DOUE-L-2020-81908
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20201216
2159/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2159 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº. 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
Diario Oficial de la Unión Europea
20201221
431
L
34
37
/doue/2020/431/L00034-00037.pdf
L
20201222
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2020/2159/spa
Arancel Aduanero Común
Código Aduanero
Epidemias
Material sanitario
Nomenclatura
Aplicable desde el 1 de enero de 2021.
MODIFICA
el anexo I del Reglamento 2658/1987, de 23 de julio
Comercio
Sanidad
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (1), y en particular su artículo 9, apartado 1, letras a) y b),
Considerando lo siguiente:
(1) | El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 establece una nomenclatura de mercancías, denominada en lo sucesivo la «nomenclatura combinada» o «NC», destinada a satisfacer simultáneamente las exigencias del arancel aduanero común, de las estadísticas de comercio exterior de la Unión y de otras políticas de la Unión relativas a la importación o exportación de mercancías.
(2) | Dicho Reglamento establece asimismo un Arancel Integrado de la Unión Europea, denominado en lo sucesivo «TARIC», que cumple los requisitos del arancel aduanero común, las estadísticas de comercio exterior y las políticas comercial, agrícola y otras políticas de la Unión relativas a la importación o exportación de mercancías.
(3) | Para que la Unión pueda supervisar las estadísticas relativas únicamente a la importación de mercancías específicas, la herramienta más adecuada es la creación de subpartidas estadísticas en el TARIC; dichos códigos estadísticos TARIC se establecen en el anexo 10, «Códigos estadísticos TARIC», de la tercera parte (anexos arancelarios) del anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87.
(4) | El Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1369 (2) de la Comisión introdujo nuevas subpartidas TARIC para mascarillas protectoras en el anexo 10 de la tercera parte del anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87. Con el fin de garantizar la reintroducción de esos nuevos códigos en la nomenclatura combinada aplicable a partir del 1 de enero de 2021, es necesario modificar el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87, tal como queda modificado, con efecto a partir del 1 de enero de 2021, por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1577 de la Comisión (3).
(5) | La Unión sigue sufriendo los efectos de la pandemia de COVID-19 y los Estados miembros están luchando por detener la propagación del virus. Por lo tanto, la demanda y el uso de determinados productos médicos en los Estados miembros, en particular mascarillas protectoras, reactivos de diagnóstico y kits de diagnóstico, son elevados y van en aumento, y es probable que lo sigan siendo en el futuro. Las importaciones de dichas mercancías plantean dificultades adicionales a las autoridades aduaneras.
(6) | Con el fin de facilitar y armonizar a escala de la Unión los controles aduaneros realizados en los distintos Estados miembros, procede crear subpartidas TARIC adicionales que permitan distinguir con mayor rapidez los productos en cuestión de otros incluidos en la misma subpartida, con lo que se atenuará el impacto de eventuales retrasos en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19.
(7) | Teniendo en cuenta la importancia de las vacunas contra el SARS-CoV-2, sería conveniente crear un código NC para efectuar un seguimiento de su exportación.
(8) | Es preciso crear subpartidas TARIC adicionales a fin de garantizar un mejor seguimiento de los flujos comerciales de mascarillas protectoras, reactivos de diagnóstico y kits de diagnóstico.
(9) | Estas subpartidas TARIC adicionales también facilitarían la aplicación por parte de los Estados miembros de la Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión (4). Dado que las mascarillas protectoras son uno de los productos más importados, su identificación específica en el TARIC permitiría acelerar el proceso de declaración, mediante la distinción de dichos productos de otros clasificados actualmente en la misma subpartida.
(10) | Por lo tanto, procede modificar el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 en consecuencia.
(11) | Las autoridades aduaneras y los operadores económicos deben poder aplicar las modificaciones de la nomenclatura combinada establecidas en el presente Reglamento a partir de la fecha de aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1577, a fin de garantizar la continuidad de la recogida de datos estadísticos relativos a las mercancías pertinentes. Por consiguiente, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse a partir del 1 de enero de 2021.
(12) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2020.
Por la Comisión,
en nombre de la Presidenta,
Gerassimos THOMAS
Director General
Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1369 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2020, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 319 de 2.10.2020, p. 2).
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1577 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2020, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 361 de 30.10.2020, p. 1).
