DOUE-L-2013-82023
Europeo
Unión Europea
Decisión
20130920
480/2013

Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE [notificada con el número C(2013) 5915].
Diario Oficial de la Unión Europea
20131008
266
L
1
47
/doue/2013/266/L00001-00047.pdf
L
N
N
N
L
Aguas
Análisis
Cuencas hidrográficas
Políticas de medio ambiente
Recursos naturales
Reglamentaciones técnicas
DEROGA
la Decisión 2008/915, de 30 de octubre
DE CONFORMIDAD con
la Directiva 2000/60, de 23 de octubre
SE DEROGA
, por Decisión 2018/229, de 12 de febrero
CORRECCIÓN de errores
en DOUE L 102, de 5 de abril de 2014.
Medio ambiente
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas [1], y, en particular, su anexo V, sección 1.4.1, inciso ix),
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros deben proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la Directiva, sin perjuicio de determinadas excepciones, con arreglo a lo dispuesto en su anexo V. De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iii), de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros deben proteger y mejorar todas las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la Directiva, sin perjuicio de determinadas excepciones, con arreglo a lo dispuesto en su anexo V. De conformidad con la sección 1.4.1, inciso i), del anexo V de la Directiva 2000/60/CE, en el caso de las masas de agua muy modificadas o artificiales, las referencias al estado ecológico deben interpretarse como referencias al potencial ecológico.
(2) El ejercicio de intercalibración prevé un enfoque armonizado para definir uno de los principales objetivos ambientales de la Directiva 2000/60/CE, a saber, el buen estado ecológico.
(3) En la sección 1.4.1 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE se establece un procedimiento para garantizar la comparabilidad entre los resultados del control biológico de los Estados miembros, elemento central de la clasificación del estado ecológico. Para ello, los resultados del control biológico de los Estados miembros y las clasificaciones de sus sistemas de seguimiento deben compararse mediante una red de intercalibración compuesta por puntos de control en cada Estado miembro y en cada región ecológica de la Unión. La Directiva 2000/60/CE obliga a los Estados miembros a reunir, según convenga, la información necesaria sobre los puntos incluidos en la red de intercalibración, con el fin de que pueda evaluarse la conformidad de las clasificaciones de los sistemas nacionales de seguimiento con las definiciones normativas de la sección 1.2 de su anexo V y la comparabilidad de los resultados de las clasificaciones del sistema de seguimiento entre los Estados miembros.
(4) Para proceder al ejercicio de intercalibración, los Estados miembros se dividen en grupos geográficos de intercalibración, compuestos por Estados miembros que comparten tipos particulares de masas de agua superficial, como se indica en la sección 2 del anexo de la Decisión 2005/646/CE de la Comisión, de 17 de agosto de 2005, relativa a la creación de un registro de puntos para constituir la red de intercalibración de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [2].
(5) La sección 1.4.1 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE especifica que el ejercicio de intercalibración debe llevarse a cabo a nivel de indicadores biológicos, comparando los resultados de la clasificación del sistema nacional de seguimiento correspondiente a cada indicador biológico y a cada tipo común de masa de agua superficial entre los Estados miembros del mismo grupo geográfico de intercalibración, y evaluando la coherencia de los resultados con las definiciones normativas de la sección 1.2 de su anexo V.
(6) La Comisión ha facilitado dos fases del ejercicio de intercalibración a través del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Centro Común de Investigación.
(7) En el contexto de la estrategia común de aplicación de la Directiva marco sobre el agua, se elaboraron tres documentos de orientación [no 6 [3] y no 14 (dos versiones) [4]] para facilitar el proceso de intercalibración. Esos documentos resumían los principios esenciales del proceso de intercalibración y las opciones para llevar a cabo el ejercicio, incluidos los plazos y los requisitos de información.
(8) En 2007 la Comisión había recibido resultados de intercalibración correspondientes a varios indicadores de calidad biológica. Esos resultados se incluyeron en la Decisión 2008/915/CE de la Comisión, de 30 de octubre de 2008, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración [5], que establece los valores de los límites entre clases que los Estados miembros deben utilizar en las clasificaciones de su sistema nacional de seguimiento. Los resultados de la primera fase del ejercicio de intercalibración estaban incompletos, ya que no incluían todos los indicadores de calidad biológica. No obstante, era preciso aprobar los resultados disponibles del ejercicio de intercalibración para poder elaborar los primeros planes hidrológicos de cuenca y programas de medidas previstos en los artículos 11 y 13 de la Directiva 2000/60/CE.
(9) Los resultados de la primera fase del ejercicio de intercalibración se aprobaron mediante la Decisión 2008/915/CE. Esos resultados se incluyeron con carácter provisional, quedando entendido que otros resultados de intercalibración podrían ser objeto de una futura decisión cuando los Estados miembros hubieran transmitido la información pertinente de conformidad con la sección 1.4.1 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE.
(10) A fin de colmar las lagunas y mejorar la comparabilidad de los resultados de intercalibración a tiempo para la elaboración de los segundos planes hidrológicos de cuenca, previstos para 2015, la Comisión puso en marcha una segunda fase del ejercicio de intercalibración.
(11) El anexo I de la presente Decisión presenta los resultados del ejercicio de intercalibración en los casos en que la intercalibración concluyó con éxito, dentro de los límites de lo factible en este momento desde el punto de vista técnico.
(12) El anexo II de la presente Decisión presenta los resultados del ejercicio de intercalibración en los casos en los que la intercalibración concluyó parcialmente. Deben completarse todos los pasos necesarios del ejercicio de intercalibración para que los resultados puedan incluirse en una nueva Decisión. Por tanto, esos resultados son provisionales.
(13) Los Estados miembros deben completar el ejercicio de intercalibración a más tardar el 22 de diciembre de 2016 para que la Comisión pueda trasladar los resultados contenidos en los anexos I y II de la presente Decisión a un solo anexo de una Decisión nueva. De este modo, esos resultados podrán utilizarse en el tercer ciclo de planificación de las cuencas hidrográficas.
(14) Asimismo, deben completarse todos los pasos necesarios del ejercicio de intercalibración a más tardar el 22 de diciembre de 2016 para aquellos grupos geográficos de intercalibración e indicadores de calidad biológica respecto a los cuales aún no haya resultados de intercalibración para su inclusión en la presente Decisión. De este modo, esos resultados podrán también incluirse en una Decisión nueva y utilizarse en el tercer ciclo de planificación de las cuencas hidrográficas.
