DOUE-L-2020-80616
Europeo
Unión Europea
Decisión
20200416
542/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/542 de la Comisión de 16 de abril de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que se refiere a los dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva, los tubos de acero soldados para usos a presión, los recipientes a presión no sometidos a llama y las tuberías metálicas industriales.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200420
121
L
4
8
/doue/2020/121/L00004-00008.pdf
L
20200420
S
20250201
N
S
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2020/542/spa
Aparatos y recipientes a presión
Armonización de legislaciones
Comercialización
Marca de conformidad CE
Normalización
Seguridad industrial
Tuberías
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Decisión 2025/165, de 30 de enero. DOUE-L-2025-80176
MODIFICA
los anexos I y II de la Decisión 2019/1616, de 27 de septiembre
Industria
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los equipos a presión o conjuntos contemplados en el artículo 4, apartados 1 y 2, de dicha Directiva que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea se presumirán conformes con los requisitos esenciales de seguridad contemplados en las normas o partes de estas a las que se hace referencia en el anexo I de dicha Directiva.
(2) | Mediante la carta M/071 de 1 de agosto de 1994, la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN) que elaborara, en relación con los equipos a presión, las normas relativas a los productos y las normas de carácter horizontal en apoyo de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Dicha Directiva fue sustituida por la Directiva 2014/68/UE sin modificar los requisitos esenciales de seguridad contemplados en el anexo I de la Directiva 97/23/CE.
(3) | Basándose en la solicitud M/071 CEN y con la finalidad de plasmar el estado actual de la técnica, el CEN modificó y revisó algunas de las normas existentes. En concreto, el CEN modificó la norma EN ISO 4126-1:2013, sobre dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva, la norma EN 13445-3:2014, sobre recipientes a presión no sometidos a llama, y las normas EN 13480-1:2017 y EN 13480-6:2017, sobre tuberías metálicas industriales. El CEN también revisó la serie de normas EN 10217, partes 1 a 6, sobre tubos de acero soldados para usos a presión.
(4) (5) | La Comisión, junto con el CEN, ha evaluado si dichas normas sobre equipos a presión, tal y como han sido redactadas, modificadas o revisadas por el CEN, se ajustan a la solicitud M/071. Las normas sobre equipos a presión, tal y como han sido modificadas o revisadas por el CEN, responden a las exigencias que tienen la intención de cubrir y que se mencionan en el anexo I de la Directiva 2014/68/UE. Procede, por tanto, publicar las referencias de dichas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(6) | Deben publicarse las referencias de las versiones modificadas o revisadas de las normas siguientes: EN ISO 4126-1:2013, EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, EN 10217-6:2002,EN 10217-6:2002/A1:2005, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-3:2014/A5:2018, EN 13445-3:2014/A6:2019, EN 13480-1:2017 y EN 13480-6:2017.
(7) | Por consiguiente, es necesario retirar del Diario Oficial de la Unión Europea (4) las referencias de las normas EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, EN 10217-6:2002, EN 10217-6:2002/A1:2005, EN 13480-1:2017, EN 13480-6:2017 y EN ISO 4126-1:2013.
(8) | Con el fin de proporcionar a los fabricantes tiempo suficiente para adaptar sus productos a las normas revisadas EN 10217, partes 1 a 6, sobre tubos de acero soldados para usos a presión, es necesario aplazar la retirada de las referencias a dichas normas.
(9) | Las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/68/UE están publicadas en la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 de la Comisión (5). Para garantizar que las referencias mencionadas figuren en un único acto, deben incluirse en el anexo I de dicha Decisión de Ejecución las referencias de las normas EN ISO 4126-1:2013, EN ISO 4126-1:2013/A2:2019; EN 10217-1:2019, EN 10217-2:2019, EN 10217-3:2019, EN 10217-4:2019, EN 10217-5:2019, EN 10217-6:2019, EN 13480-1:2017, EN 13480-1:2017/A1:2019, EN 13480-6:2017 y EN 13480-6:2017/A1:2019, mientras que en su anexo II deben figurar las referencias de las normas EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, EN 10217-6:2002, EN 10217-6:2002/A1:2005, EN 13480-1:2017, EN 13480-6:2017 y EN ISO 4126-1:2013.
