DOUE-L-2020-80627
Europeo
Unión Europea
Decisión
20200421
553/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/553 de la Comisión de 21 de abril de 2020 que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 en lo que respecta a las normas armonizadas aplicables a determinados equipos de redes celulares de telecomunicaciones móviles internacionales.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200422
127
L
22
25
/doue/2020/127/L00022-00025.pdf
L
20200422
S
20221111
N
S
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2020/553/spa
Dominio Público Radioeléctrico
Equipos de telecomunicación
Normalización
Radiotelefonía
Telecomunicaciones
Telefonía móvil
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Decisión 2022/2191, de 8 de noviembre de 2022; (DOUE-L-2022-81644)
MODIFICA
los anexos I y III de la Decisión 202/167, de 5 de febero
CITA
Directiva 2014/53, de 16 de abril
Tecnología e investigación
Telecomunicaciones
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) | Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los equipos radioeléctricos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea deben presumirse conformes con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 de dicha Directiva a los que se apliquen dichas normas o partes de estas.
(2) | Mediante la Decisión de Ejecución C(2015) 5376 (3), la Comisión pidió al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que elaboraran y revisaran diversas normas armonizadas para los equipos radioeléctricos en apoyo de la Directiva 2014/53/UE.
(3) | En respuesta a la solicitud objeto de la Decisión de Ejecución C(2015) 5376, el ETSI revisó las normas armonizadas EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 y EN 301 908-18 V11.1.2. Como resultado, se adoptaron, respectivamente, las normas armonizadas EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 y EN 301 908-18 V13.1.1, relativas al acceso al espectro de radio para los equipos de redes celulares de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT).
(4) (5) | La Comisión, junto con el ETSI, ha evaluado si dichas normas armonizadas cumplen lo solicitado en la Decisión de Ejecución C(2015) 5376. Las normas armonizadas EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 y EN 301 908-18 V13.1.1 cumplen los requisitos esenciales que pretenden cubrir, y que se establecen en la Directiva 2014/53/UE. Procede, por tanto, publicar las referencias de dichas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(6) | Las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/53/UE están publicadas en la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 de la Comisión (4). A fin de garantizar que las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/53/UE figuran en un único acto, deben incluirse en dicha Decisión de Ejecución las referencias de las normas EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 y EN 301 908-18 V13.1.1.
(7) | Las normas armonizadas EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 y EN 301 908-18 V13.1.1 sustituyen, respectivamente, a las normas armonizadas EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 y EN 301 908-18 V11.1.2, cuyas referencias están publicadas en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (5).
(8) | Procede, por tanto, retirar las referencias de las normas armonizadas EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 y EN 301 908-18 V11.1.2 de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. En el anexo III de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 se enumeran las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo a la Directiva 2014/53/UE que se retiran de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. Conviene, por tanto, incluir dichas referencias en el mencionado anexo. A fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para preparar la aplicación de las normas armonizadas EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 y EN 301 908-18 V13.1.1, procede aplazar la retirada de las referencias de las normas armonizadas EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 y EN 301 908-18 V11.1.2.
(9) (10) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 en consecuencia. La conformidad con una norma armonizada confiere la presunción de conformidad con los requisitos básicos correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 se modifica de conformidad con el anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
El anexo III de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 se modifica de conformidad con el anexo II de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 21 de abril de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(2) Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62).
(3) Decisión de Ejecución C(2015) 5376 de la Comisión, de 4 de agosto de 2015, relativa a una solicitud de normalización al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones por lo que respecta a los equipos radioeléctricos en apoyo de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
(4) Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, relativa a las normas armonizadas aplicables a los equipos radioeléctricos elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 34 de 6.2.2020, p. 46).
(5) DO C 326 de 14.9.2018, p. 114.
ANEXO I
En el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 se añaden las filas siguientes:
Nº | Referencia de la norma
«4. | EN 301 908-1 V13.1.1 Redes celulares IMT; Norma armonizada para el acceso al espectro de radio; Parte 1: Introducción y requisitos comunes
5. | EN 301 908-3 V13.1.1 Redes celulares IMT; Norma armonizada para el acceso al espectro de radio; Parte 3: Estaciones base CDMA Direct Spread (UTRA FDD)
6. | EN 301 908-14 V13.1.1 Redes celulares IMT; Norma armonizada para el acceso al espectro de radio; Parte 14: Estaciones base de acceso de radio terrestre universal evolucionadas (E-UTRA)
7. | EN 301 908-18 V13.1.1 Redes celulares IMT; Norma armonizada para el acceso al espectro de radio; Parte 18: Estación base (BS) de Radiofrecuencia Multiestándar (MSR) E-UTRA, UTRA y GSM/EDGE».
ANEXO II
En el anexo III de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 se añaden las filas siguientes:
Nº | Referencia de la norma | Fecha de retirada
«8. | EN 301 908-1 V11.1.1 Redes celulares IMT. Norma armonizada cubriendo los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE. Introducción y requisitos comunes | 22 de octubre de 2021
9. | EN 301 908-3 V11.1.3 Redes celulares IMT; Norma armonizada cubriendo los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE; Parte 3: para CDMA con espectro ensanchado de secuencia directa (UTRA FDD) Estaciones Bases (BS) | 22 de octubre de 2021
10. | EN 301 908-14 V11.1.2 Redes celulares IMT; Norma armonizada cubriendo los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE; Parte 14; Acceso Radioeléctrico Terrenal Universal Evolucionado (E-UTRA) Estación base (BS) | 22 de octubre de 2021
11. | EN 301 908-18 V11.1.2 Redes celulares IMT. Norma armonizada cubriendo los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE. Parte 18: Estaciones Base (BS) de Radiofrecuencia Multiestándar (UTRA, E- UTRA, GSM/EDGE) | 22 de octubre de 2021».