(15) Si bien la Directiva 2000/60/CE exige que el ejercicio de intercalibración se lleve a cabo a nivel de indicadores de calidad biológica, algunos parámetros específicos (como la concentración de clorofila a o los límites de profundidad de macroalgas y angiospermas) se consideran en algunos casos representativos de un indicador completo de calidad biológica. En tales casos, los resultados del ejercicio de intercalibración se presentan en el anexo I.
(16) En algunos casos, los Estados miembros han desarrollo métodos independientes que abarcan únicamente una parte de un indicador de calidad biológica (por ejemplo, un método independiente para macrófitos y organismos fitobentónicos para el indicador de calidad "macrófitos y organismos fitobentónicos"). En los casos en que la intercalibración relativa a tales subindicadores de calidad biológica se haya completado con éxito, los resultados del ejercicio de intercalibración se incluyen en los anexos y se identifican como subindicadores de calidad biológica.
(17) Los resultados del ejercicio de intercalibración deben referirse al estado ecológico de las masas de agua. Si las masas de agua correspondientes a los tipos intercalibrados son calificadas como masas de agua muy modificadas, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE, los resultados presentados en los anexos I y II de la presente Decisión podrían utilizarse para obtener su buen potencial ecológico, teniendo en cuenta sus modificaciones físicas y el uso del agua asociado, de conformidad con las definiciones normativas del anexo V, sección 1.2.5, de la Directiva 2000/60/CE.
(18) Los Estados miembros deben traducir los resultados del ejercicio de intercalibración a sus sistemas nacionales de clasificación, con el fin de establecer los límites entre los estados muy bueno y bueno, así como entre bueno y aceptable, en todos sus tipos nacionales.
(19) La información que se obtenga merced al establecimiento de los programas de seguimiento previstos en el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE y a la revisión y actualización de las características de las demarcaciones hidrográficas, previstas en el artículo 5 de dicha Directiva, podría aportar nuevos datos que conduzcan a la adaptación al progreso científico y técnico de los sistemas de seguimiento y clasificación de los Estados miembros y, en último término, a la revisión de los resultados del ejercicio de intercalibración con objeto de mejorar su calidad.
(20) Por consiguiente, procede derogar y sustituir en consecuencia la Directiva 2008/915/CE.
(21) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité contemplado en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. A efectos del anexo V, sección 1.4.1, inciso iii), de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros utilizarán en las clasificaciones de sus sistemas de seguimiento los valores de los límites entre clases que se establecen en los anexos I y II de la presente Decisión.
2. Los Estados miembros completarán a más tardar el 22 de diciembre de 2016 todos los pasos necesarios del ejercicio de intercalibración, a fin de que los resultados se incluyan en el anexo II de la presente Decisión.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2008/915/CE.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 20 de septiembre de 2013.
Por la Comisión
Janez Potočnik
Miembro de la Comisión
________________________
[1] DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
[2] DO L 243 de 19.9.2005, p. 1.
[3] Estrategia común de aplicación de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE), Guidance Document No 6: Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise (Hacia una guía sobre el establecimiento de la red de intercalibración y el proceso en el ejercicio de intercalibración), Comunidades Europeas, 2003. ISBN 92-894-5126-2.
[4] Estrategia común de aplicación de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE), Guidance document No. 14: Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006 (Guía sobre el proceso de intercalibración 2004-2006), ISBN 92-894-9471-9.Estrategia común de aplicación de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE), Guidance document No. 14: Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011 (Guía sobre el proceso de intercalibración 2008-2011) ISBN: 978-92-79-18997-5.
[5] DO L 332 de 10.12.2008, p. 20.
ANEXO I
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Alpino
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del río | Superficie de la cuenca (km2) | Altitud y geomorfología | Alcalinidad | Régimen de caudales |
R-A1 | Prealpino, pequeño a mediano, elevada altitud, calcáreo | 10-1000 | 800-2500 m (captación), cantos rodados/guijarros | Alta (pero no muy alta) | |
R-A2 | Pequeño a mediano, elevada altitud, silíceo | 10-1000 | 500-1000 m (altitud máxima de la cuenca 3000 m, media 1500 m), cantos rodados | No calcáreo (granitos, metamórficas). Alcalinidad media a baja | Nival-glacial |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo R-A1 : Alemania, Austria, Francia, Italia, Eslovenia
Tipo R-A2 : Austria, Francia, Italia, España
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS ALPINOS
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Tipo y país | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo R-A1
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: fauna bentónica de invertebrados [Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)] | 0,80 | 0,60 |
Francia | Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Norma AFNOR NF-T-90-350 y Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,93 | 0,79 |
Alemania | PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos | 0,80 | 0,60 |
Italia | MacrOper, basado en el Índice Métrico Común de Intercalibración STAR (STAR_ICMi) | 0,97 | 0,73 |
Eslovenia | Sistema esloveno de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de la fauna bentónica de invertebrados [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji] | 0,80 | 0,60 |
Tipo R-A2
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: fauna bentónica de invertebrados [Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)] | 0,80 | 0,60 |
Francia (Alpes) | Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Norma AFNOR NF-T-90-350 y Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,93 | 0,71 |
Francia (Pirineos) | Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Norma AFNOR NF-T-90-350 y Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,94 | 0,81 |
Italia | MacrOper, basado en el Índice Métrico Común de Intercalibración STAR (STAR_ICMi) | 0,95 | 0,71 |
España | IBMWP | 0,83 | 0,53 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS ALPINOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Organismos fitobentónicos
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Tipo y país | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo R-A1
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: organismos fitobentónicos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos] | 0,88 | 0,56 |
Francia | IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). Norma AFNOR NF-T-90-354, décembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,94 | 0,78 |
Alemania | Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen | 0,735 | 0,54 |
Eslovenia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos y macrófitos de Eslovenia; organismos fitobentónicos [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos] | 0,80 | 0,60 |
Tipo R-A2
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: organismos fitobentónicos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos] | 0,88 | 0,56 |
Francia | IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). Norma AFNOR NF-T-90-354, décembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,94 | 0,78 |
España | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,94 | 0,74 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS ALPINOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
NO PROCEDE
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Central/Báltico
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del río | Superficie de la cuenca (km2) | Altitud y geomorfología | Alcalinidad (meq/l) |
R-C1 | Pequeño, tierras bajas, silíceo, arena | 10-100 | Tierras bajas, dominado por sustrato arenoso (tamaño pequeño de partícula), 3-8 m de anchura de cauce | > 0,4 |
R-C2 | Pequeño, tierras bajas, silíceo, roca | 10-100 | Tierras bajas, material rocoso 3-8 m de anchura de cauce | < 0,4 |
R-C3 | Pequeño, altitud media, silíceo | 10-100 | Altitud media, roca (granito), sustrato de grava, 2-10 m de anchura de cauce | < 0,4 |
R-C4 | Mediano, tierras bajas, litología mixta | 100-1000 | Tierras bajas, sustrato mixto de grava y arenas, 8-25 m de anchura de cauce | > 0,4 |
R-C5 | Grande, tierras bajas, litología mixta | 1000-10000 | Tierras bajas, zona de barbo, variaciones de velocidad, máxima altitud de cuenca: 800 m, > 25 m de anchura de cauce | > 0,4 |
R-C6 | Pequeño, tierras bajas, calcáreo | 10-300 | Tierras bajas, sustrato de grava (caliza), 3-10 m anchura de cauce | > 2 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo R-C1 : Bélgica (Flandes), Bélgica (Valonia), Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Suecia, Reino Unido
Tipo R-C2 : España, Francia, Irlanda, Portugal, Suecia, Reino Unido
Tipo R-C3 : Austria, Bélgica (Valonia), Chequia, Alemania, Polonia, Portugal, España, Suecia, Francia, Letonia, Luxemburgo, Reino Unido
Tipo R-C4 : Bélgica (Flandes), Bélgica (Valonia), Chequia, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suecia, Reino Unido
Tipo R-C5 : Bélgica (Valonia), Chequia, Estonia, Francia, Alemania, España, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suecia, Reino Unido
Tipo R-C6 : Bélgica (Valonia), Dinamarca, Estonia, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Lituania, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS CENTRALES/BÁLTICOS
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los siguientes resultados son aplicables a todos los tipos descritos anteriormente.
