DOUE-L-2019-81457
Europeo
Unión Europea
Decisión
20190927
1616/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, relativa a las normas armonizadas aplicables a los equipos a presión elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de la Unión Europea
20190930
250
L
95
99
/doue/2019/250/L00095-00099.pdf
L
20190930
S
20250201
N
S
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2019/1616/spa
Aparatos y recipientes a presión
Armonización de legislaciones
Comercialización
Marca de conformidad CE
Normalización
DE CONFORMIDAD con
la Directiva 2014/68, de 15 de mayo
SE DEROGA
en la forma indicada, por Decisión 2025/165, de 30 de enero
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Decisión 2022/1844, de 28 de septiembre
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Decisión 2021/2272, de 20 de diciembre de 2021
SE MODIFICA
los anexos I y II , por Decisión 2021/1801, de 11 de octubre de 2021
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Decisión 2021/157, de 9 de febrero
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Decisión 2020/542, de 16 de abril
Industria
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) | De conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los equipos a presión o conjuntos contemplados en el artículo 4, apartados 1 y 2, de dicha Directiva que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se presumirán conformes con los requisitos esenciales de seguridad contemplados en las normas o partes de estas a las que se hace referencia en el anexo I de dicha Directiva.
(2) | Mediante la carta M/071 de 1 de agosto de 1994, la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN) que elaborara, en relación con los equipos a presión, las normas relativas a los productos y las normas de carácter horizontal en apoyo de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Dicha Directiva fue sustituida por la Directiva 2014/68/UE sin modificar los requisitos esenciales de seguridad contemplados en el anexo I de la Directiva 97/23/CE.
(3) | Sobre la base de la solicitud M/071, el CEN redactó las nuevas normas armonizadas EN ISO 4126-2:2019 sobre dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva, EN ISO 15494:2018 sobre sistemas de canalización en materiales plásticos para aplicaciones industriales, y EN ISO 21028-2:2018 sobre recipientes criogénicos. La norma EN ISO 21028-2: 2018 es una nueva norma que sustituye a la norma EN 1252-2:2001. Con la finalidad de plasmar el estado de la técnica, el CEN corrigió y revisó algunas de las normas existentes. En concreto, el CEN modificó las normas EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 y EN 13445-6:2014 sobre recipientes a presión no sometidos a llama, y las normas EN 13480-2:2017 y EN 13480-5:2017 sobre tuberías metálicas industriales. El CEN también revisó las normas EN 1562:2012 y EN 1563:2011 sobre fundición, las normas EN 12516-1:2014 y EN 12516-4:2014 sobre válvulas industriales y la norma EN 13136:2013 sobre sistemas de refrigeración y bombas de calor.
(4) (5) | La Comisión, junto con el CEN, ha evaluado si las normas sobre equipos a presión, tal y como han sido redactadas, modificadas o revisadas por el CEN, cumplen con la solicitud M/071. Las normas sobre equipos a presión, tal y como han sido redactadas, modificadas o revisadas por el CEN, son conformes en lo que concierne a los requisitos que deben contemplar y que se mencionan en el anexo I de la Directiva 2014/68/UE. Procede, por tanto, publicar las referencias de dichas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(6) | Deben publicarse las referencias de las versiones modificadas o revisadas de las siguientes normas: EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 y EN 13136:2013. La norma EN 1252-2:2001 debe sustituirse por una nueva norma. Por consiguiente, es necesario retirar del Diario Oficial de la Unión Europea (4) las referencias de las normas EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-5:2014, EN 13445-6:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017, EN 1252-2:2001, EN 1562:2012, EN 1563:2011, EN 12516-1:2014, EN 12516-4:2014 y EN 13136:2013. Con el fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para adaptar sus productos a las nuevas normas sobre recipientes criogénicos y las normas revisadas sobre fundición, válvulas industriales y sistemas de refrigeración y bombas de calor, es necesario aplazar la retirada de las referencias de dichas normas.
(7) | La conformidad con una norma armonizada confiere una presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Las referencias de las normas armonizadas aplicables a los equipos a presión elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/68/UE que figuran en el anexo I de la presente Decisión se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 2
Las referencias de las normas armonizadas aplicables a los equipos a presión elaboradas en apoyo de la Directiva 2014/68/UE que figuran en el anexo II de la presente Decisión se retiran del Diario Oficial de la Unión Europea a partir de las fechas indicadas en dicho anexo.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(2) Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (DO L 189 de 27.6.2014, p. 164).
