DOUE-L-2019-81705
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20191022
1844/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1844 de la Comisión de 22 de octubre de 2019 por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas "BPF_Iodine_VET".
Diario Oficial de la Unión Europea
20191105
283
L
1
37
/doue/2019/283/L00001-00037.pdf
L
20191125
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2019/1844/spa
Autorizaciones
Comercialización
Plaguicidas
Productos químicos
Aplicable desde el 25 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2029.
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento 528/2012, de 22 de mayo
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 2021/977, de 7 de junio
Comercio
Ganadería y animales
Industria
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (1), y en particular su artículo 44, apartado 5, párrafo primero,
Considerando lo siguiente:
(1) El 7 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 43, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, Applied Biocide GmbH presentó una solicitud para la autorización de una familia de biocidas denominada «BPF_Iodine_VET», perteneciente al tipo de producto 3 del anexo V de dicho Reglamento. En la solicitud se facilitó la confirmación por escrito de que la autoridad competente austriaca había aceptado evaluarla. La solicitud quedó registrada con el número BC-XJ019074-33 en el Registro de Biocidas.
(2) La familia de biocidas «BPF_Iodine_VET» contiene como sustancia activa yodo, que figura en la lista de la Unión de sustancias activas aprobadas contemplada en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. La Comisión, teniendo en cuenta las propiedades intrínsecas de la sustancia activa y los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina establecidos en su Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 (2), estudiará la necesidad de revisar la aprobación del yodo, incluida la polivinilpirrolidona yodada, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 528/2012. En función del resultado de dicha revisión, la Comisión estudiará si es necesario revisar las autorizaciones de la Unión de los productos que contengan la sustancia activa, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento (UE) n.o 528/2012.
(3) El 22 de agosto de 2018, de conformidad con el artículo 44, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, la autoridad competente evaluadora presentó el informe y los resultados de la evaluación a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia»).
(4) El 4 de abril de 2019, la Agencia presentó a la Comisión un dictamen (3) en el que se incluía el proyecto de resumen de las características del biocida de «BPF_Iodine_VET», así como el informe de evaluación final relativo a esta familia de biocidas, de conformidad con el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Este dictamen concluye que «BPF_Iodine_VET» es una familia de biocidas a tenor del artículo 3, apartado 1, letra s), del Reglamento (UE) n.o 528/2012, que puede optar a la concesión de una autorización de la Unión de conformidad con el artículo 42, apartado 1, de dicho Reglamento y que, siempre y cuando sea conforme con el proyecto de resumen de las características del biocida, cumple las condiciones establecidas en el artículo 19, apartados 1 y 6, del mismo Reglamento.
(5) El 4 de junio de 2019, la Agencia envió a la Comisión el proyecto de resumen de las características del biocida en todas las lenguas oficiales de la Unión, de conformidad con el artículo 44, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 528/2012.
(6) La Comisión está de acuerdo con el dictamen de la Agencia y, por tanto, considera adecuado conceder una autorización de la Unión para «BPF_Iodine_VET». (7) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
De acuerdo con el resumen de las características del biocida que figura en el anexo, se concede una autorización de la Unión con el número EU-0020540-0000, a Applied Biocide GmbH para la comercialización y el uso de la familia de biocidas «BPF_Iodine_VET».
La autorización de la Unión tendrá validez desde el 25 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2019.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 22 de octubre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, por el que se establecen los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 301 de 17.11.2017, p. 1).
(3) Dictamen de la ECHA, de 27 de febrero de 2019, sobre la autorización de la Unión para «BPF_Iodine_VET» (ECHA/BPC/219/2019).
ANEXO
Resumen de las características de una familia de productos biocidas
BPF_Iodine_VET
Tipo de producto 3 — Higiene veterinaria (desinfectantes)
Número de la autorización: EU-0020540-0000
Número de referencia R4BP: EU-0020540-0000
PARTE I
PRIMER NIVEL DE INFORMACIÓN
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
1.1. Nombre de familia
Nombre | BPF_Iodine_VET
1.2. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
1.3. Titular de la autorización
Razón social y dirección del titular de la autorización | Razón social | Applied Biocide GmbH
Dirección | Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Bélgica
Número de la autorización | EU-0020540-0000
Número de referencia R4BP | EU-0020540-0000
Fecha de la autorización | 25 de noviembre de 2019
Fecha de vencimiento de la autorización | 31 de octubre de 2029
1.4. Fabricante(s) de los productos biocidas
Nombre del fabricante | Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG
Dirección del fabricante | Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación | Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Alemania
Nombre del fabricante | FINK TEC GmbH
Dirección del fabricante | Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación | Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Alemania
Nombre del fabricante | IRCASERVICE
Dirección del fabricante | S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italia
Ubicación de las plantas de fabricación | S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italia
Nombre del fabricante | Laboratorios Maymo SA
Dirección del fabricante | Via Augusta, 302, 08017 Barcelona España
Ubicación de las plantas de fabricación | Via Augusta, 302, 08017 Barcelona España
1.5. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)
Sustancia activa | Yodo
Nombre del fabricante | Cosayach SA Compania de Salitre y Yodo
Dirección del fabricante | Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chile
Ubicación de las plantas de fabricación | S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Chile
Sustancia activa | Yodo
Nombre del fabricante | ACF Minera SA.