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: fauna bentónica de invertebrados | 0,80 | 0,60 |
Bélgica (Flandes) | Índice multimétrico de macroinvertebrados de Flandes (MMIF) | 0,90 | 0,70 |
Bélgica (Valonia) | Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norma AFNOR NF T 90 350, 1992) y Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012 | 0,97 (tipos R-C3, R-C5, R-C6) 0,94 (tipo R-C1) | 0,74 (tipos R-C3, R-C5, R-C6) 0,75 (tipo R-C1) |
Chequia | Sistema checo de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de la fauna bentónica de macroinvertebrados | 0,80 | 0,60 |
Dinamarca | Índice danés de fauna de las corrientes (DSFI) | 1,00 | 0,71 |
Estonia | Evaluación de la calidad ecológica de las aguas de superficie de Estonia; fauna de macroinvertebrados fluviales | 0,90 | 0,70 |
Alemania | PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos | 0,80 | 0,60 |
Francia | Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Norma AFNOR NF-T-90-350 y Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,94 | 0,80 |
Irlanda | Sistema de clasificación de la calidad (Q-value) | 0,85 | 0,75 |
Italia | MacrOper, basado en el Índice Métrico Común de Intercalibración STAR (STAR_ICMi) | 0,96 | 0,72 |
Luxemburgo | Classification luxembourgeoise DCE, Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 1992. Norma AFNOR NF-T-90-350 y circulaire DCE 2007/22 MEDD/DE/MAGE/BEMA 07/no 4 du 11 avril 2007 | 0,96 | 0,72 |
Países Bajos | KRW-maatlat | 0,80 | 0,60 |
Polonia | RIVECOmacro para la evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de la fauna bentónica de macroinvertebrados (Índice multimétrico de macroinvertebrados, basado en STAR_ICM) | 0,91 (tipo RC-1) | 0,72 (tipo RC-1) |
España | METI | 0,93 | 0,70 |
Reino Unido | Instrumento de clasificación de la fauna de invertebrados fluviales (RICT)-WHPT | 0,97 | 0,86 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS CENTRALES/BÁLTICOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Tipo | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Índice austríaco de macrófitos fluviales (AIM fluvial) | R-C3 | 0,875 | 0,625 |
Bélgica (Flandes) | MAFWAT: Sistema flamenco de evaluación de macrófitos | R-C1 | 0,80 | 0,60 |
Bélgica (Valonia) | IBMR-WL: Índice biológico de macrófitos fluviales (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge, 12.10.2012) | R-C3 | 0,925 | 0,607 |
Dinamarca | Índice danés de plantas de las corrientes (DSPI) | R-C1 | 0,70 | 0,50 |
R-C4 | 0,70 | 0,50 |
Alemania | Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Makrophyten | R-C1 | 0,745 | 0,495 |
R-C3 | 0,80 | 0,55 |
R-C4 | 0,575 | 0,395 |
Francia | Norma francesa NF T90-395 ( 2003-10-01). Qualité de l'eau - Détermination de l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) | R-C3 | 0,93 | 0,79 |
R-C4 | 0,905 | 0,79 |
Irlanda | MTR: Clasificación trófica media | R-C4 | 0,74 | 0,62 |
Italia | IBMR-IT: Índice biológico de macrófitos fluviales | R-C1 | 0,90 | 0,80 |
R-C4 | 0,90 | 0,80 |
Luxemburgo | IBMR-LU: Índice biológico de macrófitos fluviales | R-C3 | 0,89 | 0,79 |
R-C4 | 0,89 | 0,79 |
Polonia | MIR: Índice de macrófitos fluviales | R-C1 | 0,90 | 0,65 |
R-C3 | 0,91 | 0,684 |
R-C4 | 0,90 | 0,65 |
Reino Unido | LEAFPACS: Clasificación ecológica de los ríos por medio de macrófitos | R-C1 | 0,80 | 0,60 |
R-C3 | 0,80 | 0,60 |
R-C4 | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS CENTRALES/BÁLTICOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Organismos fitobentónicos
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Tipo | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: organismos fitobentónicos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos] | Todos los tipos, altitud < 500 m | 0,70 | 0,42 |
Todos los tipos, altitud > 500 m | 0,71 | 0,43 |
Bélgica (Flandes) | Proporción de diatomeas sensibles y asociadas al impacto (PISIAD) | Todos los tipos | 0,80 | 0,60 |
Estonia | Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) | Todos los tipos | 0,85 | 0,70 |
Francia | IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). Norma AFNOR NF-T-90-354, décembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | Todos los tipos | 0,94 | 0,78 |
Alemania | Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen | R-C1 | 0,67 | 0,43 |
R-C3 | 0,67 | 0,43 |
R-C4 | 0,61 | 0,43 |
R-C5 | 0,73 | 0,55 |
Irlanda | Forma revisada del Índice trófico de diatomeas (TDI) | Todos los tipos | 0,93 | 0,78 |
Luxemburgo | Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) | Todos los tipos | 0,90 | 0,70 |
Países Bajos | KRW Maatlat | Todos los tipos | 0,80 | 0,60 |
Polonia | Índice de diatomeas fluviales [Indeks Okrzemkowy IO dla rzek] | Todos los tipos | 0,80 | 0,58 |
España | Multimétrico de diatomeas (MDIAT) | R-C2, R-C3, R-C4 | 0,93 | 0,70 |
Suecia | Métodos suecos de evaluación, reglamentos EPA suecos (NFS 2008:1) basados en el Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) | Todos los tipos | 0,89 | 0,74 |
Reino Unido | Evaluación del estado ecológico de los ríos basada en diatomeas (DARLEQ2) | Todos los tipos | 1,00 | 0,75 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Continental Oriental
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del río | Región ecológica | Superficie de la cuenca (km2) | Altitud (m) | Geología | Sustrato |
R-E1a | Cárpatos: pequeño a mediano, altitud media | 10 | 10 – 1000 | 500 – 800 | mixta | |
R-E1b | Cárpatos: pequeño a mediano, altitud media | 10 | 10 – 1000 | 200 - 500 | mixta | |
R-E2 | Llanuras: mediano, tierras bajas | 11 y 12 | 100 – 1000 | < 200 | mixta | arena y limo |
R-E3 | Llanuras: grande, tierras bajas | 11 y 12 | > 1000 | < 200 | mixta | arena, limo y grava |
R-E4 | Llanuras: mediano, altitud media | 11 y 12 | 100 – 1000 | 200 – 500 | mixta | arena y grava |
R-EX4 | Grande, altitud media | 10, 11 y 12 | > 1000 | 200 - 500 | mixta | grava y cantos rodados |
R-EX5 | Llanuras: pequeño, tierras bajas | 11 y 12 | 10 - 100 | < 200 | mixta | arena y limo |