(4) Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión, de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 (DO L 103I de 3.4.2020, p. 1).
ANEXO
El anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 queda modificado como sigue:
1) | En la segunda parte, sección VI, capítulo 30, las filas relativas a los códigos NC 3002 13 00, 3002 14 00 y 3002 15 00, se sustituyen por el texto siguiente: «3002 13 00 | --Productos inmunológicos sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor (*1) | exención | - 3002 14 00 | --Productos inmunológicos mezclados, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor (*1) | exención | - 3002 15 00 | --Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor (*1) | exención | -
2) | En la segunda parte, sección VI, capítulo 30, la fila relativa al código NC 3002 20 00 se sustituye por el texto siguiente: | «3002 20 | - Vacunas para uso en medicina: | | ★ | 3002 20 10 | --Vacunas contra los coronavirus relacionados con el SARS (especie SARS-CoV) | exención | p/st (*2) ★ | 3002 20 90 | --Las demás | exención | -
3) | En la segunda parte, sección VI, capítulo 38, la fila relativa al código NC 3822 00 00 se sustituye por el texto siguiente: «3822 00 00 | Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte (excepto los de las partidas 3002 o 3006); materiales de referencia certificados (*3) | exención | -
4) | En la segunda parte, sección XI, capítulo 63, las filas relativas a los códigos NC 6307 90 93 y 6307 90 95 se sustituyen por el texto siguiente: ★ | «6307 90 93 | ----- Mascarillas autofiltrantes (FFP) conformes con la norma EN149; las demás mascarillas que se ajusten a una norma similar, como los dispositivos de protección respiratoria contra partículas (*4) | 6,3 | p/st ★ | 6307 90 95 | ----- Las demás (*4) | 6,3 | p/st
5) | En la tercera parte, en el anexo 10, se insertan las filas siguientes: «3002 13 00 | --Productos inmunológicos sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor: | 3002130010 | --- Reactivos de diagnóstico del tipo de los utilizados para el diagnóstico de infecciones causadas por virus de la especie SARS-CoV | - 3002130090 | --- Los demás | - 3002 14 00 | --Productos inmunológicos mezclados, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor: | 3002140010 | --- Reactivos de diagnóstico del tipo de los utilizados para el diagnóstico de infecciones causadas por virus de la especie SARS-CoV | - 3002140090 | --- Los demás | - 3002 15 00 | --Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor: | 3002150010 | --- Reactivos de diagnóstico para virus de la especie SARS-CoV, incluso presentados en kits | - 3002150090 | --- Los demás | -» «3822 00 00 | Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte (excepto los de las partidas 3002 o 3006 ); materiales de referencia certificados: | 3822000010 | - Reactivos de diagnóstico para virus de la especie SARS-CoV, incluso presentados en kits | - 3822000090 | - Los demás | -» | «----Mascarillas faciales protectoras: | 6307 90 93 | ----- Mascarillas autofiltrantes (FFP) conformes con la norma EN149; las demás mascarillas que se ajusten a una norma similar, como los dispositivos de protección respiratoria contra partículas | | ------De telas sin tejer: | | ------- Mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3 conformes con la norma EN 149 y otras mascarillas similares: | 6307909311 | --------Mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3 conformes con la norma EN 149 | p/st 6307909319 | --------Las demás | p/st 6307909320 | ------- Las demás | p/st 6307909390 | ------Las demás | p/st 6307 90 95 | ----- Las demás: | | ------De telas sin tejer: | | ------- Mascarillas quirúrgicas conformes con la norma EN 14683; las demás máscaras que se ajusten a una norma similar para mascarillas quirúrgicas: | 6307909511 | --------Mascarillas quirúrgicas conformes con la norma EN 14683 | p/st 6307909519 | --------Las demás | p/st 6307909520 | ------- Las demás | p/st | ------Las demás: | 6307909591 | ------- Fabricadas a mano | p/st 6307909595 | ------- Las demás | p/st»
(*1) Códigos estadísticos TARIC: Véase el anexo 10.».
(*2) Dosis (en caso de envases multidosis, dosis para adultos)».
(*3) Códigos estadísticos TARIC: Véase el anexo 10.».
(*4) Códigos estadísticos TARIC: Véase el anexo 10.».