Dirección del fabricante | San Martin 499, 1100000 Iquique Chile
Ubicación de las plantas de fabricación | Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile
Sustancia activa | Yodo
Nombre del fabricante | Sociedad Quimica y Minera SA
Dirección del fabricante | Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile
Ubicación de las plantas de fabricación | Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chile Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chile
2. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición de la familia
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,1 | 3,0
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 10,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 31,8
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 31,8
2.2. Tipo(s) de formulación
Formulación(es) | meta SPC 1-5: AL-cualquier otro líquido meta SPC 6-8 SL-concentrado soluble
PARTE II
SEGUNDO NIVEL DE INFORMACIÓN — META RCP(S)
Meta RCP 1
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 1
1.1. Identificador del meta RCP 1
Identificador | Meta SPC 1
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-1
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 1
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 1
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15 | 0,15
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 1
Formulación(es) | AL – cualquier otro líquido
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 1
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 1
4.1. Descripción de uso
Tabla 1
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de ubres-profesional-en interiores – pulverización (post-ordeño)
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por pulverización Pulverización: Desinfección manual y automatizada no sanitaria de ubres con un spray listo para usar (en vacas, post-ordeño)
Frecuencia de aplicación y dosificación | Tasa de aplicación: 10-15 ml por vaca-0 Frecuencia de aplicación: Durante el período de lactación: — | manual: 2 aplicaciones al día (post-ordeño) — | automatizada: 3 aplicaciones al día (post-ordeño) Durante el período seco: 1 aplicación al día
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella de polietilieno de alta densidad (HDPE): 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC: HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
- - -
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (1) DEL META RCP 1
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
El producto debe llevarse a una temperatura superior a 20 °C antes de su uso.
Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para echar el producto en el equipo de aplicación.
Inmediatamente después del ordeño de cada vaca, pulverice sobre toda la superficie de cada ubre con la solución. Deje el producto hasta el siguiente ordeño. No limpie las ubres directamente después de la desinfección.
Mantenga las vacas de pie hasta que el producto se haya secado (al menos 5 minutos).
El producto se puede aplicar manualmente o mediante un pulverizador automático de ubres.
Antes del siguiente ordeño, las ubres deben limpiarse, preferiblemente con un paño nuevo y húmedo por vaca.
La frecuencia de aplicación no debe superar las dos aplicaciones por vaca y día en el caso de pulverización manual y no debe superar las tres aplicaciones por vaca y día en caso de pulverizador automático de ubres (post-ordeño).
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
Use guantes protectores resistentes a los productos químicos, mono-de protección y botas durante la fase de manipulación y aplicación del producto-(el material lo deberá especificar el titular de la autorización en la información del producto).
En caso de que sea necesaria una combinación de desinfecciones antes y- después del ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo-para la desinfección previa al ordeño.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación: Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel: Lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental: Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Al finalizar el tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29. Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Entregue los envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE.
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantener el contenedor cerrado herméticamente.
Vida útil: 12 meses en HDPE
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 1
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | FINK-Io Spray 15 FINK-Euter-DIP PVP-S FINK Pattedyp PVP IOSpray 15 PVP
Número de la autorización | EU-0020540-0001 1-1
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15
Meta RCP 2
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 2
1.1. Identificador del meta RCP 2
Identificador | Meta SPC 2
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-2
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 2
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 | 0,5
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 2
Formulación(es) | AL – cualquier otro líquido
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 2
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. Evitar su liberación al medio ambiente. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. Eliminar el contenido en o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 2
4.1. Descripción de uso
Tabla 2
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de ubres-profesional-en interiores – pulverización (post-ordeño)
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por pulverización Pulverización: Desinfección manual y automatizada no sanitaria de ubres con spray listo para usar (en vacas, post-ordeño)
Frecuencia de aplicación y dosificación | Tasa de aplicación: 10-15 ml por vaca-0 Tasa de aplicación: Durante el período de lactación: — | manual: 2 aplicaciones al día (post-ordeño) — | automatizada: 3 aplicaciones al día (post-ordeño) Durante el período seco: 1 aplicación al día
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella HDPE: 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC: HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
- - -
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (2) DEL META RCP 2
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
El producto debe llevarse a una temperatura superior a 20 °C antes de su uso.
Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para echar el producto en el equipo de aplicación.
Inmediatamente después del ordeño de cada vaca, pulverice sobre toda la superficie de cada ubre con la solución. Deje el producto hasta el siguiente ordeño. No limpie las ubres directamente después de la desinfección.
Mantenga las vacas de pie hasta que el producto se haya secado (al menos 5 minutos).
El producto se puede aplicar manualmente o mediante un pulverizador automático de ubres.
Antes del siguiente ordeño, las ubres deben limpiarse, preferiblemente con un paño nuevo y húmedo por vaca.
La frecuencia de aplicación no debe superar las dos aplicaciones por vaca y día en el caso de pulverización manual y no debe superar las tres aplicaciones por vaca y día en caso de pulverizador automático de ubres (post-ordeño).
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
Use guantes protectores resistentes a los productos químicos, mono de protección y botas durante la fase de manipulación y aplicación del producto (el material lo deberá especificar el titular de la autorización en la información del producto).
En caso de que sea necesaria una combinación de desinfecciones antes y después del ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección previa al ordeño.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación: Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel: Lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental:
Informe a las autoridades pertinentes siel producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Al finalizar el tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29. Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. — No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantener el contenedor cerrado herméticamente.
Vida útil: 12 meses en HDPE
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 2
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | Fink Io Spray-30 ST-Io Spray DESINTEC MH Iodine S DESINTEC MH Raidip plus Iodine Spray 3000 Iodine Spray
Número de la autorización | EU-0020540-0002 1-2
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3
7.2. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | Fink-Io Spray 50 DESINTEC MH Raidip 5000 Iodine Spray 5000
Número de la autorización | EU-0020540-0003 1-2
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5
Meta RCP 3
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 3
1.1. Identificador del meta RCP 3
Identificador | Meta SPC 3
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-3
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 3
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 3
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 | 0,5
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 3
Formulación(es) | AL – cualquier otro líquido
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 3
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. Evitar su liberación al medio ambiente. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 3
4.1. Descripción de uso
Tabla 3
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de ubres-profesional-en interiores – pulverización (post-ordeño)
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por pulverización Pulverización: Desinfección manual y automatizada no sanitaria de ubres con un spray listo para usar (en vacas, post-ordeño)
Frecuencia de aplicación y dosificación | Tasa de aplicación: 10-15 ml por vaca-0 Tasa de aplicación: Durante el período de lactación: — | manual: 2 aplicaciones al día (post-ordeño) — | automatizada: 3 aplicaciones al día (post-ordeño) Durante el período seco: 1 aplicación al día
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella HDPE: 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC: HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
- - -
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (3) DEL META RCP 3
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
El producto debe llevarse a una temperatura superior a 20 °C antes de su uso.
Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para echar el producto en el equipo de aplicación.
Inmediatamente después del ordeño de cada vaca, pulverice sobre toda la superficie de cada ubre con la solución. Deje el producto hasta el siguiente ordeño. No limpie las ubres directamente después de la desinfección.
Mantenga las vacas de pie hasta que el producto se haya secado (al menos 5 minutos).
El producto se puede aplicar manualmente o mediante un pulverizador automático de ubres.
Antes del siguiente ordeño, las ubres deben limpiarse, preferiblemente con un paño nuevo y húmedo por vaca.
La frecuencia de aplicación no debe superar las dos aplicaciones por vaca y día en el caso de pulverización manual y no debe superar las tres aplicaciones por vaca y día en caso de pulverizador automático de ubres (post-ordeño).
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
Use guantes protectores resistentes a los productos químicos, mono de protección y botas durante la fase de manipulación y aplicación del producto (el material lo deberá especificar el titular de la autorización en la información del producto).
En caso de que sea necesaria una combinación de desinfecciones antes y después del ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección previa al ordeño.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación: Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel: Lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental:
Informe a las autoridades pertinentes siel producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Al finalizar el tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29. Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. — No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantener el contenedor cerrado herméticamente.
Vida útil: 12 meses en HDPE.
