DOUE-L-2020-80761
Europeo
Unión Europea
Decisión
20200515
660/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/660 de la Comisión de 15 de mayo de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 en lo que se refiere a la compatibilidad electromagnética de los contactores y arrancadores electromecánicos, los dispositivos de extinción de arco, los cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no cualificado y las carretillas de manutención.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200518
155
L
16
19
/doue/2020/155/L00016-00019.pdf
L
20200518
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2020/660/spa
Armonización de legislaciones
Control de calidad
Electricidad
Maquinaria
Normalización
Seguridad industrial
MODIFICA
los anexos I y II de la Decisión 2019/1326, de 5 de agosto
Industria
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los equipos eléctricos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea se presumirán conformes con los requisitos esenciales establecidos en el anexo I de dicha Directiva a los que se apliquen dichas normas o partes de estas.
(2) | Mediante la Decisión de Ejecución C(2016) 7641 (3), la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN), al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que elaboraran y revisaran normas armonizadas de compatibilidad electromagnética en apoyo de la Directiva 2014/30/UE.
(3) | En respuesta a la solicitud expresada en la Decisión de Ejecución C(2016) 7641, el CEN y el Cenelec elaboraron las normas armonizadas EN IEC 60947-4-1:2019, sobre contactores y arrancadores electromecánicos, y EN IEC 60947-9-1:2019, sobre dispositivos de extinción de arco.
(4) | En respuesta a la solicitud formulada en la Decisión de Ejecución C(2016) 7641, el CEN y el Cenelec revisaron la norma armonizada EN 12895:2015, cuya referencia está publicada en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (4). Esto dio lugar a la adopción de la norma armonizada EN 12895:2015+A1:2019, sobre carretillas de manutención.
(5) | La Comisión, junto con el CEN y el Cenelec, ha evaluado si las normas armonizadas EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 y EN 12895:2015+A1:2019 se ajustan a la solicitud presentada en la Decisión de Ejecución C(2016) 7641.
(6) | Las normas EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 y EN 12895:2015+A1:2019 cumplen los requisitos esenciales que contemplan, y que se establecen en la Directiva 2014/30/UE. Procede, por tanto, publicar la referencia de dichas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(7) | Las especificaciones técnicas sobre la inmunidad electromagnética de los productos contemplados en la norma armonizada EN 55103-2:2009, cuya referencia está publicada en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (5) , también están contempladas por una norma armonizada más reciente, EN 55035:2017, cuya referencia está publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 de la Comisión (6). Por lo tanto, debe retirarse la norma armonizada EN 55103-2:2009.
(8) | El CEN y el Cenelec elaboraron la corrección de errores EN 61439-3:2012/AC:2019-04, que corrige la norma armonizada EN 61439-3:2012, cuya referencia está publicada en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (7). Debido a que la corrección de errores introduce correcciones técnicas y a fin de garantizar una aplicación correcta y coherente de la norma armonizada EN 61439-3:2012, procede publicar la referencia de la norma armonizada junto con la referencia de la corrección de errores en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(9) | Conviene, por tanto, retirar las referencias de las normas armonizadas EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 y EN 61439-3:2012 de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. Con el fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para preparar la aplicación de las normas armonizadas EN 55035:2017, EN 12895:2015+A1:2019 y EN 61439-3:2012, corregida por EN 61439-3:2012/AC:2019-04, es necesario aplazar la retirada de las referencias de las normas armonizadas EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 y EN 61439-3:2012.
(10) | En el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se enumeran las referencias de las normas armonizadas que confieren la presunción de conformidad con la Directiva 2014/30/UE. Las referencias de las normas armonizadas EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61439-3:2012, corregida por EN 61439-3:2012/AC:2019-04, y EN 12895:2015+A1:2019 deben incluirse en el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326.
(11) | En el anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se enumeran las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo a la Directiva 2014/30/UE que se retiran del Diario Oficial de la Unión Europea. Las referencias de las normas armonizadas EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 y EN 61439-3:2012 deben incluirse en el anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326.
(12) (13) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 en consecuencia. La conformidad con una norma armonizada confiere la presunción de conformidad con los requisitos básicos correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se modifica de conformidad con el anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
El anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se modifica de conformidad con el anexo II de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(2) Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (DO L 96 de 29.3.2014, p. 79).
(3) Decisión de Ejecución C(2016) 7641 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, relativa a una solicitud de normalización al Comité Europeo de Normalización, al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones por lo que respecta a normas armonizadas en apoyo de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
(4) DO C 246 de 13.7.2018, p. 1.
(5) DO C 246 de 13.7.2018, p. 1.
(6) Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 de la Comisión, de 5 de agosto de 2019, relativa a las normas armonizadas aplicables a la compatibilidad electromagnética elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 206 de 6.8.2019, p. 27).
(7) DO C 246 de 13.7.2018, p. 1.
ANEXO I
En el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se añaden las entradas siguientes:
Nº | Referencia de la norma
«6. | EN IEC 60947-4-1:2019 Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos.
7. | EN IEC 60947-9-1:2019 Aparamenta de baja tensión. Parte 9-1: Sistemas activos de mitigación de defectos por arco. Dispositivos de extinción de arco.
8. | EN 61439-3:2012 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no cualificado (DBO). EN 61439-3:2012/AC:2019-04
9. | EN 12895:2015+A1:2019 Carretillas de manutención. Compatibilidad electromagnética.».
ANEXO II
En el anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1326 se añaden las entradas siguientes:
Nº | Referencia de la norma | Fecha de retirada
«4. | EN 55103-2:2009 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para aparatos de uso profesional de sonido, vídeo, sistemas audiovisuales y para el control de iluminación para espectáculos. Parte 2: Inmunidad. | 18 de noviembre de 2021
5. | EN 61439-3:2012 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no cualificado (DBO). | 18 de noviembre de 2020
6. | EN 12895:2015 Carretillas de manutención. Compatibilidad electromagnética. | 18 de noviembre de 2021».