XDi | XDi-CBS-C-v1.0 | n/a | MacDonald Humfrey Tray (P/N 34460689) | 2.13 | C1 | EU Stamp
EDSCB00024 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.04 | n/a | Scarabee tray (P/N 21-06027-01) | 16-01519 Rev.00-2016 | C2 | EU Stamp
EDSCB00025 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-20 | n/a | Smiths Detection Tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00026 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Smiths Detection Tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00027 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 201.1.1 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | Detect 1000 user guide Revision 3.0 | C2 | EU Stamp
EDSCB00028 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 201.1.1 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | Detect 1000 user guide Revision 3.0 | C2 | EU Stamp
EDSCB00029 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.4.14 | n/a | Herbert tray: 91280AS | 8100-26282-OM | C3 | EU Stamp
EDSCB00030 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.4.15 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | 8100-26282-OM | C3 | EU Stamp
EDSCB00031 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.4.18 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | 8100-26282-OM | C3 | EU Stamp
EDSCB00032 | Nuctech | Kylin | DHV 1.0 | v3.5.7 | n/a | Vanderlande Scannojet Tray v4 P10128 revA | v1.0 | C1 | EU Stamp
EDSCB00033 | Nuctech | Kylin | DHV 1.0 | v3.5.9 | n/a | Vanderlande Scannojet Tray v4 P10128 revA | v1.0 | C2 | EU Stamp
EDSCB00034 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.07 | n/a | Scarabee tray (P/N 21-06027-01) | 16-01519 Rev.00-2016 | C2 | EU Stamp
EDSCB00035 | Gilardoni | FEP ME 640 AMX | 37548400-001 | 3AUE0294-005 | n/a | Gilardoni Tray (P/N 55203181) | 37640500-001 37640500-004 | C1 | EU Stamp
EDSCB00036 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-10-00 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 34460689) | 95596016 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00037 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-18-13 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 34460689) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00038 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-18-24 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 34460689) | 95595885 (2016/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00039 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.04 | n/a | Scarabee tray (P/N 21-06027-01)) | 101014944 Rev 2 | C2 | EU Stamp
EDSCB00040 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.07 | n/a | Scarabee tray (P/N 21-06027-01) | 101014944 Rev 2 | C2 | EU Stamp
EDSCB00041 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-14-00 | n/a | Scarabee tray (P/N SSL01_XA003_NH) | 95596016 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00042 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-14-00 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) | 95596016 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00043 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-20-00 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 34460689) | 95596016 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00044 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-20-00 | n/a | Scarabee tray (P/N SSL01_XA003_NH) | 95596016 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00045 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-20-00 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) | 95596016 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00046 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 314.0.1 | n/a | MacDonald Humfrey tray: 12043-SLT | Detect 1000 user guide Revision 3.0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00047 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 314.0.1 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | Detect 1000 user guide Revision 3.0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00048 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 205.0.0 | n/a | Scarabee tray: SSL01_XA001_NH | Detect 1000 user guide Revision 3.0 | C2 | EU Stamp
EDSCB00049 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 205.0.0 | n/a | MacDonald Humfrey tray: 12043-SLT | Detect 1000 user guide Revision 3.0 | C2 | EU Stamp
EDSCB00050 | Nuctech | CX6040D | n/a | Eda V1.0.0 | n/a | Nuctech NUC680 tray (P/N v1) Vanderlande Scannojet tray v4 P10128 RevA | CONOPS CX6040D V1.0 | C1 | EU Stamp
EDSCB00051 | Nuctech | CX6040D | n/a | Eda V1.0.0 | n/a | Vanderlande Scannojet tray v4 P10128 RevA | CONOPS CX6040D V1.0 | C1 | EU Stamp
EDSCB00052 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-27-00 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 34460689) | 95596016 (2017/09/26) | C3 | EU Stamp
EDSCB00053 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-27-00 | n/a | Smiths Detection tray P/N 34486990) | 95596016 (2017/09/26) | C3 | EU Stamp
EDSCB00054 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-19-23 | n/a | Vanderlande Scannojet tray (P/N 10128 / 095527-727) | 95596016 | C1 | EU Stamp
EDSCB00055 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.07 | n/a | Herbert tray (P/N 42112482) | 16-01519 Rev.03-2018 | C2 | EU Stamp
EDSCB00056 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.11 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 16-01519 Rev.03-2018 | C2 | EU Stamp
EDSCB00057 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.4.25 | n/a | MacDonald Humfrey tray: (P/N 12043-SLT) | 8100-26282-OM | C3 | EU Stamp
EDSCB00058 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS | EDS_1.4.25 | n/a | Scarabee tray (P/N SSL01_XA001_NH) | 8100-26282-OM | C3 | EU Stamp
EDSCB00059 | Nuctech | Kylin Ti | Kylin Ti DHV 1.0 | v3.6.10 | n/a | Nuctech NUC680 tray (P/N v1) | Kylin Ti v1.0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00060 | Rapiscan | 620DV | n/a | 4.517 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 101005244) | D00370 Rev.1 | C1 | EU Stamp
EDSCB00061 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.07 | n/a | Herbert tray (P/N 42112482) | 101014944 Rev 2 | C2 | EU Stamp
EDSCB00062 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.11 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 101014944 Rev 2 | C2 | EU Stamp
EDSCB00063 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-31-00 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) | 95596016 Rev. 1 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00064 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-30-00 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 34460689) | 95596016 Rev. 1 (2017/09/26) | C3 | EU Stamp
EDSCB00065 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-30-00 | n/a | Scarabee tray (P/N SSL01_XA003_NH) | 95596016 Rev. 1 (2017/09/26) | C3 | EU Stamp
EDSCB00066 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-30-00 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) | 95596016 Rev. 1 (2017/09/26) | C3 | EU Stamp
EDSCB00067 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-31-00 | n/a | Scarabee tray (P/N SSL01_XA003_NH) | 95596016 Rev. 1 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00068 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-31-00 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 34460689) | 95596016 Rev. 1 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