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 3
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | Fink-Io Spray 50 (Jodophor) Fink-Io Spray 50 (Iodophor)
Número de la autorización | EU-0020540-0004 1-3
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5
Meta RCP 4
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 4
1.1. Identificador del meta RCP 4
Identificador | Meta SPC 4
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-4
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 4
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 4
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,1 | 0,15
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,0 | 0,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 4
Formulación(es) | AL – cualquier otro líquido
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 4
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 4
4.1. Descripción de uso
Tabla 4
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de ubres-profesional-interior – inmersión (post-ordeño)
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por inmersión Inmersión de ubres: Desinfección manual no sanitaria de ubres con el líquido listo para usar (en vacas, post-ordeño)
Frecuencia de aplicación y dosificación | Tasa de aplicación: 5-10 ml por vaca-0 Tasa de aplicación: Durante el período de lactación: —2 aplicaciones al día (post-ordeño) Durante el período seco: 1 aplicación al día
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella HDPE: 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
- - -
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (4) DEL META RCP 4
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
El producto debe llevarse a una temperatura superior a 20 °C antes de su uso.
Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para echar el producto en el equipo de aplicación.
Llene una taza de inmersión de ubres con 2/3 de producto. Inmediatamente después del ordeño de cada vaca, sumerja cada ubre manualmente en la solución. Asegúrese de que al menos dos tercios de las ubres, y preferiblemente las ubres completas, entran en contacto con la solución.
No limpie las ubres directamente después de la desinfección. Deje el producto hasta el siguiente ordeño. Mantenga las vacas de pie hasta que el producto se haya secado (al menos 5 minutos).
Rellene la taza según sea necesario.
Las tazas de inmersión de ubres deben vaciarse después del ordeño y lavarse antes de volver a ser utilizadas. Antes del siguiente ordeño, las ubres deben limpiarse, preferiblemente con un paño nuevo y húmedo por vaca.
La frecuencia de aplicación no debe superar las dos aplicaciones por vaca y día (post-ordeño).
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de que sea necesaria una combinación de desinfecciones antes y después del ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección previa al ordeño.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel: Lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental:
Informe a las autoridades pertinentes siel producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Al finalizar el tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29. Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Entregue los envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE.
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantener el contenedor cerrado herméticamente.
Vida útil: 12 meses en HDPE
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 4
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | FINK-Io Dip 10 IODip 10 PVP
Número de la autorización | EU-0020540-0005 1-4
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,1
7.2. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | FINK-Io Dip Protect DESINTEC MH Iodine Barrier TvP-Barrier Dip
Número de la autorización | EU-0020540-0006 1-4
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15
Meta RCP 5
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 5
1.1. Identificador del meta RCP 5
Identificador | Meta SPC 5
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-5
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 5
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 5
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 | 0,45
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,35 | 0,4
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 0,0
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 5
Formulación(es) | AL – cualquier otro líquido
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 5
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. Evitar su liberación al medio ambiente. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 5
4.1. Descripción de uso
Tabla 5
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de ubres-profesional-interior – inmersión (post-ordeño)
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por inmersión Inmersión de ubres: Desinfección manual no sanitaria de ubres con un líquido listo para usar (en vacas, post-ordeño)
Frecuencia de aplicación y dosificación | Tasa de aplicación: 5-10 ml por vaca-0 Tasa de aplicación: Durante el período de lactación: —2 aplicaciones al día (post-ordeño) Durante el período seco: 1 aplicación al día
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella HDPE: 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
- - -
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (5) DEL META RCP 5
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
El producto debe llevarse a una temperatura superior a 20 °C antes de su uso.
Se recomienda el uso de una bomba dosificadora para echar el producto en el equipo de aplicación.
Llene una taza de inmersión de ubres con 2/3 de producto. Inmediatamente después del ordeño de cada vaca, sumerja cada ubre manualmente en la solución. Asegúrese de que al menos dos tercios de las ubres, y preferiblemente las ubres completas, entren en contacto con la solución.
No limpie las ubres directamente después de la desinfección. Deje el producto hasta el siguiente ordeño. Mantenga las vacas de pie hasta que el producto se haya secado (al menos 5 minutos).
Rellene la taza según sea necesario.
Las tazas de inmersión de ubres deben vaciarse después del ordeño y lavarse antes de volver a ser utilizadas. Antes del siguiente ordeño, los ubres deben limpiarse, preferiblemente con un paño nuevo y húmedo por vaca.
La frecuencia de aplicación no debe superar las dos aplicaciones por vaca y día (post-ordeño).
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de que sea necesaria una combinación de desinfecciones antes y después del ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección previa al ordeño.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación: Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel: Lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental:
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29. Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. — No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantener el contenedor cerrado herméticamente.