(3) Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión (DO L 181 de 9.7.1997, p. 1).
(4) DO C 326 de 14.9.2018, p. 94.
ANEXO I
Nº | Referencia de la norma
1. | EN 1562:2019 Fundición. Fundición maleable.
2. | EN 1563:2018 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.
3. | EN ISO 4126-2:2019 Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva. Parte 2: Dispositivos de seguridad con disco de ruptura (ISO 4126-2: 2018)
4. | EN 12516-1:2014+A1:2018 Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 1: Método de tabulación para las envolventes de válvulas de acero.
5. | EN 12516-4:2014+A1:2018 Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 4: Método de cálculo para envolventes de materiales metálicos distintos del acero.
6. | EN 13136:2013+A1:2018 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Dispositivos de alivio de presión y sus tuberías de conexión. Métodos de cálculo.
7. | EN 13445-2:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 2: Materiales. EN 13445-2:2014/A1:2016 EN 13445-2:2014/A2:2018 EN 13445-2:2014/A3:2018
8. | EN 13445-3:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 3: Diseño. EN 13445-3:2014/A1:2015 EN 13445-3:2014/A2:2016 EN 13445-3:2014/A3:2017 EN 13445-3:2014/A4:2018 EN 13445-3:2014/A5:2018 EN 13445-3:2014/A6:2019
9. | EN 13445-5:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 5: Inspección y ensayos. EN 13445-5:2014/A1:2018
10. | EN 13445-6:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 6: Requisitos adicionales para el diseño y la fabricación de recipientes a presión y piezas sometidas a presión fabricados en fundición de grafito esferoidal. EN 13445-6:2014/A2:2018
11. | EN 13480-2:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales. EN 13480-2:2017/A1:2018 EN 13480-2:2017/A2:2018 EN 13480-2:2017/A3:2018
12. | EN 13480-5:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 5: Inspección y ensayos. EN 13480-5:2017/A1:2019
13. | EN ISO 15494:2018 Sistemas de canalización en materiales plásticos para aplicaciones industriales. Polibuteno (PB), polietileno (PE), polietileno de elevada resistencia a la temperatura (PE-RT), polietileno reticulado (PE-X), polipropileno (PP). Series métricas para las especificaciones de los componentes y el sistema. (ISO 15494:2015).
14. | EN ISO 21028-2:2018 Recipientes criogénicos. Requisitos de tenacidad para los materiales a temperatura criogénica. Parte 2: Temperaturas entre – 80 °C y – 20 °C (ISO 21028-2: 2018)
ANEXO II
Nº | Referencia de la norma | Fecha de retirada
1. | EN 13445-2:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 2: Materiales. EN 13445-2:2014/A1:2016 EN 13445-2:2014/A2:2018 | 30 de septiembre de 2019
2. | EN 13445-3:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 3: Diseño. EN 13445-3:2014/A1:2015 EN 13445-3:2014/A2:2016 EN 13445-3:2014/A3:2017 EN 13445-3:2014/A4:2018 | 30 de septiembre de 2019
3. | EN 13445-5:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 5: Inspección y ensayos. | 30 de septiembre de 2019
4. | EN 13445-6:2014 Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 6: Requisitos adicionales para el diseño y la fabricación de recipientes a presión y piezas sometidas a presión fabricados en fundición de grafito esferoidal. | 30 de septiembre de 2019
5. | EN 13480-2:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 2: Materiales. | 30 de septiembre de 2019
6. | EN 13480-5:2017 Tuberías metálicas industriales. Parte 5: Inspección y ensayos. | 30 de septiembre de 2019
7. | EN 1252-2:2001 Recipientes criogénicos. Materiales. Parte 2: Requisitos de tenacidad a temperaturas comprendidas entre – 80 °C y – 20 °C. | 30 de marzo de 2020
8. | EN 1562:2012 Fundición. Fundición maleable. | 30 de marzo de 2020
9. | EN 1563:2011 Fundición. Fundición de grafito esferoidal. | 30 de marzo de 2020
10. | EN 12516-1:2014 Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 1: Método de tabulación para las envolventes de válvulas de acero. | 30 de marzo de 2020
11. | EN 12516-4:2014 Válvulas industriales. Resistencia mecánica de la envolvente. Parte 4: Método de cálculo para envolventes de materiales metálicos distintos del acero. | 30 de marzo de 2020
12. | EN 13136:2013 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Dispositivos de alivio de presión y sus tuberías de conexión. Métodos de cálculo. | 30 de marzo de 2020