EDSCB00069 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-19-19 | n/a | Vanderlande tray (P/N P10128 / 095527-727) | 95596016 (2017/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00070 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95595885 (2016/09/26) | C1 | EU Stamp
EDSCB00071 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.15.01 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 16-01519 Rev.03-2018 | C2 | EU Stamp
EDSCB00072 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.15.01 | n/a | Herbert tray (P/N 42112482) | 16-01519 Rev.03-2018 | C2 | EU Stamp
EDSCB00073 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.15.01 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | 16-01519 Rev.03-2018 | C2 | EU Stamp
EDSCB00074 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.17.02 | n/a | Herbert tray (P/N 42112482) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00075 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.17.02 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00076 | Analogic | ConneCT | n/a | v9.17.01 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00077 | Nuctech | Kylin MV | DHV 1.0 | 7.0.3 | n/a | Vanderlande Scannojet Tray v4 P10128 revA | v1.0 | C2 | EU Stamp
EDSCB00078 | Nuctech | Kylin MV | DHV 1.0 | 7.0.3 | n/a | Nuctech NUC680 tray (P/N v1) | v1.0 | C2 | EU Stamp
EDSCB00079 | Nuctech | Kylin Ti | Kylin Ti DHV 1.0 | 3.6.10 | n/a | Vanderlande Scannojet Tray v4 P10128 revA | Kylin Ti v1.0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00080 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.15.01 | n/a | Herbert tray (P/N 42112482) | 101014944 Rev 2 | C2 | EU Stamp
EDSCB00081 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.15.01 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 101014944 Rev 2 | C2 | EU Stamp
EDSCB00082 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.15.01 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | 101014944 Rev 2 | C2 | EU Stamp
EDSCB00083 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.17.02 | n/a | Herbert tray (P/N 42112482) | 101014944 Rev 2 | C3 | EU Stamp
EDSCB00084 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.17.02 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | 101014944 Rev 2 | C3 | EU Stamp
EDSCB00085 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.17.01 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 101014944 Rev 2 | C3 | EU Stamp
EDSCB00086 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-70-23 | n/a | Vanderlande Scannojet tray (P/N P10128 / 095527-727) | 95596016 | C2 | EU Stamp
EDSCB00087 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 326.0.0 | n/a | Tray: VanDerLande Bandeja Scannojet | Mfg. No. 1000D1000v4.0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00088 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040CTiX | 20-30-00 | n/a | Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) Vanderlande (P10128 / 095527-727) | 95596016 | C2 and C3 | EU Stamp
EDSCB00089 | Analogic | ConneCT | n/a | 9.19.04 | n/a | Herbert (P/N 42112482) MacDonald Humfrey (P/N 12043-SLT) Vanderlande (P/N 095527-727) | 16-01519-rev03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00090 | Rapiscan | 920CT | n/a | 9.19.04 | n/a | Herbert tray (P/N 42112482) MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 101014944 Rev 2 | C3 | EU Stamp
EDSCB00091 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040CTiX | 20-36-00 | n/a | Smiths (P/N 34486990) Mac Donald Humfrey (P/N34460689) Scarabee (P/N SSL01_XA003_NH) | 95596016 | C3 | EU Stamp
EDSCB00092 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040CTiX | 20-41-00 | n/a | Smiths (P/N 34486990) Mac Donald Humfrey (P/N34460689) Scarabee (P/N SSL01_XA003_NH) | 95596016 | C3 | EU Stamp
EDSCB00093 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 HS | Detect 1000 | 326.0.0 | n/a | OneTray Tray (P/N OT_VAS007) OneTray (P/N OT-VAS013) OneTray (P/N OT-VAS015) OneTray (P/N OT-VAS016) | IDSS_REP-077_Detect1000_ConOps_Rev0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00094 | Nuctech | CX7555D | CX7555D.A03N | EDA 1.0.2 | n/a | Nuctech NUC680 tray (P/N v3); Vanderlande Scannojet tray 95527-727 (P10128 revA); MacDonald Humfrey tray (12043-SLT) | CONOPS_CX7555D_EDSCB_V1.0_20190716 | C1 | EU Stamp
EDSCB00095 | Leidos | ClearScan 1060HS | 1000-10001-CSU | EDS-1.4.33 | n/a | Vanderlande (P/N 095527-727) | 8100-26282-OM Rev A5 | C3 | EU Stamp
EDSCB00096 | Leidos | ClearScan 1060HS | 1000-10001-CSU | EDS-1.4.41 | n/a | MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | 8100-26282-OM Rev A5 | C3 | EU Stamp
EDSCB00097 | Leidos | ClearScan 1060HS | 1000-10001-CSU | EDS-1.4.42 | n/a | Scarabee tray (P/N SSL01_XA001_NH) | 8100-26282-OM Rev A5 | C3 | EU Stamp
EDSCB00098 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 329.0.0 | n/a | Herbert tray (P/N 91280AS) | Mfg. No. 1000D1000v4.0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00099 | IDSS Holdings Inc. | Detect 1000 | Detect 1000 | 332.1.0 | n/a | Cassioli tray (P/N S030012FPLT) WO tray (P/N W-280819-000) | IDSS_REP-077_Detect1000_ConOps_Rev0 | C3 | EU Stamp
EDSCB00100 | Nuctech | Kylin Ti | Kylin Ti DHV 1.0 | v3.6.12 | n/a | Nuctech NUC680 tray (P/N v3) | Kylin Ti CONOPS v1.2 | C3 | EU Stamp
EDSCB00101 | Nuctech | Kylin Ti | Kylin Ti DHV 1.0 | v3.6.13 | n/a | Cassioli tray (P/N S030008FPLT) | Kylin Ti CONOPS v1.2 | C3 | EU Stamp
EDSCB00102 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-20 | n/a | Smiths Detection tray 3 (P/N 34493797) | 95596016 rev. 02 (2020/03/01) | C1 | EU Stamp
EDSCB00103 | Analogic | ConneCT | ConneCT | v9.23.05 | n/a | Herbert tray (P/N 101019470) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00104 | Analogic | ConneCT | ConneCT | v9.21.09 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00105 | Analogic | ConneCT | ConneCT | v9.23.04 | n/a | MacDonald Humfrey (P/N 12043-SLT) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00106 | Nuctech | Kylin Ti | Kylin Ti | V3.6.23 | n/a | Alfyma tray (P/N RDBA18-PART-000-B) Vanderlande Scannojet tray (P/N 095527-727 / P10128 revA) MacDonald Humfrey tray (P/N 12043-SLT) | Kylin Ti - CONOPS v1.2 (2019/07/03) | C3 | EU Stamp
EDSCB00107 | Rapiscan | 920CT | 920CT | v9.23.05 | n/a | Herbert tray (P/N 101019470) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00108 | Rapiscan | 920CT | 920CT | v9.21.09 | n/a | Vanderlande tray (P/N 095527-727) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00109 | Rapiscan | 920CT | 920CT | v9.23.04 | n/a | MacDonald Humfrey (P/N 12043-SLT) | 16-01519 Rev.03-2018 | C3 | EU Stamp
EDSCB00110 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 CTiX | 6040 CTiX | 20-50-00 | n/a | OneTray tray (P/N OT_VAS013) Cassioli tray (P/N S030012FPLT) Smiths Detection tray 3 (P/N 34496512) | 95596016 rev.02 (2020/03/01) | C3 | EU Stamp
EDSCB00111 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-71-27 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) | 95596016 (2017/09/26) | C2 | EU Stamp
5. PROYECCIÓN DE IMÁGENES PARA LA DETECCIÓN DE ARTÍCULOS PELIGROSOS (TIP)
Se deja en blanco intencionadamente.
6. EQUIPOS DE DETECCIÓN DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS (ETD)
Para el funcionamiento de los equipos de ETD, se han considerado dos métodos de muestreo durante la evaluación:
— | (H) el equipo ha superado los ensayos manipulando los hisopos con la mano;
— | (W) significa que el equipo ha superado los ensayos manipulando los hisopos con una varilla.