Vida útil: 12 meses en HDPE
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 5
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | Jodofilm 75/5 4 500 ppm
Número de la autorización | EU-0020540-0007 1-5
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,45
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,4
7.2. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | Jodofilm 75/5 3 000 ppm
Número de la autorización | EU-0020540-0008 1-5
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0,35
Meta RCP 6
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 6
1.1. Identificador del meta RCP 6
Identificador | Meta SPC 6
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-6
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 6
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 6
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,75 | 2,4
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0 | 10,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 0,0 | 25,6
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 31,8
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 6
Formulación(es) | SL – concentrado soluble
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 6
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar daños en los órganos glándula tiroides tras exposiciones prolongadas o repetidas. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. No respirar niebla. No respirar aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes. Llevar prendas. Llevar máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.Aclararse la piel con agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Guardar bajo llave. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 6
4.1. Descripción de uso
Tabla 6
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de superficies duras-profesional-en interiores-Pulverización
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras Virus
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por pulverización Desinfectante para superficies duras en establos (salvo criaderos). Pulverización de concentrado diluido mediante un pulverizador de mochila de mano (4-7 bar)
Frecuencia de aplicación y dosificación | 100 ml/m2-Concentración de yodo en la solución de aplicación: 750 ppm (0,075 % p/p). Frecuencia de aplicación por año: Vacas lecheras: 1 Vacuno de carne: 1 Terneros de engorde: 4 Cerdas, en corrales individuales: 5 Cerdas en grupos: 5 Cerdos de engorde: 3 Gallinas ponedoras en jaulas en batería sin tratamiento: 1 Gallinas ponedoras en jaulas en batería con ventilación (secado de banda): 1 Gallinas ponedoras en jaulas en batería con secado forzoso (pozo profundo, gran altura): 1 Gallinas ponedoras en jaulas compactas en batería: 1 Gallinas camperas ponedoras en suelo de yacija (en parte suelo de yacija, en parte con tablillas): 1 Pollos camperos de engorde con suelo de yacija: 7 Gallinas ponedoras camperas con suelo de rejilla (sistema de cría): 1 Pollos reproductores camperos de engorde con suelo de rejilla: 1 Pollos de cría reproductores con piso de rejilla: 3 Pavos camperos con suelo de yacija: 2 Patos camperos con suelo de yacija: 13 Gansos camperos con suelo de yacija: 6
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella HDPE: 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
Iodosan 30: Mezcle 29 ml de producto con 971 ml de agua para obtener una solución de aplicación de 1 l.
Iodosan 18: Mezcle 40 ml de producto con 960 ml de agua para obtener una solución de aplicación de 1 l.
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (6) DEL META RCP 6
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
Para preparar la solución desinfectante, mezcle el producto líquido con agua. Vierta siempre primero el agua y luego añada el producto agitándolo cuidadosamente.
Utilice 100 ml de solución de aplicación como máximo por m2 de superficie tratada. No prepare más líquido de lo estrictamente necesario.
El producto solo debe aplicarse en alojamientos de animales vacíos (despoblados) después de que las superficies se hayan limpiado a fondo con un producto de limpieza adecuado.
La limpieza previa es obligatoria. Enjuague o limpie las superficies que serán tratadas después. Deje que se sequen durante aproximadamente 24 a 36 horas antes de la desinfección para obtener superficies húmedas. Remoje a fondo las instalaciones y el equipo con una capa delgada de la solución preparada mediante pulverización, utilizando dispositivos adecuados (de 4 a 7 bar). Durante el proceso y durante el tiempo de contacto (mín. 30 minutos), todos los orificios deben cerrarse y la ventilación debe estar apagada.
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
La forma del envase del producto deberá minimizar el riesgo de salpicaduras para evitar la exposición de los ojos y la piel durante la dilución del producto.
Durante la fase de mezcla y carga: es obligatorio el uso de una pantalla protectora facial y guantes de protección (el material de los guantes debe ser especificado por el titular de la autorización en la información del producto).
Durante la fase de aplicación de la dilución en uso por pulverización: se deben usar guantes y un mono de protección (al menos de tipo X, EN XXXXX) que sea impermeable para el producto biocida (el material de los guantes y del mono deben ser especificados por el titular de la autorización dentro de la información del producto). Use guantes nuevos para cada turno de trabajo.
Los profesionales no deben llevar a cabo la desinfección del alojamiento de animales más de 3 veces al mes. Esos profesionales no deben usar productos de yodo para otros fines.
Use un solo tipo de producto que contenga yodo por día.
