DOUE-L-2020-81578
Europeo
Unión Europea
Decisión
20201028
1574/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1574 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que se refiere a la publicación de las referencias de los documentos de evaluación europeos para kits de impermeabilización, SATE, juntas para puentes de carretera, kits para edificios de madera, productos retardantes del fuego y otros productos de construcción.
Diario Oficial de la Unión Europea
20201029
359
L
10
13
/doue/2020/359/L00010-00013.pdf
L
20201029
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2020/1574/spa
Certificación comunitaria
Certificaciones
Marca de conformidad CE
Materiales de construcción
Normalización
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2019/450, de 19 de marzo
Industria
Obras y construcciones
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 22,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011, los organismos de evaluación técnica deben utilizar los métodos y criterios establecidos en los documentos de evaluación europeos, cuyas referencias se hayan publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea, para evaluar las prestaciones de los productos de construcción cubiertos por dichos documentos respecto de sus características esenciales.
(2) | De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha elaborado y adoptado veinticinco documentos de evaluación europeos.
(3) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por los organismos de evaluación técnica se refieren a los siguientes productos de construcción: — | revestimiento acústico proyectado basado en ligantes orgánicos en base agua, — | sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida, — | sistemas de recubrimiento impermeable de aplicación líquida para suelos o paredes de estancias húmedas, — | membrana de impermeabilización pre-aplicada, flexible y completamente adherente, — | kits de recubrimiento impermeable basados en láminas flexibles para suelos y paredes de estancias húmedas, — | kits de recubrimiento impermeable basados en tablones inherentemente impermeables para suelos y paredes de estancias húmedas, — | sistemas compuestos para el aislamiento térmico exterior (SATE) con revestimiento, — | panel aislante térmico hecho de espuma de poliuretano rígida prensada, — | kits «Veture»: unidades prefabricadas para el aislamiento térmico exterior de muros y sus dispositivos de fijación, — | clavijas para juntas estructurales sujetas a cargas estáticas o casi estáticas, — | juntas de dilatación asfálticas flexibles para puentes de carretera, — | juntas de expansión con bordes protegidos para puentes de carretera, — | juntas de expansión para puentes de carretera, — | juntas de expansión voladizas para puentes de carretera, — | juntas de expansión soportadas para puentes de carretera, — | juntas de expansión modular para puentes de carretera, — | paneles prefabricados resistentes con base de madera, — | piezas de arcilla cocida recicladas, — | carbonato cálcico como adición activa con función aglomerante catalítica para hormigón, — | fijaciones por adhesión para uso en hormigón (anclajes químicos), — | anclaje inyectado para tablas de aislamiento térmico, — | tornillo para fijación temporal de elementos de pared/columna prefabricados, — | kits para edificios de madera, — | sistemas CRM (Composite Reinforced Mortar) para refuerzo de estructuras de hormigón armado y de albañilería, — | productos retardantes del fuego.
(4) | Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que deben cumplir en relación con los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.
(5) | La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos está publicada en la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2). En aras de la claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.
(6) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.
(7) | A fin de poder utilizar los documentos de evaluación europeos lo antes posible, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 28 de octubre de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, relativa a la publicación de los documentos de evaluación europeos (DEE) para productos de construcción, redactados en apoyo del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 77 de 20.3.2019, p. 78).
ANEXO
En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 se insertan las filas siguientes en orden secuencial según el orden de los números de referencia:
«030219-00-0501 | Revestimiento acústico proyectado basado en ligantes orgánicos en base agua;
030350-00-0402 | Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 005”)
030352-00-0503 | Sistemas de recubrimiento impermeable de aplicación líquida para suelos o paredes de estancias húmedas; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 022-1”)
030378-00-0605 | Membrana de impermeabilización pre-aplicada, flexible y completamente adherente;
030436-00-0503 | Kits de recubrimiento impermeable basados en láminas flexibles para suelos y paredes de estancias húmedas; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 022-2”)
030437-00-0503 | Kits de recubrimiento impermeable basados en tablones inherentemente impermeables para suelos y paredes de estancias húmedas; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 022-3”)
040083-00-0404 | Sistemas compuestos para el aislamiento térmico exterior (SATE) con revestimiento; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 004”)
040419-00-1201 | Panel aislante térmico hecho de espuma de poliuretano rígida prensada;
040914-00-0404 | Kits “Veture”: unidades prefabricadas para el aislamiento térmico exterior de muros y sus dispositivos de fijación; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 017”)
050019-00-0601 | Clavijas para juntas estructurales sujetas a cargas estáticas o casi estáticas; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 030”)
120093-00-0107 | Juntas de dilatación asfálticas flexibles para puentes de carretera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 032-3”)
120109-00-0107 | Juntas de expansión con bordes protegidos para puentes de carretera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 032-4”)
120110-00-0107 | Juntas de expansión para puentes de carretera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 032-5”)
120111-00-0107 | Juntas de expansión voladizas para puentes de carretera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 032-6”)
120112-00-0107 | Juntas de expansión soportadas para puentes de carretera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 032-7”)
120113-00-0107 | Juntas de expansión modular para puentes de carretera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 032-8”)
140022-00-0304 | Paneles prefabricados resistentes con base de madera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 019”)
170005-00-0305 | Piezas de arcilla cocida recicladas;
260020-00-0301 | Carbonato cálcico como adición activa con función aglomerante catalítica para hormigón;
330499-01-0601 | Fijaciones por adhesión para uso en hormigón (anclajes químicos); (sustituye a la especificación técnica “ETAG 001-5” y EAD 330499-00-0601)
331433-00-0601 | Anclaje inyectado para tablas de aislamiento térmico;
332277-00-0601 | Tornillo para fijación temporal de elementos de pared/columna prefabricados;
340308-00-0203 | Kits para edificios de madera; (sustituye a la especificación técnica “ETAG 007”)
340392-00-0104 | Sistemas CRM (Composite Reinforced Mortar) para refuerzo de estructuras de hormigón armado y de albañilería;
350865-00-1106 | Productos retardantes del fuego (sustituye a la especificación técnica “ETAG 028”)».