Para el funcionamiento de los equipos de ETD, se han tenido en cuenta dos ámbitos de utilización durante las evaluaciones:
— | (P) el equipo ha superado los ensayos para la inspección de pasajeros, personas distintas de los pasajeros, objetos transportados, equipaje de mano y equipaje de bodega;
— | (C) el equipo ha superado los ensayos para la inspección de la carga y el correo, las provisiones de a bordo, los suministros de aeropuerto y los materiales de la compañía aérea cargados en la bodega de la aeronave. Identificador único | Fabricante | Designación | Configuración detallada | Norma | Estado Hardware | Algoritmo de detección | Software del sistema | Hardware auxiliar | Concepto de operaciones | | ETD0000001 | Smiths Detection | IONSCAN 500DT | 4816800 | AE Rev L | 500DT_3.05.031 | Swab: Part Number 6822254-A Wand: P/N 6820512 | Operational Manual, Rev. A, May 2013, Part Number 6824395ROW | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000002 | Smiths Detection | IONSCAN 600 | 4824000 | IS600 Exp ECAC-1 final ECAC E (24727-1) ECAC E (24766-1) ECAC E (24766A-1) | 441151 9824012-A 9824012-B 9824012-C | Swab: P/N 6824768-01; P/N 1824019-A | Ionscan 600 Quick Start Guide, Part Number 6824007 | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000003 | Bruker Daltonik GmbH | DE-tector | 1824953 | Library B_EXEU_EXPL15 (P/N 1836524) | n/a | Swab: Sample Collector (P/N 8702660) Sample Collector (P/N 8702660-E) Sampling wand: 8702515 | 2014-06-17/Rev. 1.00 (P/N 1829977) 2016-02-01/Rev. 1.01 (P/N 1829977) | (H) / (W) (P) | EU Stamp ETD0000004 | Bruker Daltonik GmbH | DE-tector | 1824953 | Library B_EXEU_EXPL16 (P/N 1836522) | n/a | Swab: Sample Collector (P/N 8702660) Sample Collector (P/N 8702660-E) Sampling wand: 8702515 | 2014-06-17/Rev. 1.00 (P/N 1829977) 2016-02-01/Rev. 1.01 (P/N 1829977) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000005 | Bruker Daltonik GmbH | DE-tector | 1824953 | Library B_EXEU_MIXD01 (P/N 1836519) | n/a | Swab: Sample Collector (P/N 8702660) Sample Collector (P/N 8702660-E) Sampling wand: 8702515 | 2014-06-17/Rev. 1.00 (P/N 1829977) 2016-02-01/Rev. 1.01 (P/N 1829977) | (H) / (W) (P) | EU Stamp ETD0000006 | Leidos | QS-B220 Mfr. P/N QS-B220-010 | 10011377 | 23176 (P/N 42300086) | n/a | Swab: Sample traps (P/N 42200191) Sampling wand – 10011279 | 42400030 (Quick Start Guide) 42400028 (User Manual) | (H) / (W) (P) | EU Stamp ETD0000007 | Leidos | QS-B220 Mfr. P/N QS-B220-011 | 10011377 | 23448 (P/N 42300099) | n/a | Swab: Sample traps (P/N 42200191) Sampling wand – 10011279 | 42400030 (Quick Start Guide) 42400028 (User Manual) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000008 | Leidos | QS-B220 Mfr. P/N QS-B220-012 | 10011377 | 23445 (P/N 42300098) | n/a | Swab: Sample traps (P/N 42200191) Sampling wand – 10011279 | 42400030 (Quick Start Guide) 42400028 (User Manual) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000009 | Leidos | QS-B220 Mfr. P/N QS-B220-013 | 10011377 | 23444 (P/N 42300097) | n/a | Swab: Sample traps (P/N 42200191) Sampling wand – 10011279 | 42400030 (Quick Start Guide) 42400028 (User Manual) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000010 | Leidos | QS-B220 Mfr. P/N QS-B220-014 | 10011334 | 23445 (P/N 42300098) | n/a | Swab: Sample traps (P/N 42200191) Sampling wand – 10011279 | 42400030 (Quick Start Guide) 42400028 (User Manual) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000011 | Rapiscan | ITEMISER 4DX | P0007018-015-CEP | C10.06.11-CEP | n/a | Swab: M0002057 Hand Wand: M0001240 | MA100026-01 / MA100026-02; MA100091 Rev 0C | (H) / (W) (P) | EU Stamp ETD0000012 | Rapiscan | ITEMISER 4DX | P0007018-015-CEP | C10.06.14-CEP | n/a | Swab: M0002057 Hand Wand: M0001240 | MA100026-01 / MA100026-02; MA100091 Rev 0C | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000013 | Smiths Detection | IONSCAN 600 | 4824000 | IS600 Exp ECAC-1 final | 9824012-A 9824012-B 9824012-C | Swab: P/N 6824768-01; P/N 1824019-A Sampling Wand: P/N 3824750-1; P/N 3824750-2 | Operational Manual, Rev. A, May 2015, P/N 6824005ROW Additional Guidance for Performing a Wand Sample Analysis Rev. A (Sept 2015) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000014 | Rapiscan | ITEMISER DX | P00007018-014-CEP | 8.89e13CEP | n/a | Swab: M0001964-100 | MA100034-01 / MA100034-02; MA100034-02 Rev E | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000015 | Bruker Daltonik GmbH | RoadRunner | 1860000 | B_RR00_EXPL14 | n/a | Swab: Sample Collector M (P/N 1842394) | 2016-02-16/Rev. 1.00 (P/N 1842342) | (H) (P) | EU Stamp ETD0000016 | Nuctech | TR2000DB-A | C 1.00 | 15.10.31.64 | n/a | Swab: BZOA0403000-I-02 Portable swab baker: BZOA0800000-02 | 7.10 | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000017 | Smiths Detection | IONSCAN 600 | 4824000E-101-2 4824000E-101P-2 | ECAC E (24758-1) ECAC E (24758-2) ECAC E (24758-4) ECAC E (24758A-1) ECAC E (24758A-2) ECAC E (24758A-4) | 9824012-D 9824012-E 9824012-F 9824012-K 9824012-R 9824012-T | Swab: P/N 6824768-01; P/N 1824019-A Sampling Wand (Optional): P/N 3824750-1; P/N 3824750-2 | 6824005ROW revision C, January 2016 6824005ROW revision D, Ionscan 600 Quick Start Guide, P/N 6824007 | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000018 | Leidos | QS-B220HT Mfr. P/N QS-B220-017 | 10011377 | 25088 (P/N 42300098) | 1.4 P/N 42300085 | Swab: Sample traps P/N 42200191 Sampling wand P/N 10011451 | 42400030 (Quick Start Guide) 42400028 (User Manual) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000019 | Nuctech | TR2000DB-A | C 1.00 | 16.8.2.64 (Library E11.A04.1611) | n/a | Swab: BZOA0403000-I-02 Portable swab baker: BZOA0800000-02 | 7.10 | (H) (P) | EU Stamp ETD0000020 | Nuctech | TR2000DB-A | C 1.00 | 16.8.2.64 (Library E11.A08.1611) | n/a | Swab: BZOA0403000-I-02 Portable swab baker: BZOA0800000-02 | 7.10 | (H) (P) | EU Stamp ETD0000021 | Nuctech | TR2000DB-A | NIL2.0 | D17.3.16.66 (Library E11.B01.1707) | n/a | Swab: -04A Portable swab baker: BZOA0800000-02 | v17.06 | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000022 | Rapiscan | ITEMISER 4DX | P00007018-015-CEP | C10.06.23-CEP | n/a | Swab: M0002057 | MA100091 rev0A; MA100091 Rev 0C | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000023 | Leidos | QS-B220HT Mfr. P/N QS-B220-017 | 10011465 | 25088 (P/N 42300098) | 1.4 P/N 42300085 | Swab: Sample traps P/N 42200191 Sampling wand P/N 10011451; Sampling wand: P/N 10011279 | 42400049 (Quick Start Guide) 42400048 (User Manual) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000024 | Bruker Daltonik GmbH | DE-tector | 1824953 | Library B_EXEU_EXPL19 | n/a | Swab: Sample Collector (P/N 8702660) Sample Collector (P/N 8702660-E) | 2016-02-01/Rev. 1.01 (P/N 1829977) 2016-02-01/Rev. 1.01 (P/N 1829977) | (H) (P) | EU Stamp ETD0000025 | Bruker Daltonik GmbH | DE-tector | 1824953 | Library B_EXEU_EXPL22 | n/a | Swab: Sample Collector (P/N 8702660) Sample Collector (P/N 8702660-E) Sampling wand: 8702515 | 2016-02-01/Rev. 1.01 (P/N 1829977) 2016-02-01/Rev. 1.01 (P/N 1829977) | (H) / (W) (P) | EU Stamp ETD0000026 | Nuctech | TR2000DB-A | NIL2.0 | D17.3.16.66 (Library E11.B02.1712) (Library E11.B05.1712) (Library E11.B06.1712) | n/a | Swab: -04A Portable swab baker: BZOA0403000-I-02 | v17.06 | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000027 | Rapiscan | ITEMISER DX | P00007018-014-CEP | 8.89e14CEP | n/a | Swab: S/N M0001964-100 Wand: S/N M1000541 | MA100034-02 Revision C | (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000028 | Bruker Optik GmbH | DE-tector Flex | 1880000 | Library B_EXFL_EXPL10 | n/a | Swab: Sample Collector (P/N 8702660-E) | 2018-09-28 / Rev. 1.02 (P/N 1859473) | (H) (P) | EU Stamp ETD0000029 | 1st Detect | TRACER 1000 | 00-10001-01 | 5.2.25 | 7.17.0.185 | Swab: P/N #88-10002-03 P/N #88-10002-05; P/N #88-10002-06; P/N #88-10002-07 | Rev 09, 8/7/2018 | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000030 | 1st Detect | TRACER 1000 | 00-10001-01 | 5.2.31 | 7.17.0.185 | Swab: P/N #88-10002-03; P/N #88-10002-05; P/N #88-10002-06; P/N #88-10002-07 | Rev 09, 8/7/2018 | (H) (P) | EU Stamp ETD0000031 | Nuctech | TR2000DC | Detector CIL4.0 Firmware C1.2.0 | D18.9.26 (Library E11.C01.1903) (Library E11.C01.1910) (Library E11.C07.1910) | n/a | Swab: -04A Swab Baker Type-02E | 19.03 | (H) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000032 | Bruker Optik GmbH | DE-tector Flex | 1880000 | B_EXFL_EXPL11 | n/a | Swab: sample collector(P/N 8702660-E) | 2019-08-27/Rev. 1.03, P/N 1859473 | (H) (P) | EU Stamp ETD0000033 | Bruker Optik GmbH | DE-tector Flex | 1880000 | B_EXFL_EXPL11 | n/a | Swab: sample collector (P/N 8702660-E) Wand: P/N 8702515 | 2019-08-27/Rev. 1.03, P/N 1859473 | (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000034 | Rapiscan | ITEMISER DX | P0007018-014-CEP | 8.89e16CEP | n/a | Swab: S/N M0001964-100 Wand: S/N M1000541 | MA001147 Rev. 0A; MA100034-02 Rev E | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000035 | Rapiscan | ITEMISER DX | P00007018-014-CEP | 8.89e16CEP | n/a | Swab: S/N M0001964-100 Wand S/N M1000541 | MA001147 Rev. 0A | (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000036 | Nuctech | TR2000DC | Detector CIL4.0 Firmware C1.2.0 | D18.9.26 (Library E11.C01.1903) (Library E11.C01.1910) (Library E11.C07.1910) | n/a | Swab: type -05A with Swab Baker Type-02E; | 20.02 | (W) (P) / (C) | EU Stamp ETD0000037 | Smiths Detection | IONSCAN 600 | 4824000E-101 4824000E-101P | ECAC E (24758-1) ECAC E (24758A-1) ECAC E (24758-2) ECAC E (24758A-2) ECAC E (24758-4) ECAC E (24758A-4) | n/a | Swab: P/N 6824768-01; P/N 1824019-A Sampling Wand (Optional): P/N 3824750-1; P/N 3824750-2 | 6824005 (Operator Manual) 6824007 (Quick Start Guide) | (H) / (W) (P) / (C) | EU Stamp
7. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS LÍQUIDOS (LEDS)
Sobre la base del concepto de operaciones facilitado por el fabricante, se probó el funcionamiento del LEDS para un tipo determinado de operaciones:
— | (A) significa que el LEDS inspecciona envases individuales, que deben abrirse para el muestreo;
— | (B) significa que el LEDS inspecciona envases individuales sin necesidad de abrirlos;
— | (C) significa que el LEDS inspecciona múltiples envases sin necesidad de abrirlos.
Cuando se utilicen equipos de tipo A, B o C, los envases de LAG se retirarán del equipaje de mano y se inspeccionarán por separado.
— | (D) significa que el LEDS inspecciona los envases de LAG sin necesidad de abrirlos (el precinto original permanece intacto);
— | (D+) significa que el LEDS es además capaz de inspeccionar los envases de LAG junto con productos electrónicos complejos (por ejemplo, ordenadores portátiles) presentes en el equipaje de mano.
Cuando se utilicen equipos de tipo D o D+, no será necesario retirar los envases de LAG del equipaje de mano.