La desinfección del establo no debe realizarse más de una vez al año o una vez en la vida de terneros y cerdos. Los comederos deben cubrirse durante la aplicación.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación: Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
En caso de pérdida del conocimiento, coloque al paciente en posición estable sobre su lado izquierdo para transportarlo. Nunca dé nada por vía oral a un individuo inconsciente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental:
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos del agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
Métodos y material de contención y limpieza:
Detenga la fuga si es seguro hacerlo. Absorba el derrame con material aglutinante de líquidos (arena, tierra, diatomita, aglutinantes ácidos, aglomerantes universales, serrín) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normativas locales/nacionales.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Al finalizar el tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29 Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. — No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
Vida útil: 24 meses en HDPE
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 6
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | IODOSAN 30 IODOSAN IODAT DESINTEC FL-JODES ROTIE-SOL J Disinfect Jod FINK-Jodophos 15 Jod-Reiniger sauer Tankrein extra
Número de la autorización | EU-0020540-0009 1-6
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2,4
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 10,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 25,6
7.2. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | IODOSAN 18
Número de la autorización | EU-0020540-0010 1-6
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,75
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 31,8
Meta RCP 7
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 7
1.1. Identificador del meta RCP 7
Identificador | Meta SPC 7
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-7
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 7
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 7
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 3,0 | 3,0
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 10,0 | 10,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 31,8 | 31,8
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 7
Formulación(es) | SL – concentrado soluble
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 7
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar daños en los órganos glándula tiroides tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. No respirar niebla. No respirar aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes. Llevar prendas. Llevar máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.Aclararse la piel con agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Guardar bajo llave. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 7
4.1. Descripción de uso
Tabla 7
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de superficies duras-profesional-en interiores-Pulverización
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras Virus
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por pulverización Desinfectante para superficies duras en establos (salvo criaderos). Pulverización de concentrado diluido mediante un pulverizador de mochila de mano (4-7 bar)
Frecuencia de aplicación y dosificación | 100 ml/m2-Concentración de yodo en la solución de aplicación: 750 ppm (0,075 % p/p). Frecuencia de aplicación por año: Vacas lecheras: 1 Vacuno de carne: 1 Terneros de engorde: 4 Cerdas, en corrales individuales: 5 Cerdas en grupos: 5 Cerdos de engorde: 3 Gallinas ponedoras en jaulas en batería sin tratamiento: 1 Gallinas ponedoras en jaulas en batería con ventilación (secado de banda): 1 Gallinas ponedoras en jaulas en batería con secado forzoso (pozo profundo, gran altura): 1 Gallinas ponedoras en jaulas compactas en batería: 1 Gallinas camperas ponedoras en suelo de yacija (en parte suelo de yacija, en parte con tablillas): 1 Pollos camperos de engorde con suelo de yacija: 7 Gallinas ponedoras camperas con suelo de rejilla (sistema de cría): 1 Pollos reproductores camperos de engorde, con suelo de rejilla: 1 Pollos de cría reproductores con piso de rejilla: 3 Pavos camperos con suelo de yacija: 2 Patos camperos con suelo de yacija: 13 Gansos camperos con suelo de yacija: 6 Gansos camperos con piso de residuos: 6
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella HDPE: 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
Iodosan 30 plus: Mezcle 23 ml de producto con 977 ml de agua para obtener una solución de aplicación de 1 l.
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (7) DEL META RCP 7
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
Para preparar la solución desinfectante, mezcle el producto líquido con agua. Vierta siempre primero el agua y luego añada el producto agitándolo cuidadosamente.
Utilice 100 ml de solución de aplicación como máximo por m2 de superficie tratada. No prepare más líquido de lo estrictamente necesario.
El producto solo debe aplicarse en alojamientos de animales vacíos (despoblados) después de que las superficies se hayan limpiado a fondo con un producto de limpieza adecuado.
La limpieza previa es obligatoria. Enjuague o limpie las superficies que serán tratadas después. Deje que se sequen durante aproximadamente 24 a 36 horas antes de la desinfección para obtener superficies húmedas. Moje a fondo las instalaciones y el equipo con una capa delgada de la solución preparada mediante pulverización, utilizando dispositivos adecuados (de 4 a 7 bar). Durante el proceso y durante el tiempo de contacto (mín. 30 minutos), todos los orificios deben cerrarse y la ventilación debe estar apagada.
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
La forma del envase del producto deberá minimizar el riesgo de salpicaduras para evitar la exposición de los ojos y la piel durante la dilución del producto.
Durante la fase de mezcla y carga: es obligatorio el uso de una pantalla protectora facial y guantes de protección (el material de los guantes debe ser especificado por el titular de la autorización en la información del producto).
Durante la fase de aplicación de la dilución en uso por pulverización: se deben usar guantes y un mono de protección (al menos de tipo X, EN XXXXX) que sea impermeable para el producto biocida (el material de los guantes y del mono deben ser especificados por el titular de la autorización dentro de la información del producto). Use guantes nuevos para cada turno de trabajo.
Los profesionales no deben llevar a cabo la desinfección del alojamiento de animales más de 3 veces al mes. Esos profesionales no deben usar productos de yodo para otros fines.