R-EX6 | Llanuras: pequeño, altitud media | 11 y 12 | 10 - 100 | 200 - 500 | mixta | grava |
R-EX7 | Balcanes: pequeño, calcáreo, altitud media | 5 | 10-100 | 200-500 | calcárea | grava |
R-EX8 | Balcanes: pequeño a mediano, manantial kárstico calcáreo | 5 | 10-1000 | | calcárea | grava, arena y limo |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo R-E1a : Bulgaria, Chequia, Rumanía, Eslovaquia
Tipo R-E1b : Bulgaria, Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia
Tipo R-E2 : Bulgaria, Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia
Tipo R-E3 : Bulgaria, Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia
Tipo R-E4 : Austria, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia
Tipo R-EX4 : Chequia, Rumanía, Eslovaquia
Tipo R-EX5 : Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia
Tipo R-EX6 : Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovenia
Tipo R-EX7 : Eslovenia
Tipo R-EX8 : Bulgaria, Eslovenia
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS CONTINENTALES ORIENTALES
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Tipo | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: fauna bentónica de invertebrados | R-E4 | 0,80 | 0,60 |
Bulgaria | Índice biótico irlandés | R-E1a, R-E1b | 0,86 | 0,67 |
Chequia | Sistema checo de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de la fauna bentónica de macroinvertebrados | R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3 | 0,80 | 0,60 |
Hungría | Índice multimétrico de la fauna de macroinvertebrados de Hungría | R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6 | 0,80 | 0,60 |
Rumanía | Método de evaluación del estado ecológico de masas de agua basado en la fauna de macroinvertebrados | R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4 | 0,74 | 0,58 |
Eslovenia | Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji | R-E4, R-EX5, R-EX6 | 0,80 | 0,60 |
Eslovaquia | Método eslovaco de evaluación de la fauna bentónica fluvial de invertebrados | R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4 | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS CONTINENTALES ORIENTALES
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Tipo | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Índice austríaco de macrófitos fluviales (AIM fluvial) | R-E4 | 0,875 | 0,625 |
Bulgaria | Índice de referencia | R-E2, R-E3 | 0,570 | 0,370 |
Bulgaria | Índice de referencia | R-E4 | 0,510 | 0,270 |
Hungría | Índice de referencia | R-E2, R-E3 | 0,700 | 0,370 |
Eslovenia | Índice de macrófitos fluviales | R-E2, R-E3, R-E4 | 0,800 | 0,600 |
Eslovaquia | Índice biológico de macrófitos fluviales | R-E2, R-E3, R-E4 | 0,800 | 0,600 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS CONTINENTALES ORIENTALES
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Organismos fitobentónicos
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Tipo | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: organismos fitobentónicos | R-E4 | 0,70 | 0,42 |
Bulgaria | Evaluación del estado ecológico de los ríos de Bulgaria basado en el índice de diatomeas IPS | R-E1a, R-E1b, R-E3 | 0,87 (tipo nacional: R2, R4) 0,85 (tipo nacional: R7, R8) | 0,66 (tipo nacional: R2, R4) 0,64 (tipo nacional: R7, R8) |
Chequia | Sistema de evaluación fluvial por medio de organismos fitobentónicos | R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4 | 0,80 | 0,60 |
Hungría | Evaluación basada en diatomeas del estado ecológico de los ríos | R-E2, R-E3, R-EX5 | 0,80 | 0,60 |
Eslovenia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos y macrófitos de Eslovenia; organismos fitobentónicos [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos] | R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8 | 0,80 | 0,60 |
Eslovaquia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos | R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4 | 0,90 | 0,70 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Mediterráneo
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del río | Superficie de la cuenca (km2) | Geología | Régimen de caudales |
R-M1 | Pequeñas corrientes mediterráneas | < 100 | Mixto (excepto silíceo) | Muy estacional |
R-M2 | Corrientes mediterráneas medianas | 100-1000 | Mixto (excepto silíceo) | Muy estacional |
R-M4 | Corrientes de montaña mediterráneas | | No silíceo | Muy estacional |
R-M5 | Corrientes temporales | | | Temporal |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo R-M1 : Francia, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia, España
Tipo R-M2 : Francia, Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia, España
Tipo R-M4 : Chipre, Francia, Grecia, Italia, España
Tipo R-M5 : Chipre, Italia, Portugal, Eslovenia, España
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS MEDITERRÁNEOS
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Tipo y país | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
R-M1
Francia | Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Norma AFNOR NF-T-90-350 y Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,940 | 0,700 |
Italia | MacrOper (basado en el Índice Métrico Común de Intercalibración STAR ICMi) | 0,970 | 0,720 |
Portugal | Método de evaluación de la calidad biológica de los ríos: fauna bentónica de invertebrados (IPtIN, IptIS) | 0,870 (tipo 1) 0,850 (tipo 3) | 0,678 (tipo 1) 0,686 (tipo 3) |
Eslovenia | Sistema esloveno de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de la fauna bentónica de invertebrados [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji] | 0,800 | 0,600 |
España | Grupo de trabajo ibérico de vigilancia biológica (IBMWP) | 0,845 | 0,698 |
España | Índice multimétrico ibérico-mediterráneo, basado en datos cuantitativos (IMMi-T) | 0,811 | 0,707 |
R-M2
Francia | Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Norma AFNOR NF-T-90-350 y Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,940 | 0,700 |
Italia | MacrOper (basado en el Índice Métrico Común de Intercalibración STAR ICMi) | 0,940 | 0,700 |