Identificador único | Fabricante | Designación | Configuración detallada | Norma | Estado
Hardware | Algoritmo de detección | Software del sistema | Hardware auxiliar | Concepto de operaciones | |
LEDS000001 | Kromek | Identifier BLS-1003 | n/a | CMP_SOF_0800 Rev 4 | n/a | n/a | MAL-OPS-0851 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000002 | Nuctech | LS1516BA | DHV 1.0 | AV 3.1.0.9 | V1.2.026.140 | n/a | 2010-06-01 CONOPS-V1-C | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000003 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | n/a | 05-92-30 | n/a | n/a | 95592934, 10/08/2010 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000004 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | n/a | 05-93-30 | n/a | n/a | 95592934, 10/08/2010 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000005 | Veriteque USA, Inc | SwabTek LETK | Test strip batch 200710 | n/a | n/a | n/a | July 2010 | 2 (A) | EU Stamp
LEDS000006 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 06-31-07 | n/a | n/a | 95592934, 10/08/2010 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000007 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 06-31-35 | n/a | n/a | 95592934, 10/08/2010 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000008 | Agilent Technologies | Insight100 | INS100-v1.0 | INS100-27 Rev. 1.0, 1 Sep 2011 | Insight.exe (2.0.0.1) Insight100.exe (2.2.1.0) | Spectrograph: Q22244 CCD: DR-324B-FI | INS100-26 Rev. 1.0, 7 Sep 2011 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000009 | Agilent Technologies | Insight100 | INS100-v1.0 | INS100-27 Rev. 1.1, 1 Oct 2011 | Insight100.exe (2.1.0.0) Insight100.exe (2.2.1.0) | Spectrograph: Q22244 CCD: DR-324B-FI | INS100-26 Rev. 1.0, 7 Sep 2011 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000010 | Optosecurity | OptoScreener on Smiths 6040i | Smiths 6040i | 6.0 | n/a | OS-3000 | D500-10001 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000011 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 06-41-38 | n/a | n/a | 95592934, 20/09/2011 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000012 | Reveal Imaging Technologies | CT-800 | CT-800 | 4.3.0.2 | n/a | n/a | CT-800 User Guide (P/N 81032) | 2 (D) | EU Stamp
LEDS000013 | Emisens | EMILI | EMILI 2 | Database 7.1 ECAC_Retest_Jan2012_v3.ini | n/a | n/a | Emili2_ConOP_03; Rev. 2.0 July 2011 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000014 | Emisens | EMILI | EMILI 2 | Database 7.3 ECAC_Retest_Jan2012_v3.ini | n/a | n/a | Emili2_ConOP_03; Rev. 2.0 July 2011 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000015 | Gilardoni | FEP ME 640 | 05141092 | n/a | 3AUE0217 | OptoScreener OS3000 System 5.8; Software: 5.8.0.42386 5.8.6.53192 Acquisition module 6.0; Liquid detection module 6.3 | 37300500-005 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000016 | Gilardoni | FEP ME 640 AMX | 05141082 | n/a | 3AUE0183 | OptoScreener OS3000 System 5.8; Software: 5.8.0.42386 5.8.6.53192 Acquisition module 6.0; Liquid detection module 6.3 | 37300500-005 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000017 | Rapiscan | 620 DV | 620DV | 3.280 | n/a | Tray: 42106376 (Rapiscan) | 92106913 rev 1 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000018 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 06-60-30 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 | 95593780, 30/03/2012 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000019 | Battelle | LS10 | LS10 (635109J5000-10) | v1.3.14.1026 | n/a | Firmware v1.24 | LS10 Operator Manual (635109J0040) | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000020 | Battelle | LS10 | LS10 (635109J5000-10) | v1.3.20.1045 | n/a | Firmware v1.24 | LS10 Operator Manual (635109J0040) | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000021 | Analogic | COBRA | AN6980 | Config 4.192 (261) | n/a | n/a | 1-64812 | 2 (D) / (D+) | EU Stamp
LEDS000022 | Analogic | COBRA | AN6980 | Config 4.193 (261) | n/a | n/a | 1-64812 | 2 (D) / (D+) | EU Stamp
LEDS000023 | CEIA | EMA-3 | EMA-3 | PV EMA3 3540, PVCT EMAO 2100 | n/a | n/a | FI200K0015v1116UK | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000024 | FLIR | PaxPoint V2 | n/a | Beta 1.00 | n/a | n/a | 20.08.2010 with one additional page concerning specific sampling for type A tests | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000025 | Thermo Fisher Scientific | TruScreen 580-1281 | n/a | V2.1.0/Build 9119/Conf BLSM-A1-T03E | n/a | n/a | Brochure TSCBR02 with one additional page | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000026 | Kromek | Identifier BLS-1006 | SPF-TEC-1207 | 7.4.0.0 | n/a | BOM-OPS-1006 | CON-OPS-0866 Rev3 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000027 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040i | 901520001 | 06-82-37 | n/a | TIM (Threat Inquest Module) | 95594060 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000028 | Smiths Detection | HI-SCAN 6046si | 91150001 | 06-82-38 | n/a | TIM (Threat Inquest Module) | 95594060 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000029 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 06-31-36 | n/a | n/a | 95592934, 20/09/2011 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000030 | Agilent Technologies | Insight100 | INS100-v1.0 | Measurement Software: 1.9.0 | n/a | n/a | INS100-25-EN Revision 2.5 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000031 | FLIR | FIDO X3C | X3 (PNO.: FH-65-A) | Measurement Software: Beta 1.00 Build 319 | n/a | n/a | FIDO X3C Administrator Manual 1.00 Rev A (June 2013) | 2 (A) | EU Stamp
LEDS000032 | Kromek | Identifier BLS-1006 | SPF-TEC-1207 | 7.5.0.10 | n/a | BOM-OPS-1006 | CON-OPS-0866 Rev3 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000033 | Kromek | Identifier BLS-1006 | SPF-TEC-1207 | 7.5.0.9 | n/a | BOM-OPS-1006 | CON-OPS-0866 Rev3 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000034 | Kromek | Identifier BLS-1006 | SPF-TEC-1207 | 7.5.0.8 | n/a | BOM-OPS-1006 | CON-OPS-0866 Rev3 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000035 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 06-60-32 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 | 95593780, 30/03/2012 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000036 | Agilent Technologies | Insight100 | INS100-v1.0 | Measurement Software: 1.9.0 | n/a | n/a | INS 100-25-EN Rev. 2.5 INS100-24-EN Rev. 1.1 | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000037 | Leidos | ACX6.4-MV (3 view) with Optosecurity XMS® | 1000-MVACX-03 REV:C0 | V 6.7 | n/a | HP Z620 (OS-3000, 5.12) | 8500-10118-00 REV:A1 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000038 | Nuctech | RT1003 | 3.0 | Measurement Software: 1.0.9.6 | n/a | n/a | 7.1.1 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000039 | Optosecurity | OptoScreener on Smiths 6040i | Smiths 6040i | V 6.0 | n/a | HP Z620 (OS3000 – 5.33) | D500-10001 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000040 | Optosecurity | OptoScreener on Smiths 6040i | Smiths 6040i | V 6.0 | n/a | HP Z620 (OS3000 - 6.8.1) | D500-10001 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000041 | Optosecurity | OptoScreener on Smiths 6046si | Smiths 6046si | V 6.5 | n/a | HP Z620 / OS3000 | D500-10001 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000042 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 07-60-30 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 | 95593780, 30/03/2012 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000043 | Battelle | LS10 | LS10 (635109J5000-10) | v1.3.32.1613 v1.3.40.1614 | n/a | Firmware v1.24 | LS10 Operator Manual (635109J0040) | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000044 | Emisens | EMILI | EMILI TS | Measurement Software: ecac_std_v5.1.ini ecac_std_v5.2.ini ecac_std_v5.3.ini | n/a | n/a | EMILI TS Conops 0513 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000045 | Nuctech | LS1516BA | DHV 1.0 | AV 3.2.1.11 AV 3.2.1.12 | V1.2.036.188 | n/a | 2010-06-01 V1-C | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000046 | Osaka University | NuLEDS 1.0 | Nu-1.0 | Nu-1.0 | n/a | No tray | Nu-1.0 2013-11-06 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000047 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 08-12-30 | n/a | n/a | 95584650, 15/09/2013 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000048 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 08-12-35 | n/a | n/a | 95584650, 15/09/2013 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000049 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 06-31-37 | n/a | Herbert Tray 91280AS | 95594586, 22/11/2013 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000050 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 06-31-37 | n/a | MacDonald Humfrey Tray | 95594586, 22/11/2013 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000051 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 06-31-38 | n/a | Herbert Tray | 95594585, 22/11/2013 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000052 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 06-31-38 | n/a | MacDonald Humfrey Tray | 95594586, 22/11/2013 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000053 | CEIA | EMA-3 | EMA-3 | PV EMA3 3550, PVCT EMAO 2100, AL3 | n/a | n/a | FI200K0015v1122 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000054 | CEIA | EMA-3 | EMA-3 | PVCT EMAO 2100, PVEX EMAX 5311 | n/a | EMA-EXTP-EXA-MS | FI200K0015v1209 | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000055 | Nuctech | RT1003 | 3.0 | Measurement Software: 1.0.9.12 | n/a | n/a | 7.1.1 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000056 | Nuctech | XT2080 X-Ray CT | CH-II 1.2 | LEDS 1.7 | n/a | n/a | 1.1 | 2 (D) / (D+) | EU Stamp
LEDS000057 | Gilardoni | FEP ME 640 | 37493500-000 | 3AUE0263-002 | 3AUE0217 | n/a | 37493700-003 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000058 | Gilardoni | FEP ME 640 AMX | 37548400-000 | 3AUE0263-002 | 3AUE0183-002 | n/a | 37548500-001 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000059 | One Resonance Sensors | MobiLab® BLS | MobiLab® BLS | Measurement Software: 2.01B YM BLS 1402 | n/a | n/a | MobiLab®BLS-Configuration A, February 5th, 2014 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000060 | Agilent Technologies | Insight100 | INS100-v1.0 | Measurement Software: 1.9.0 | Auxiliary Measurement Software: 1.2.0, Grav200.exe (1.0) | Grav-kit-v1.0 | INS100-35-EN Revision 1.0 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000061 | Nuctech | LS1516BA | DHV 1.0 | AV 3.2.2.0 AV 3.2.2.1 | V1.2.036.200 | n/a | 2010-06-01 V1-C | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000062 | Nuctech | LS1516BA | DHV 1.0 | AV 3.2.2.0 AV 3.2.2.1 | V1.2.036.200 | n/a | 2013-11-06 V2-B | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000063 | CEIA | EMA-3 | EMA-3 | PV EMA33550, PVCT EMAO 2100, AL4 | n/a | n/a | FI200K0015v1122 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000064 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 08-13-30 | n/a | n/a | 95584650, 15/09/2013 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000065 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 08-14-40 | n/a | n/a | 95584650, 15/09/2013 | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000066 | Gilardoni | FEP ME 640 | 37493500-000 | 3AUE0263-002 | 3AUE0217-001 | n/a | 37493700-003 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000067 | Nuctech | RT1003E | 2.0 | Measurement Software: 1.1.2 | n/a | n/a | 3.1 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000068 | Rapiscan | 620 DV | 620DV | 3.280 | n/a | Trays: 42112481 (MacDonald Humfrey) 42112482 (Herbert) | 92106913 rev 2 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000069 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 08-51-33 | n/a | CQRTS ST-14 Tray | 95595576, 18/03/2015 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000070 | Gilardoni | FEP ME 640 | 37493500-001 | 3AUE0263-003 | 3AUE0217-001 | n/a | 37620800-001 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000071 | Gilardoni | FEP ME 640 AMX | 37548400-001 | 3AUE0263-003 | 3AUE0183-002 | n/a | 37620900-001 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000072 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 08-51-33 | n/a | CQRTS ST-15 Tray | 95595576, 18/03/2015 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000073 | Emisens | EMILI 3 | EMILI 3 | Measurement Software: ecac_std_v6.1.ini | n/a | n/a | EMILI 3 Conops 1214 (Rev. 1 March 2015) | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000074 | Emisens | EMILI 3 | EMILI 3 | Measurement Software: ecac_std_v6.13.ini ecac_std_v6.14.ini | n/a | n/a | EMILI 3 Conops 1214 (Rev. 1 March 2015) | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000075 | Agilent Technologies | Insight200M | Cobalt P/N 071-T008-201 | SORS Detection Software: SORS DLL Measurement software (1.9.0) Metal Detection Software: Gravi200.exe (1.0) | n/a | n/a | INS200M - 25 - EN Revision 1.1 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000076 | Agilent Technologies | Insight200M | Cobalt P/N 071-T008-201 | SORS Detection Software: SORS DLL Measurement software (1.9.0) Metal Detection Software: Gravi200.exe (1.0) | n/a | n/a | INS200M - 24 - EN Revision 1.0 used with INS200M – 25 – EN Revision 1.1 | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000077 | Veriteque USA, Inc | SwabTek LETK | Test strip 082015V2 | n/a | n/a | n/a | LETK082015 v2.0 LETK072016 v3.0 | 2 (A) | EU Stamp
LEDS000078 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS Rev 01 | EDS-1.1,1 | n/a | Scarabee Long Tray | 8100-26903-00 | 2 (D) / (D+) | EU Stamp
LEDS000079 | Leidos | ClearScan | 1000-10001-CS Rev 01 | EDS-1.1,1 | n/a | Herbert Tray | 8100-26903-00 | 2 (D) / (D+) | EU Stamp
LEDS000080 | Battelle | LS10 | LS10 (635109J5000-10) | v2.3.40.1705 | n/a | Firmware v1.24 | LS10 Operator Manual (635109J0040) | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000081 | Battelle | LS10 | LS10 (635109J5000-10) | v2.2.14.001 | n/a | Firmware v1.24 | LS10 Operator Manual (635109J0040) | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000082 | Gilardoni | FEP ME 640 AMX | 37548400-001 | 3AUE0263-004 | 3AUE0183-002 | Gilardoni Tray 10461200 | 37637700-001 rev 002 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000083 | Kumahira Co. Ltd. | LSR-M1 | 1.0 | 1.0 | n/a | No tray | 2015/09/26 v1.0 | 2 (B) | EU Stamp
LEDS000084 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 09-12-30 | n/a | Herbert Tray 91280AS | 95594585, 24/11/2015 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000085 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 08-90-30 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 | 95593780, 30/03/2012 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000086 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 91290001 | 08-90-31 09-12-23 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 | 95593780, 30/03/2012 | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000087 | Nuctech | RT1003EB | 2.0 | Measurement Software: 1.1.3 | n/a | n/a | 2.1 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000088 | Nuctech | RT1003EB | 2.0 | Measurement Software: 1.1.3 | n/a | n/a | 2.1 | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000089 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 09-12-26 | n/a | Schoeller Allibert Tray 2A021 | 95593780, 30/03/2012 | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000090 | DetectaChem | SEEKERe | 2.5.1 | 13.1.0 | n/a | n/a | SEEKERe User Manual (R1.10) | 2 (A) | EU Stamp
LEDS000091 | DetectaChem | SEEKERe | 2.5.1 | 13.2.2 | n/a | n/a | SEEKERe User Manual (R1.10) | 2 (A) | EU Stamp
LEDS000092 | DetectaChem | SEEKERe | 2.5.1 | 13.3.0 | n/a | n/a | SEEKERe User Manual (R1.10) | 2 (A) | EU Stamp
