DOUE-L-2015-81468
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) nº 1062/2014 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de la Unión Europea
20150728
198
L
28
30
/doue/2015/198/L00028-00030.pdf
L
N
N
N
L
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
Análisis
Comercialización
Plaguicidas
Productos fitosanitarios
Productos químicos
Reglamentaciones técnicas
Sustancias peligrosas
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 1062/2014, de 4 de agosto
Agricultura
Consumidores y usuarios
Ganadería y animales
Industria
Sanidad
Tecnología e investigación
En la página 18, en el anexo II, en la parte 1:
donde dice:
«397
Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC)
IT
230-525-2
7173-51-5
x
x
x
x
x
x
x
x
X»,
debe decir:
«397
Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC)
IT
230-525-2
7173-51-5
x
x
x
x
x
x
x
X».
En la página 23, en el anexo II, en la parte 1:
donde dice:
«673
Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC (C8-10))
IT
270-331-5
68424-95-3
x
x
x
x
x
x
x
X»,
debe decir:
«673
Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC (C8-10))
IT
270-331-5
68424-95-3
x
x
x
x
x
x
x
x
X».
En la página 23, en el anexo II, en la parte 1:
donde dice:
«725
Cloruro de C12-14-alquiletilbencilamonio (ADEBAC (C12-14))
IT
287-090-7
85409-23-0
x
x
x
x
x
x
x
X».
debe decir:
«725
Cloruro de C12-14-alquildimetil(etilbencil)amonio (ADEBAC (C12-14))
IT
287-090-7
85409-23-0
x
x
x
x
x
x
x
X».
En la página 25, en el anexo II, en la parte 1:
donde dice:
«952
Bacillus sphaericus 2362, cepa ABTS-1743
IT
Microrganismo
143447-72-7
X»,
debe decir:
«952
Bacillus sphaericus
IT
Microrganismo
143447-72-7
X».
En la página 25, en el anexo II, en la parte 1:
donde dice:
«955
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, cepa SA3A
IT
Microrganismo
No aplicable
X»,
debe decir:
«955
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotipo H14
IT
Microrganismo
No aplicable
X».
En la página 25, en el anexo II, en la parte 1:
donde dice:
«1014
Zeolita de plata
SE
No aplicable
No aplicable
x
x
x
x
x
849
(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibencilo (d-fenotrina)
IE
No aplicable
188023-86-1
X»,
931
Aminas, N-C12-14(números pares)-alquiltrimetilendi-, productos de reacción con ácido cloroacético (ampholyt 20)
IE
No aplicable
139734-65-9
x
x
x
debe decir:
«1014
Zeolita de plata
SE
No aplicable
No aplicable
x
x
x
x
X».
931
Aminas, N-C12-14(números pares)-alquiltrimetilendi-, productos de reacción con ácido cloroacético (ampholyt 20)
IE
No aplicable
139734-65-9
x
x
x
En la página 28, en el anexo II, en la parte 1:
donde dice:
«868
Poli(hexametilen-biguanida)
FR
Polímero
91403-50-8
x
x
x
x
x
X»,
debe decir:
«868
Poli(hexametilen-biguanida)
FR
Polímero
91403-50-8
x
x
x
x
x
x
x
X».
En la página 29, en el anexo II, en la parte 2:
donde dice:
«214
Cloruro de miristalconio (véase la entrada 948)
205-352-0
139-08-2
227
2-Tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (tiabendazol)
ES
205-725-8
148-79-8
X»,
331
Bromuro de didecildimetilamonio (véase la entrada 949)
219-234-1
2390-68-3
debe decir:
«214
Cloruro de miristalconio (véase la entrada 948)
205-352-0
139-08-2
331
Bromuro de didecildimetilamonio (véase la entrada 949)
219-234-1
2390-68-3».
En la página 34, en el anexo III, en la sexta fila:
donde dice:
«31.9.2023»,
debe decir:
«30.9.2023».