Portugal | Método de evaluación de la calidad biológica de los ríos: fauna bentónica de invertebrados (IPtIN, IptIS) | 0,830 (tipo 2) 0,880 (tipo 4) | 0,693 (tipo 2) 0,676 (tipo 4) |
Eslovenia | Sistema esloveno de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de la fauna bentónica de invertebrados [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji] | 0,800 | 0,600 |
España | Grupo de trabajo ibérico de vigilancia biológica (IBMWP) | 0,845 | 0,698 |
España | Índice multimétrico ibérico-mediterráneo, basado en datos cuantitativos (IMMi-T) | 0,811 | 0,707 |
R-M4
Francia | Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Norma AFNOR NF-T-90-350 y Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,940 | 0,700 |
Chipre | Índice Métrico Común de Intercalibración STAR (STAR ICMi) | 0,972 | 0,729 |
Italia | MacrOper (basado en el Índice Métrico Común de Intercalibración STAR ICMi) | 0,940 | 0,700 |
España | Grupo de trabajo ibérico de vigilancia biológica (IBMWP) | 0,840 | 0,700 |
España | Índice multimétrico ibérico-mediterráneo, basado en datos cuantitativos (IMMi-T) | 0,850 | 0,694 |
R-M5
Chipre | Índice Métrico Común de Intercalibración STAR (STAR ICMi) | 0,982 | 0,737 |
Italia | MacrOper (basado en el Índice Métrico Común de Intercalibración STAR ICMi) | 0,970 | 0,730 |
Portugal | Método de evaluación de la calidad biológica de los ríos: fauna bentónica de invertebrados (IPtIN, IptIS) | 0,973 (tipo 5) 0,961 (tipo 6) | 0,705 (tipo 5) 0,708 (tipo 6) |
Eslovenia | Sistema esloveno de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de la fauna bentónica de invertebrados [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji] | 0,800 | 0,600 |
España | Grupo de trabajo ibérico de vigilancia biológica (IBMWP) | 0,830 | 0,630 |
España | Índice multimétrico ibérico-mediterráneo, basado en datos cuantitativos (IMMi-T) | 0,830 | 0,620 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS MEDITERRÁNEOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Tipo y país | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
R-M1, 2, 4
Chipre | IBMR: Índice biológico de macrófitos fluviales | 0,795 | 0,596 |
Francia | Norma francesa NF T90-395 ( 2003-10-01) Qualité de l'eau - Détermination de l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) | 0,930 | 0,745 |
Grecia | IBMR: Índice biológico de macrófitos fluviales | 0,750 | 0,560 |
Italia | IBMR: Índice biológico de macrófitos fluviales | 0,900 | 0,800 |
Portugal | IBMR: Índice biológico de macrófitos fluviales | 0,920 | 0,690 |
Eslovenia | RMI: Índice de macrófitos fluviales | 0,800 | 0,600 |
España | IBMR: Índice biológico de macrófitos fluviales | 0,950 | 0,740 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS MEDITERRÁNEOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Organismos fitobentónicos
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Tipo y país | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
R-M1
Francia | IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). Norma AFNOR NF-T-90-354, décembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,940 | 0,780 |
Portugal | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,970 (tipo 1) 0,910 (tipo 3) | 0,730 (tipo 1) 0,680 (tipo 3) |
Eslovenia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos y macrófitos de Eslovenia; organismos fitobentónicos [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos] | 0,800 | 0,600 |
España | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,937 | 0,727 |
R-M2
Francia | IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009). Norma AFNOR NF-T-90-354, décembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,940 | 0,780 |
Portugal | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,910 (tipo 2) 0,970 (tipo 4) | 0,680 (tipo 2) 0,730 (tipo 4) |
Eslovenia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos y macrófitos de Eslovenia; organismos fitobentónicos [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos] | 0,800 | 0,600 |
España | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,938 | 0,727 |
R-M4
Chipre | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,910 | 0,683 |
Francia | IBD 2007 (Coste et al., Ecol. Ind. 2009) Norma AFNOR NF-T-90-354, décembre 2007 Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 0,940 | 0,780 |
España | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,935 | 0,727 |
R-M5
Chipre | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,958 | 0,718 |
Portugal | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,940 | 0,700 |
Eslovenia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos y macrófitos de Eslovenia; organismos fitobentónicos [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos] | 0,800 | 0,600 |
España | IPS (Coste en Cemagref, 1982) | 0,935 | 0,700 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Septentrional
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del río | Superficie de la cuenca (del tramo) | Altitud y geomorfología | Alcalinidad (meq/l) | Material orgánico (mg Pt/l) |
R-N1 | Pequeño, tierras bajas, silíceo, alcalinidad moderada | 10-100 km2 | < 200 m o por debajo de la costa más alta | 0,2 - 1 | < 30 (<150 en Irlanda) |
R-N3 | Pequeño/mediano, tierras bajas, orgánico, baja alcalinidad | 10-1000 km2 | < 0,2 | > 30 |
R-N4 | Mediano, tierras bajas, silíceo, alcalinidad moderada | 100-1000 km2 | 0,2 - 1 | < 30 |
R-N5 | Pequeño, altitud media, silíceo, baja alcalinidad | 10-100 km2 | Entre tierras bajas y altas | < 0,2 | < 30 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo R-N1 : Finlandia, Irlanda, Noruega, Suecia, Reino Unido
Tipo R-N3 : Finlandia, Irlanda, Noruega, Suecia, Reino Unido
Tipo R-N4 : Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido
Tipo R-N5 : Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados (métodos sensibles al enriquecimiento orgánico y a la degradación general)
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los siguientes resultados son aplicables a todos los tipos descritos anteriormente.