LEDS000093 | Kumahira Co. Ltd. | LSR-M2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NIR.DB.ECAC.1.0.0.0 | 1.00 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000094 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 09-15-19 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000095 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 09-15-20 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000096 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 90140002 | 09-15-18 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000097 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 08-90-31 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000098 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000099 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000100 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 08-90-31 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000101 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Herbert Tray 91280AS (P/N 34460688) | 95594585, 22/11/2013 | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000102 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000103 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 09-15-16 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000104 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 09-15-25 | n/a | Herbert tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000105 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 09-15-25 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000106 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 09-16-26 | n/a | Schoeller Allibert tray 2A021 (P/N 11112352) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000107 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 09-17-16 | n/a | Herbert tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000108 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 91460001 | 09-17-26 | n/a | Herbert tray 91280AS (P/N 34460688) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000109 | Kumahira Co. Ltd. | LSR-M2 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | NIR.DB.ECAC.1.0.0.0 | CONOP v1.00 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000110 | Nuctech | RT1003EB | 2.0 | Measurement Software: 1.1.3 | n/a | n/a | 2.2 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000111 | Nuctech | RT1003EB | 2.0 | Measurement Software: 1.1.3 | n/a | n/a | 2.2 | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000112 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-20 | n/a | Smiths Detection Tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95595885 (2016/09/26) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000113 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Smiths Detection Tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000114 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-18-13 | n/a | MacDonald Humfrey Tray (P/N 34460689) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000115 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-18-24 | n/a | MacDonald Humfrey Tray (P/N 34460689) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000116 | Kumahira Co. Ltd. | LSR-M2 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | NIR.DB.ECAC.1.0.0.0 | CONOP v1.01 (24/04/2018) | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000117 | Nuctech | CX6040D | CX6040D.B05N | Lida V1.0.1 | n/a | LTray V1.0 | CX6040D V1.0 (2017-12-01) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000118 | Kumahira Co. Ltd. | LSR-M2 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | NIR.DB.ECAC.1.0.0.0 | CONOP v1.01 (24/04/2018) | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000119 | Rapiscan | 620 DV | n/a | 3.280 | n/a | Vanderlande Scannojet tray (P/N P10128 / 095527-727) | 92106913, Rev 2 | 1 (C) | EU Stamp
LEDS000120 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 08-90-31 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000121 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-19-19 | n/a | Vanderlande tray (P/N P10128 / 095527-727) Vanderlande inlay (P/N P13715 / 095535-212) | 95596016 (2017/09/26) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000122 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-15-13 | n/a | Smiths Detection tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000123 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-19-23 | n/a | Vanderlande Scannojet tray (P/N P10128 / 095527-727) | 95595885 (2016/09/26) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000124 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-70-23 | n/a | Vanderlande Scannojet tray (P/N P10128 / 095527-727) | 95596016 | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000125 | Kumahira Co. Ltd. | LSR-M2 | 1.01 | 1.01 | V 2.00 V 2.01 | NIR. DB. ECAC 1.0.0.0 | v1.02 (09.02.2019) | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000126 | Kumahira Co. Ltd. | LSR-M2 | 1.01 | 1.01 | V 2.00 V 2.01 | NIR. DB. ECAC 1.0.0.0 No tray | v1.02 (09.02.2019) | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000127 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-16-26 | HX-03-21-A | Smiths Detection Tray (P/N 34486990) Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) | 95596016 (2017/09/26) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000128 | X-Ray Center | XRC 60-40DV | n/a | 108.1.117.187.21 | n/a | tray: Elder engineering(P/N 42106376) Foam (Polyformes, P/N 256412) Bolts (RS components, P/N 12234438) | MCIL Rev.1 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000129 | X-Ray Center | XRC 60-40DV | n/a | 108.1.117.187.25 | n/a | tray: Elder engineering (P/N 42106376) Foam (Polyformes, P/N 256412) Bolts (RS components, P/N 12234438) | MCIL Rev.1 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000130 | X-Ray Center | XRC 60-40DV | n/a | 108.1.117.187.35 | n/a | tray: Elder engineering(P/N 42106376) Foam (Polyformes, P/N 256412) Bolts (RS components, P/N 12234438) | MCIL Rev.1 | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000131 | Veriteque USA, Inc | SwabTek LETK | Test strip batch BL 315250 | n/a | n/a | n/a | LTD 29 November 2018 v2.0 | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000132 | Nuctech | CX 7555D | CX7555D.A03N | Lida V1.0.2 | n/a | Tray: LTray V1.0 | CONOPS_CX7555D_LEDS_V 1.0_20190716 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000133 | Rapiscan | 620 DV | n/a | 3.510 | n/a | Vanderlande Scannojet tray (P/N P10128 / 095527-727) | 92106913, Rev 2 | 1 (C) | EU Stamp
LEDS000134 | Rapiscan | 620 DV | n/a | 3.500; 3.520 | n/a | Vanderlande Scannojet tray (P/N P10128 / 095527-727) | 92106913, Rev 2 | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000135 | Agilent Technologies | Insight200M | Agilent G6913A with Cobalt internal P/N 071-T008-201 | SORS Detection Software: SORS DLL Measurement software (1.9.0) Metal Detection Software: Gravi200.exe (1.0) | n/a | n/a | Type B PLRM-CUD22 Insight200M CONOPS Rev 2.0 | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000136 | Agilent Technologies | Insight200M | Agilent G6913A with Cobalt internal P/N 071-T008-201 | SORS Detection Software: SORS DLL Measurement software (1.9.0) Metal Detection Software: Gravi200.exe (1.0) | n/a | n/a | Type A PLRM-CUD21 Insight200M CONOPS Rev 2.0 | 3 (A) | EU Stamp
LEDS000137 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040aTiX | 6040aTiX | 09-16-23 | n/a | Smiths Detection tray 3 (P/N 34495374, with Safety-Walk + RFID-Tag + Liquidinlay) | 95596016 rev. 02 (2020/03/01) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000138 | Smiths Detection | HI-SCAN 7555aTiX | 7555aTiX | 09-71-27 | HX-03-21-A | Smiths Detection Tray (P/N 34486990) | 95596016 (2017/09/26) | 2 (C) | EU Stamp
LEDS000139 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040-2is HR | 6040-2is HR | 09-15-20 | n/a | Smiths Detection tray 3 (P/N 34495374, with Safety-Walk + RFID-Tag + Liquidinlay) | 95596016 rev. 02 (2020/03/01) | 3 (C) | EU Stamp
LEDS000140 | CEIA | EMA-4 | EMA-4 | ALG1 | n/a | n/a | FI200K048v1000hUK | 3 (B) | EU Stamp
LEDS000141 | Smiths Detection | HI-SCAN 6040 DV | 6040 DV | 30-00-18 | n/a | Smiths Detection tray 2 (P/N 34482148) Smiths Detection tray 3 (P/N 34495374, with Safety-Walk + RFID-Tag + Liquidinlay) | 95596016 rev. 02 (2020/03/01) | 2 (C) | EU Stamp
8. MÉTODOS DE INSPECCIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS
Se deja en blanco intencionadamente.
9. PERROS DETECTORES DE EXPLOSIVOS
Se deja en blanco intencionadamente.