Use un solo tipo de producto que contenga yodo por día.
La desinfección del establo no debe realizarse más de una vez al año o una vez en la vida de los terneros y cerdos. Los comederos deben cubrirse durante la aplicación.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación: Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
En caso de pérdida del conocimiento, coloque al paciente en posición estable sobre su lado izquierdo para transportarlo. Nunca dé nada por vía oral a un individuo inconsciente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental:
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
Métodos y material de contención y limpieza:
Detenga la fuga si es seguro hacerlo. Absorba el derrame con material aglutinante de líquidos (arena, tierra, diatomita, aglutinantes ácidos, aglomerantes universales, aserrín) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normativas locales/nacionales.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Al finalizar el tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29. Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. — No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
5.5. Condiciones de almacenawmiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
Vida útil: 24 meses en HDPE
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 7
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | IODOSAN 30 Plus YODO CONTROL YODIVEN
Número de la autorización | EU-0020540-0011 1-7
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 3,0
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 10,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 31,8
Meta RCP 8
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL META RCP 8
1.1. Identificador del meta RCP 8
Identificador | Meta SPC 8
1.2. Sufijo del número de autorización
Número | 1-8
1.3. Tipo(s) de producto
Tipo(s) de producto | TP03-Higiene veterinaria
2. COMPOSICIÓN DEL META RCP 8
2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del meta RCP 8
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Mín. | Máx.
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,5 | 1,5
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0 | 3,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 18,0 | 18,0
Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Isotridecanol, etoxilado 90 %, C 9-11 Alcohol Etoxilado | Sustancia no activa | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,0
2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCP 8
Formulación(es) | SL – concentrado soluble
3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META RCP 8
Indicaciones de peligro | Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar daños en los órganos glándula tiroides tras exposiciones prolongadas o repetidas. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia | Conservar únicamente en el recipiente original. No respirar niebla. No respirar aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes. Llevar prendas. Llevar máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.Aclararse la piel con agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Guardar bajo llave. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
4. USOS AUTORIZADOS DEL META RCP 8
4.1. Descripción de uso
Tabla 8
Uso # 1 – Higiene veterinaria-cría de animales-desinfectante de superficies duras-profesional-en interiores-Pulverización
Tipo de producto | TP03-Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo) | Bacterias Levaduras Virus
Ámbito de utilización | Interior
Método(s) de aplicación | Sistema abierto: tratamiento por pulverización Desinfectante para superficies duras en establos (salvo criaderos). Pulverización de concentrado diluido mediante un pulverizador de mochila de mano (4-7 bar)
Frecuencia de aplicación y dosificación | 100 ml/m2-Concentración de yodo en la solución de aplicación: 750 ppm (0,075 % p/p). Frecuencia de aplicación por año: Vacas lecheras: 1 Vacuno de carne: 1 Terneros de engorde: 4 Cerdas, en corrales individuales: 5 Cerdas en grupos: 5 Cerdos de engorde: 3 Gallinas ponedoras en jaulas en batería sin tratamiento: 1 Gallinas ponedoras en jaulas en batería con ventilación (secado de banda): 1 Gallinas ponedoras en jaulas en batería con secado forzoso (pozo profundo, gran altura): 1 Gallinas ponedoras en jaulas compactas en batería: 1 Gallinas camperas ponedoras en suelo de yacija (en parte suelo de yacija, en parte con tablillas): 1 Pollos camperos de engorde con suelo de yacija: 7 Gallinas ponedoras camperas con suelo de rejilla (sistema de cría): 1 Pollos reproductores camperos de engorde, con suelo de rejilla: 1 Pollos de cría reproductores con piso de rejilla: 3 Pavos camperos con suelo de residuos: 2 Patos camperos con suelo de residuos: 13 Gansos camperos con piso de residuos: 6
Categoría(s) de usuarios | Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado | Botella HDPE: 1 litro, tapón fabricado en PP Bidón HDPE: 5-60 litros Tambor HDPE: 200 litros IBC HDPE: 600-1 000 litros
4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico
Iodosan 15: Mezcle 46 ml de producto con 954 ml de agua para obtener una solución de aplicación de 1 l.
4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico
- - -
4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
- - -
4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase
- - -
4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
- - -
5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO (8) DEL META RCP 8
5.1. Instrucciones de uso
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
Para preparar la solución desinfectante, mezcle el producto líquido con agua. Vierta siempre primero el agua y luego añada el producto agitándolo cuidadosamente.
Utilice 100 ml de solución de aplicación como máximo por m2 de superficie tratada. No prepare más líquido de lo estrictamente necesario.