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Finlandia | Sistema multimétrico, primera versión | 0,80 | 0,60 |
Irlanda | Sistema de clasificación de la calidad (Q-value) | 0,85 | 0,75 |
Noruega | ASPT | 0,99 | 0,87 |
Reino Unido | Instrumento de clasificación de los invertebrados fluviales (RICT)-WHPT | 0,97 | 0,86 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados (métodos sensibles a la acidificación)
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los siguientes resultados se aplican a tipos de ríos claros, de baja alcalinidad.
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Noruega | AcidIndex2 [ (Índice Raddum 2 modificado) (acidificación fluvial)] | 0,675 | 0,515 |
Reino Unido (Escocia) | WFD-AWICsp: Indicador de acidificación del agua según la DMA: comunidad de especies | 0,910 | 0,830 |
Reino Unido (Inglaterra y Gales) | WFD-AWICsp: Indicador de acidificación del agua según la DMA: comunidad de especies | 0,980 | 0,890 |
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los siguientes resultados se aplican a tipos de ríos húmicos, de baja alcalinidad.
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Suecia | MISA: Índice multimétrico de acidificación de corrientes basado en la fauna de invertebrados | 0,550 | 0,400 |
Reino Unido | WFD-AWICsp: Indicador de acidificación del agua según la DMA: comunidad de especies | 0,930 | 0,830 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Organismos fitobentónicos
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los siguientes resultados son aplicables a todos los tipos descritos anteriormente.
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Finlandia | Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) | 0,91 | 0,80 |
Suecia | Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) | 0,89 | 0,74 |
Irlanda | Forma revisada del Índice trófico de diatomeas (TDI) | 0,93 | 0,78 |
Reino Unido | DARLEQ 2 | 1,00 | 0,75 |
Noruega | Índice perífito del estado trófico (PIT) | 0,99 (Ca ≤ 1 mg/L) 0,95 (Ca > 1 mg/L) | 0,83 |
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Todos
INDICADOR DE CALIDAD BIOLÓGICA: Peces
Grupos regionales establecidos para la intercalibración de peces de río:
Grupo de tierras bajas-medias : Bélgica (Flandes), Bélgica (Valonia), Francia, Alemania, Países Bajos, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido (Inglaterra y Gales), Polonia, Letonia, Estonia, Dinamarca, Hungría
Grupo nórdico : Finlandia, Irlanda, Suecia, Reino Unido (Escocia e Irlanda del Norte), Noruega
Grupo de montañas de tipo alpino : Austria, Francia, Alemania, Eslovenia
Grupo Mediterráneo-Atlántico Meridional : Portugal, España, Italia, Grecia
Grupo Danubiano : Chequia, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Grupo de tierras bajas-medias
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Bélgica (Flandes) | Índice IBI para corrientes y tierras bajas | 0,850 | 0,650 |
Bélgica (Valonia) | IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge, 12.10.2012) | 0,958 | 0,792 |
Francia | Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). Norma AFNOR NF-T-90-344. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 1,131 | 0,835 |
Alemania | FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland | 1,086 | 0,592 |
Luxemburgo | Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). Norma AFNOR NF-T-90-344. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface | 1,131 | 0,835 |
Países Bajos | NLFISR | 0,800 | 0,600 |
Lituania | LZI | 0,940 | 0,720 |
Grupo nórdico
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Finlandia | Índice finlandés de peces (FiFi) – tipo L2 | 0,665 | 0,499 |
Finlandia | Índice finlandés de peces (FiFi) – tipo L3 | 0,658 | 0,493 |
Finlandia | Índice finlandés de peces (FiFi) – tipo M1 | 0,709 | 0,532 |
Finlandia | Índice finlandés de peces (FiFi) – tipo M2 | 0,734 | 0,550 |
Finlandia | Índice finlandés de peces (FiFi) – tipo M3 | 0,723 | 0,542 |
Irlanda | FCS2 Irlanda | 0,845 | 0,540 |
Suecia | Método sueco VIX | 0,739 | 0,467 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | IR_FCS2 | 0,845 | 0,540 |
Reino Unido (Escocia) | FCS2 Escocia | 0,850 | 0,600 |
Grupo mediterráneo
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Portugal | F_IBIP | 0,850 | 0,675 |
España | IBIMED – tipo T2 | 0,816 | 0,705 |
España | IBIMED – tipo T3 | 0,929 | 0,733 |
España | IBIMED – tipo T4 | 0,864 | 0,758 |
España | IBIMED – tipo T5 | 0,866 | 0,650 |
España | IBIMED – tipo T6 | 0,916 | 0,764 |
Grupo danubiano
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Chequia | Método multimétrico checo CZI | 0,780 | 0,585 |
Rumanía | EFI+ Índice europeo de peces (tipo ciprínidos-muestreo mediante vadeo) | 0,939 | 0,700 |
Rumanía | EFI+ Índice europeo de peces (tipo salmónidos) | 0,911 | 0,755 |
Eslovaquia | Índice de peces de Eslovaquia FIS | 0,710 | 0,570 |
Grupo alpino
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | FIA | 0,875 | 0,625 |
Francia | FBI | 1,131 | 0,876 |
Alemania | FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland | 1,086 | 0,592 |
Eslovenia | SIFAIR | 0,800 | 0,600 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Todos. Ríos muy grandes
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del río | Superficie de la cuenca (del tramo) | Alcalinidad (meq/l) |
R-L1 | Ríos muy grandes de baja alcalinidad | > 10000 km2 | < 0,5 |
R-L2 | Ríos muy grandes de alcalinidad media a alta | > 10000 km2 | > 0,5 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo R-L1 : Finlandia, Noruega, Suecia
Tipo R-L2 : Austria, Bélgica (Flandes), Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE RÍOS MUY GRANDES
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Organismos fitobentónicos
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los siguientes resultados se aplican a ríos muy grandes con baja alcalinidad (tipo R-L1).