(10) | En el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 aparece la referencia de la norma EN 13445-3: 2014 y las referencias de sus modificaciones EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-3:2014/A5:2018 y EN 13445-3:2014/A6:2019. Se han introducido otras dos modificaciones de la norma EN 13445-3: 2014. Procede sustituir la entrada pertinente de dicho anexo, añadiendo las referencias de las modificaciones EN 13445-3:2014/A7:2019 y EN 13445-3:2014/A8:2019.
(11) (12) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 en consecuencia. La conformidad con una norma armonizada confiere la presunción de conformidad con los requisitos básicos correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 se modifica de conformidad con el anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
El anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 se modifica con arreglo al anexo II de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 16 de abril de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(2) Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (DO L 189 de 27.6.2014, p. 164).
(3) Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión (DO L 181 de 9.7.1997, p. 1).
(4) DO C 326 de 14.9.2018, p. 94.
(5) Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, relativa a las normas armonizadas aplicables a los equipos a presión elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 250 de 30.9.2019, p. 95).
ANEXO I
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 se modifica como sigue:
1) La entrada 8 se sustituye por el texto siguiente:
| «8. | EN 13445-3:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 3: Diseño EN 13445-3:2014/A1:2015 EN 13445-3:2014/A2:2016 EN 13445-3:2014/A3:2017 EN 13445-3:2014/A4:2018 EN 13445-3:2014/A5:2018 EN 13445-3:2014/A6:2019 EN 13445-3:2014/A7:2019 EN 13445-3:2014/A8:2019».
2) Se añaden las entradas siguientes:
| Nº | Referencia de la norma «15. | EN ISO 4126-1:2013 Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva. Parte 1: Válvulas de seguridad (ISO 4126-1:2013). EN ISO 4126-1:2013/A2:2019 16. | EN 10217-1:2019 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado soldados eléctricamente y soldados por arco sumergido con características especificadas a temperatura ambiente 17. | EN 10217-2:2019 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tubos soldados eléctricamente de acero aleado y no aleado con características especificadas a temperatura elevada. 18. | EN 10217-3:2019 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Tubos de acero aleado de grano fino soldados eléctricamente y soldados por arco sumergido con características especificadas a temperaturas ambiente, elevada y baja. 19. | EN 10217-4:2019 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Tubos soldados eléctricamente de acero no aleado con características especificadas a baja temperatura. 20. | EN 10217-5:2019 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: Tubos soldados por arco sumergido de acero aleado y no aleado con características especificadas a temperatura elevada. 21. | EN 10217-6:2019 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 6: Tubos soldados por arco sumergido de acero no aleado con características especificadas a baja temperatura. 22. | EN 13480-1:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 1: Generalidades. EN 13480-1:2017/A1:2019 23. | EN 13480-6:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas. EN 13480-6:2017/A1:2019».
ANEXO II
En el anexo II de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616, se añaden las entradas siguientes:
Nº | Referencia de la norma | Fecha de retirada
«13. | EN 10217-1:2002 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado con características especificadas a temperatura ambiente. EN 10217-1:2002/A1:2005 | 20 de abril de 2021
14. | EN 10217-2:2002 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tubos soldados eléctricamente de acero aleado y no aleado con características especificadas a temperatura elevada. EN 10217-2:2002/A1:2005 | 20 de abril de 2021
15. | EN 10217-3:2002 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Tubos de acero aleado de grano fino. EN 10217-3:2002/A1:2005 | 20 de abril de 2021
16. | EN 10217-4:2002 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Tubos soldados eléctricamente de acero no aleado con características especificadas a baja temperatura. EN 10217-4:2002/A1:2005 | 20 de abril de 2021
17. | EN 10217-5:2002 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: Tubos soldados por arco sumergido de acero aleado y no aleado con características especificadas a temperatura elevada. EN 10217-5:2002/A1:2005 | 20 de abril de 2021
18. | EN 10217-6:2002 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 6: Tubos soldados por arco sumergido de acero no aleado con características especificadas a baja temperatura. EN 10217-6:2002/A1:2005 | 20 de abril de 2021
19. | EN 13480-1:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 1: Generalidades. | 20 de abril de 2020
20. | EN 13480-6:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 6: Requisitos adicionales para tuberías enterradas. | 20 de abril de 2020
21. | EN ISO 4126-1:2013 Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva. Parte 1: Válvulas de seguridad (ISO 4126-1:2013) | 20 de abril de 2020».