El producto solo debe aplicarse en alojamientos de animales vacíos (despoblados) después de que las superficies se hayan limpiado a fondo con un producto de limpieza adecuado.
La limpieza previa es obligatoria. Enjuague o limpie las superficies que serán tratadas después. Deje que se sequen durante aproximadamente 24 a 36 horas antes de la desinfección para obtener superficies húmedas. Moje a fondo las instalaciones y el equipo con una capa delgada de la solución preparada mediante pulverización, utilizando dispositivos adecuados (de 4 a 7 bar). Durante el proceso y durante el tiempo de contacto (mín. 30 minutos), todos los orificios deben cerrarse y la ventilación debe estar apagada.
5.2. Medidas de mitigación del riesgo
Mantener fuera del alcance de los niños.
La forma del envase del producto deberá minimizar el riesgo de salpicaduras para evitar la exposición de los ojos y la piel durante la dilución del producto.
Durante la fase de mezcla y carga: es obligatorio el uso de una pantalla protectora facial y guantes de protección (el material de los guantes debe ser especificado por el titular de la autorización en la información del producto).
Durante la fase de aplicación de la dilución en uso por pulverización: se deben usar guantes y un mono de protección (al menos de tipo X, EN XXXXX) que sea impermeable para el producto biocida (el material de los guantes y del mono deben ser especificados por el titular de la autorización dentro de la información del producto). Use guantes nuevos para cada turno de trabajo.
Los profesionales no deben llevar a cabo la desinfección del alojamiento de animales más de 3 veces al mes. Esos profesionales no deben usar productos de yodo para otros fines.
Use un solo tipo de producto que contenga yodo por día.
La desinfección del establo no debe realizarse más de una vez al año o una vez en la vida de los terneros y cerdos. Los comederos deben cubrirse durante la aplicación.
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente
En caso de inhalación: Proporcione aire fresco; consulte con el médico en caso de malestar.
En caso de contacto con la piel Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel a fondo.
En caso de contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuague el ojo abierto, retire las lentes de contacto, siga enjuagándolo durante varios minutos bajo agua corriente. Luego consulte con un médico.
En caso de ingestión: Enjuáguese la boca y luego beba un poco de agua. No induzca el vómito; pida asistencia médica inmediatamente.
En caso de pérdida del conocimiento, coloque al paciente en posición estable sobre su lado izquierdo para transportarlo. Nunca dé nada por vía oral a un individuo inconsciente.
Cuando solicite asesoramiento médico, mantenga el embalaje o la etiqueta a mano y llame a su centro local de control de intoxicaciones [inserte el número local aquí].
Medidas de emergencia ambiental:
Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, cursos de agua, suelo o aire). Para evitar el mal funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales individual, los residuos que contengan el producto deben ser desechados al depósito de estiércol (para su diseminación en suelos agrícolas o su fermentación en instalaciones de biogás) o al alcantarillado municipal, si está legalmente permitido.
Métodos y material de contención y limpieza:
Detenga la fuga si es seguro hacerlo. Absorba el derrame con material aglutinante de líquidos (arena, tierra, diatomita, aglutinantes ácidos, aglomerantes universales, aserrín) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normativas locales/nacionales.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
Al finalizar el tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar al alcantarillado municipal o se puede desechar en el depósito de estiércol en función de los requisitos locales. Evite liberarlo en una planta individual de tratamiento de aguas residuales.
Catálogo europeo de residuos: 200130-detergentes distintos de los mencionados en 20 01 29. Los requisitos locales para la eliminación del producto y el envase son: — Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. — Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. — No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento
Almacene el producto alejado de la luz solar directa y en recipientes opacos. Protéjalo de heladas. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
Vida útil: 24 meses en HDPE
6. INFORMACIÓN ADICIONAL
7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META RCP 8
7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual
Nombre comercial | IODOSAN 15
Número de la autorización | EU-0020540-0012 1-8
Nombre común | Nombre IUPAC | Función | Número CAS | Número CE | Contenido (%)
Yodo | | Sustancia activa | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,5
Ácido Fosfórico | Trihidroxido de oxido fosforoso | Sustancia no activa | 7664-38-2 | 231-633-2 | 3,0
Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Poli(oxi-1,2-etandil).alfa.-tridecil-.omega.-hidoxi-, ramificado | Sustancia no activa | 69011-36-5 | 500-241-6 | 18,0
(1) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 1.
(2) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 2.
(3) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 3.
(4) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 4.
(5) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 5.
(6) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 6.
(7) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 7.
(8) Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado en el marco del meta RCP 8.
..................................................................-----------------------------------------------------------------......................................................................................---------------------------------------------------------