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Finlandia | Indice de Polluosensibilité Spécifique (Índice SPI de sensibilidad específica a la contaminación) | 0,80 | 0,60 |
Suecia | Algas bentónicas en aguas corrientes; análisis de diatomeas | 0,89 | 0,74 |
Los siguientes resultados se aplican a ríos muy grandes con alcalinidad media-alta (tipo R-L2)
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica; parte: organismos fitobentónicos | 0,85 | 0,57 |
Chequia | Sistema de evaluación fluvial por medio de organismos fitobentónicos | 0,80 | 0,60 |
Estonia | Evaluación de la calidad ecológica de las aguas de superficie de Estonia; organismos fitobentónicos fluviales | 0,83 | 0,64 |
Alemania | Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen | 0,725 | 0,545 |
Hungría | Evaluación basada en diatomeas del estado ecológico de los ríos | 0,762 | 0,60 |
Países Bajos | Métrico para tipos de aguas naturales según la DMA | 0,80 | 0,60 |
Eslovaquia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos | 0,90 | 0,70 |
Eslovenia | Sistema de evaluación del estado ecológico de los ríos por medio de organismos fitobentónicos y macrófitos de Eslovenia; organismos fitobentónicos [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos] | 0,80 | 0,60 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Ríos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Todos; ríos muy grandes
INDICADORES DE CALIDAD BIOLÓGICA: Macrófitos, fitoplancton, peces, fauna bentónica de invertebrados
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Lagos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Alpino
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Altitud (m sobre el nivel del mar) | Profundidad media (m) | Alcalinidad (meq/l) | Tamaño del lago (km2) |
L-AL3 | Tierras bajas o altitud media, profundo, alcalinidad moderada a alta (influencia alpina), grande | 50 - 800 | > 15 | > 1 | > 0,5 |
L-AL4 | Altitud media, poco profundo, alcalinidad moderada a alta (influencia alpina), grande | 200 - 800 | 3 - 15 | > 1 | > 0,5 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo L-AL3 : Austria, Francia, Alemania, Italia y Eslovenia
Tipo L-AL4 : Austria, Francia, Alemania, Italia
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ALPINOS
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Estado miembro | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Evaluación de los indicadores de calidad biológica, parte B2: fitoplancton | 0,80 | 0,60 |
Alemania | PSI (Phyto-Seen-Index) - Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland | 0,80 | 0,60 |
Italia | Método italiano de evaluación del fitoplancton (IPAM) | 0,80 | 0,60 |
Eslovenia | Sistema esloveno de evaluación del estado ecológico de los lagos por medio del fitoplancton [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer s fitoplanktonom v Sloveniji] | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ALPINOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
Estado miembro | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | Índice austríaco de macrófitos lacustres (AIM lacustre) | L-AL3+L-AL4 | 0,80 | 0,60 |
Francia | IBML (Índice francés de macrófitos lacustres) | L-AL3+L-AL4 | 0,92 | 0,72 |
Alemania | PHYLIB para lagos (Sistema alemán de evaluación de macrófitos y organismos fitobentónicos lacustres en aplicación de la DMA): módulo de macrófitos | L-AL3+L-AL4 | 0,76 | 0,51 |
Alemania | PHYLIB para lagos (Sistema alemán de evaluación de macrófitos y organismos fitobentónicos lacustres en aplicación de la DMA): módulo de macrófitos y organismos fitobentónicos | LAL4 | 0,74 | 0,47 |
Italia | MacroIMMI (Índice de macrófitos para la evaluación de la calidad ecológica de los lagos italianos) | L-AL3+L-AL4 | 0,80 | 0,60 |
Eslovenia | SMILE (Índice esloveno basado en los macrófitos para ecosistemas lacustres) | L-AL3 | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ALPINOS
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Estado miembro | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Eslovenia | Sistema esloveno de evaluación del estado ecológico de los lagos por medio de la fauna bentónica de invertebrados [Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji] | 0,80 | 0,60 |
Alemania | AESHNA - Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ALPINOS
Indicador de calidad biológica: Peces
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Austria | ALFI (Índice austríaco de peces lacustres): Índice multimétrico basado en los peces para evaluar el estado ecológico de los lagos alpinos | 0,80 | 0,60 |
Alemania | DELAFI_SITE - Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie | 0,85 | 0,69 |
Italia | Índice de peces lacustres (LFI) | 0,82 | 0,64 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Lagos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Central/Báltico
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Altitud (m sobre el nivel del mar) | Profundidad media (m) | Alcalinidad (meq/l) | Tiempo de permanencia (años) |
L-CB1 | Tierras bajas, poco profundo, calcáreo | < 200 | 3 - 15 | > 1 | 1 - 10 |
L-CB2 | Tierras bajas, muy poco profundo, calcáreo | < 200 | < 3 | > 1 | 0,1 - 1 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo L-CB1 : Bélgica, Alemania, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido
Tipo L-CB2 : Bélgica, Alemania, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS CENTRALES / BÁLTICOS
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
| Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Bélgica (Flandes) | Método flamenco de evaluación del fitoplancton lacustre | 0,80 | 0,60 |
Alemania | PSI (Phyto-See-Index) - Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – Índice alemán de fitoplancton lacustre (Phyto-See-Index) | 0,80 | 0,60 |
Dinamarca | Índice danés de fitoplancton | 0,80 | 0,60 |
Estonia | Evaluación de la calidad ecológica de las aguas de superficie de Estonia; fitoplancton lacustre | 0,80 | 0,60 |
Irlanda | Índice irlandés de fitoplancton lacustre | 0,80 | 0,60 |
Países Bajos | Métrico para tipos de aguas naturales según la DMA | 0,80 | 0,60 |
Polonia | Método polaco de evaluación del fitoplancton lacustre (PMPL) | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | Instrumento de evaluación del fitoplancton lacustre (PLUTO) | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS CENTRALES / BÁLTICOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Tipo de intercalibración | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Bélgica (Flandes) | Sistema flamenco de evaluación de macrófitos | Todos los tipos | 0,80 | 0,60 |
Dinamarca | Índice danés de macrófitos lacustres | Todos los tipos | 0,80 | 0,60 |
