DOUE-L-2021-81358
Europeo
Unión Europea
Decisión
20211008
1789/2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1789 de la Comisión de 8 de octubre de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que se refiere a la publicación de referencias de documentos de evaluación europeos para mangueras de aspersión flexible con accesorios de conexión y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20211011
359
L
117
119
/doue/2021/359/L00117-00119.pdf
L
20211011
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2021/1789/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011, los organismos de evaluación técnica deben utilizar los métodos y criterios establecidos en los documentos de evaluación europeos, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, para evaluar las prestaciones de los productos de construcción cubiertos por dichos documentos respecto de sus características esenciales.
(2) | De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha elaborado y adoptado catorce documentos de evaluación europeos.
(3) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por los organismos de evaluación técnica se refieren a los siguientes productos de construcción: — | manguera de aspersión flexible con accesorios de conexión, — | elementos estructurales de madera con sección rectangular obtenidos de troncos cortados radialmente, — | madera con uniones de muescas múltiples sometida a prueba de precarga utilizada en madera laminada colada y en vigas de madera maciza colada, — | madera laminada pegada con empalmes de sección transversal, — | tableros de aislamiento acústico/pavimento seco y bandas portantes de carga hechas de cartón relleno de arena cuarzosa, — | compuesto de asfalto y mezclas bituminosas hechas de polvo de caucho, — | macrofibras de polímeros reforzadas con fibra de basalto para uso en hormigón, — | válvulas de regulación de caudal con bridas, — | perfiles empotrados de anclaje, — | sistemas de anclaje mediante mortero de barras de acero corrugadas post-instaladas, — | fijaciones mecánicas para uso en hormigón, — | anclaje controlado por par de torsión para hormigón con vida útil variable hasta 50 años, — | tornillos instalados posteriormente para cemento bajo carga cíclica de fatiga, — | sistemas y kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o, a veces, de hormigón.
(4) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que deben cumplir en relación con los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(5) | La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos está publicada en la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2). Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(6) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.
(7) | A fin de poder utilizar los documentos de evaluación europeos lo antes posible, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 8 de octubre de 2021.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78).
ANEXO
En el anexo, se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«100012-00-1106 | Manguera de aspersión flexible con accesorios de conexión
130348-00-0304 | Elementos estructurales de madera con sección rectangular obtenidos de troncos cortados radialmente
130484-00-0304 | Madera con uniones de muescas múltiples sometida a prueba de precarga utilizada en madera laminada colada y en vigas de madera maciza colada
130661-00-0304 | Madera laminada pegada con empalmes de sección transversal
210134-00-1202 | Tableros de aislamiento acústico/pavimento seco y bandas portantes de carga hechas de cartón relleno de arena cuarzosa
230145-00-0105 | Compuesto de asfalto y mezclas bituminosas hechas de polvo de caucho
260067-00-0301 | Macrofibras de polímeros reforzadas con fibra de basalto para uso en hormigón
280004-00-0702 | Válvulas de regulación de caudal con bridas
330008-03-0601 | Perfiles empotrados de anclaje (sustituye a la especificación técnica “EAD 330008-02-0601”)
330087-01-0601 | Sistemas de anclaje mediante mortero de barras de acero corrugadas post-instaladas (sustituye a la especificación técnica “EAD 330087-00-0601”)
330232-01-0601 | Fijaciones mecánicas para uso en hormigón (sustituye a la especificación técnica “EAD 330232-00-0601”)
330232-01-0601 -v01 | Anclaje controlado por par de torsión para hormigón con vida útil variable hasta 50 años
330250-00-0601 | Tornillos instalados posteriormente para cemento bajo carga cíclica de fatiga
340309-00-0305 | Sistemas y kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o, a veces, de hormigón (sustituye a la especificación técnica “ETAG 009”)»