10. EQUIPOS DE DETECCIÓN DE METALES (MDE)
Identificador único | Fabricante | Designación | Configuración detallada | Norma | Estado
Hardware | Algoritmo de detección | Software del sistema | Hardware auxiliar | Concepto de operaciones | |
MDE0000001 | CEIA | EMIS 8075 | EMIS_8075_002 | EMIS STD with configurations GOODS 1 and GOODS 2 | SCD V5.800 ALM V5.720 | n/a | FI210K0010v1000 | n/a | EU Stamp
MDE0000002 | CEIA | EMIS 130160 | EMIS_130160_002 | EMIS STD with configurations GOODS 1 and GOODS 2 | SCD V5.800 ALM V5.720 | n/a | FI210K0008v1000 | n/a | EU Stamp
MDE0000003 | CEIA | EMIS 130200 | EMIS_130200_002 | EMIS STD with configurations GOODS 1 and GOODS 2 | SCD V5.800 ALM V5.720 | n/a | FI210K0008v1000 | n/a | EU Stamp
11. ESCÁNERES DE SEGURIDAD
Sobre la base del concepto de operaciones facilitado por el fabricante, se probó el funcionamiento de los escáneres de seguridad para un tipo determinado de operaciones:
— | (A) significa escáner de seguridad con detección automática de amenazas e indicación de la ubicación de los objetos detectados sobre una figura esquemática. Identificador único | Fabricante | Designación | Configuración detallada | Norma | Estado Hardware | Algoritmo de detección | Software del sistema | Hardware auxiliar | Concepto de operaciones | | SSC0000001 | Leidos | ProVision ATD (SC-100) | 1600-20834-00 | E3.11.11 | E3.11.11 | n/a | 8500-10216-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000002 | Leidos | ProVision ATD (SC-100) | 1600-20834-00 | EU3.7.51 | EU3.7.51 | n/a | 8500-10216-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000003 | Leidos | ProVision ATD (SC-100) | 1600-20834-00; or 1600-21031-00 | E3.12.11 | E3.12.11 | n/a | 8500-10216-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000004 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E3.12.32 | E3.12.32 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000005 | Smiths Detection | eqo | Configuration document Z7115020 Version 2.0 | 001-085 | BI-01-08-F-000-00 | n/a | V1.7 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000006 | Smiths Detection | eqo | Configuration document Z7115022 Version 1.0 | 001-082 | BI-01-08-F-000-00 | n/a | V1.7 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000007 | Smiths Detection | eqo | Configuration document Z7115023 Version 1.0 | 001-084 | BI-01-08-F-000-00 | n/a | 1.7 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000008 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E3.40.16 | SS4.1.35 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000009 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.10.19 E4.15.19 | SS2.1 | n/a | 8500-22184-00 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000010 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E3.50.5 E3.55.4 | SS5.1.43 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000011 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.43 | 1.43 | n/a | 1.40 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000012 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | n/a | 2.10 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000013 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.44 | 1.44 | n/a | 1.40 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000014 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.14 | 2.14 | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000015 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.43 | 1.43.2 | n/a | 1.40 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000016 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.44 | 1.44.2 | n/a | 1.40 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000017 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.42 | 1.42.2 | n/a | 1.40 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000018 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.12 | 2.12.2 | n/a | 2.10 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000019 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.13 | 2.13.2 | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000020 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.14 | 2.14.2 | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000021 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000022 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.17 | 2.17 | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000023 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E3.70.50 E4.20.50 E4.25.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000024 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.62 | 2.62 / 2.62W | n/a | 2.10 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000025 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 2.1.0.2 | 2.1.0.177 | n/a | 1.6 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000026 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 2.1.0.3 | 2.1.0.177 | n/a | 1.6 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000027 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 2.1.0.5 | 2.1.0.177 | n/a | 1.6 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000028 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.61 | 1.61 / 1.61 W | n/a | 1.40 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000029 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.62 | 1.62 / 1.62 W | n/a | 1.40 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000030 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.60 | 2.60 / 2.60 W | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000031 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.61 | 2.61 / 2.61W | n/a | 2.10 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000032 | Smiths Detection | eqo | 11129800 91470000 | 001-115 | BI-01-09-G-000-04 BI-01-09-G-245-04 | n/a | V1.7 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000033 | Smiths Detection | eqo | 11129800 91470001 | 001-116 | BI-01-09-G-000-04 BI-01-09-G-245-04 | n/a | V1.7 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000034 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 2.1.1.1 | 2.1.0.177 | n/a | 1.6 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000035 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 3.0.0.2 | 2.1.0.177 | n/a | 1.6 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000036 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.61 | 3.0.1 / 3.0.1W | n/a | 1.40 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000037 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.62 | 3.0.1 / 3.0.1W | n/a | 1.40 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000038 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.60 | 3.0.1 / 3.0.1W | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000039 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.61 | 3.0.1 / 3.0.1W | n/a | 2.10 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000040 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.62 | 3.0.1 / 3.0.1W | n/a | 2.10 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000041 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | (random switching) E3.70.50 E4.20.50 E4.25.50 | SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000042 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | n/a | 3.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000043 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | n/a | 3.00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000044 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | n/a | 3.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000045 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | n/a | 3.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000046 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | (random switching) E3.50.5 E3.55.4 | SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-0 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000047 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.40.50 E4.45.50 E4.50.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000048 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.61 | 3.0.2 / 3.0.2W | n/a | 1.40 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000049 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS100 | 1.20 | 1.62 | 3.0.2 / 3.0.2W | n/a | 1.40 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000050 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.60 | 3.0.2 / 3.0.2W | n/a | 2.10 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000051 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.61 | 3.0.2 / 3.0.2W | n/a | 2.10 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000052 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS200 | 2.10 | 2.62 | 3.0.2 / 3.0.2W | n/a | 2.10 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000053 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.30 | 3.0.2 / 3.0.2W | n/a | 3.00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000054 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.32 | 3.0.2 / 3.0.2W | n/a | 3.00 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000055 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.55.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000056 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.60.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000057 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.34 | 3.34 | n/a | 3.00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000058 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | n/a | 3.00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000059 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.36 | 3.36 | n/a | 3.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000060 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | (random switching) E4.55.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000061 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | (random switching) E4.60.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000062 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 3.3.0.4 | 2.1.3.0 | n/a | 1.9 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000063 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 3.3.0.5 | 2.1.3.0 | n/a | 1.9 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000064 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | (random switching) E4.65.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000065 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.65.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000066 | Smiths Detection | eqo | 11129800 91470001 | 001-112 | BI-01-09-H-000-00 BI-01-09-H-245-00 BI-01-09-L-000-03 BI-01-09-G-000-05 | n/a | V1.7 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000067 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | (random switching) E4.70.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000068 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | n/a | 3.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000069 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.42 | 3.42 | n/a | 3.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000070 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.30 | 3.44 | 3.44 | n/a | 3.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000071 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.85.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 Rev. A0 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000072 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.90.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 Rev. A0 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000073 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.95.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 Rev. A0 | 2 (A) | EU Stamp SSC0000074 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 3.4.1.5 | 2.1.3 | n/a | 1.9 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000075 | Nuctech | MW1000AA | 1.0 | 3.7.1 | 2.1.3 4.1.2 | n/a | 1.10 1.11 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000076 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.108.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 Rev. A0 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000077 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.110.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 Rev. A0 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000078 | Leidos | ProVision 2 (PV-2) | 1600-20982-00 | E4.100.50 | SS5.1.43 SS8.1.50 | n/a | 8500-22184-00 Rev. A0 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000079 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.50 | 3.60 | 3.60W | n/a | 1178.5450.02-03.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000080 | Rohde & Schwarz | QPS WALK2000 | 1.04 | AA-2.0.2dev-8540 | 30.04.2019 | n/a | V01 | 1 (A) | EU Stamp SSC0000081 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.50 | 3.62 | 3.62 | n/a | 1178.5450.02-03.00 | 2.1 (A) | EU Stamp SSC0000082 | Rohde & Schwarz | R&S® QPS201 | 3.50 | 3.64 | 3.64 | n/a | 1178.5450.02-03.00 | 2.1 (A) | EU Stamp
12. EQUIPOS DE ESCÁNER DE CALZADO
12.1. Equipos de detección de metales para calzado (SMD)
Ninguna entrada.
12.2. Equipos de detección de explosivos para calzado (SED)
Ninguna entrada.
13. PROGRAMAS DE EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES NO AMENAZANTES (ACS)
Se deja en blanco intencionadamente.
14. EQUIPOS DE DETECCIÓN DE VAPORES DE EXPLOSIVOS (EVD)
Ninguna entrada.
SEGUNDA PARTE
Modificación de las entradas
Se deja en blanco intencionadamente.