Estonia | Evaluación de la calidad ecológica de las aguas de superficie de Estonia; macrófitos lacustres | LCB1 | 0,78 | 0,52 |
LCB2 | 0,76 | 0,50 |
Alemania | Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Makrophyten | Todos los tipos | 0,80 | 0,60 |
Lituania | Método lituano de evaluación de macrófitos | Todos los tipos | 0,75 | 0,50 |
Letonia | Método letón de evaluación de macrófitos | Todos los tipos | 0,80 | 0,60 |
Países Bajos | Métrico para tipos de aguas naturales según la DMA | Todos los tipos | 0,80 | 0,60 |
Polonia | Método indicativo basado en macrófitos para lagos. Índice del estado ecológico basado en macrófitos ESMI (multimétrico) | Todos los tipos | 0,68 | 0,41 |
Reino Unido | LEAFPACS: instrumento de clasificación de macrófitos lacustres [1] | Todos los tipos | 0,80 | 0,66 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS CENTRALES / BÁLTICOS
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Bélgica (Flandes) | Índice multimétrico de macroinvertebrados de Flandes (MMIF) | 0,90 | 0,70 |
Alemania | AESHNA - Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland | 0,80 | 0,60 |
Estonia | Evaluación de la calidad ecológica de las aguas de superficie de Estonia; macroinvertebrados lacustres | 0,86 | 0,70 |
Lituania | Índice lituano de macroinvertebrados lacustres | 0,74 | 0,50 |
Países Bajos | Métrico para tipos de aguas naturales según la DMA | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | Técnica basada en las exuvias pupales de los quironómidos (CPET) | 0,77 | 0,64 |
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS CENTRALES / BÁLTICOS
Indicador de calidad biológica: Peces
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ORIENTALES / CONTINENTALES
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ORIENTALES / CONTINENTALES
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ORIENTALES / CONTINENTALES
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS ORIENTALES / CONTINENTALES
Indicador de calidad biológica: Peces
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Lagos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Mediterráneo
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Altitud (m) | Precipitación media anual (mm) y T (°C) | Profundidad media (m) | Superficie (km2) | Superficie de la cuenca (km2) | Alcalinidad (meq/l) |
L-M5/7 | Embalse, profundo, grande, silíceo, "zonas húmedas" | < 1000 | > 800 y / o < 15 | > 15 | 0,5-50 | < 20000 | < 1 |
L-M8 | Embalse, profundo, grande, calcáreo | < 1000 | - | > 15 | 0,5-50 | < 20000 | > 1 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipos L-M5/7 : Grecia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, España
Tipos L-M8 : Chipre, Francia, Italia, Rumanía, España
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS MEDITERRÁNEOS
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
LM 5/7
España | Sistema mediterráneo de evaluación del fitoplancton de los embalses (MASRP) | n.d. [2] | 0,58 |
Portugal | Método de evaluación de la calidad biológica de los embalses: fitoplancton (Nuevo sistema mediterráneo de evaluación del fitoplancton de los embalses: NMASRP) | n.d. | 0,60 |
Italia | Nuevo método italiano (NITMET) | n.d. | 0,60 |
L-M8
España | Sistema mediterráneo de evaluación del fitoplancton de los embalses (MASRP) | n.d. | 0,60 |
Chipre | Nuevo sistema mediterráneo de evaluación del fitoplancton de los embalses (NMASRP) | n.d. | 0,60 |
Italia | Nuevo método italiano (NITMET) | n.d. | 0,60 |
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS MEDITERRÁNEOS
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS MEDITERRÁNEOS
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS MEDITERRÁNEOS
Indicador de calidad biológica: Peces
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Lagos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Septentrional
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Altitud (m sobre el nivel del mar) | Profundidad media (m) | Alcalinidad (meq/l) | Color (mg Pt/l) |
L-N1 | Tierras bajas, poco profundo, alcalinidad moderada, claro | < 200 | 3 - 15 | 0,2 - 1 | < 30 |
L-N2a | Tierras bajas, poco profundo, baja alcalinidad, claro | < 200 | 3 - 15 | < 0,2 | < 30 |
L-N2b | Tierras bajas, profundo, baja alcalinidad, claro | < 200 | > 15 | < 0,2 | < 30 |
L-N3a | Tierras bajas, poco profundo, baja alcalinidad, mesohúmico | < 200 | 3 - 15 | <0,2 | 30 - 90 |
L-N5 | Altitud media, poco profundo, baja alcalinidad, claro | 200-800 | 3 - 15 | <0,2 | < 30 |
L-N6a | Altitud media, poco profundo, baja alcalinidad, mesohúmico | 200-800 | 3 - 15 | <0,2 | 30 - 90 |
L-N8a | Tierras bajas, poco profundo, alcalinidad moderada, mesohúmico | < 200 | 3 - 15 | 0,2 - 1 | 30 - 90 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipos L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a : Irlanda, Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido
Tipos LN-2b : Noruega, Suecia, Reino Unido
Tipos LN-5, LN-6a : Noruega, Suecia
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Finlandia | Método finlandés de evaluación de fitoplancton lacustre | 0,80 | 0,60 |
Irlanda | Índice irlandés de fitoplancton lacustre | 0,80 | 0,60 |
Noruega | Método de clasificación del estado ecológico del fitoplancton lacustre | 0,80 | 0,60 |
Suecia | Métodos de evaluación ecológica de los lagos; factor de calidad: fitoplancton | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | Instrumento de evaluación del fitoplancton lacustre (PLUTO) | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Macrófitos
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Alcalinidad (meq/l) | Color (mg Pt/l) |
L-N-M 101 | Baja alcalinidad, claro | 0,05 - 0,2 | < 30 |
L-N-M 102 | Baja alcalinidad, húmico | 0,05 - 0,2 | > 30 |
L-N-M 201 | Alcalinidad moderada, claro | 0,2 - 1,0 | < 30 |
L-N-M 202 | Alcalinidad moderada, húmico | 0,2 - 1,0 | > 30 |
L-N-M 301a | Alcalinidad alta, claro, subtipo atlántico | > 1,0 | < 30 |
L-N-M 302a | Alcalinidad alta, húmico, subtipo atlántico | > 1,0 | > 30 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipos 101, 102, 201 y 202 : Irlanda, Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido
Tipo 301a : Irlanda, Reino Unido
Tipo 302a : Irlanda, Reino Unido
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Finlandia | Sistema finlandés de clasificación de macrófitos (Finnmac) | 0,8 (todos los tipos) | 0,6 (todos los tipos) |
Irlanda | Índice de macrófitos de Free | 0,9 (todos los tipos) | 0,68 (todos los tipos) |
Noruega | Índice nacional de macrófitos (Índice trófico: TIc) | Tipo 101: 0,98 Tipo 102: 0,96 Tipo 201: 0,95 Tipo 202: 0,99 | Tipo 101: 0,87 Tipo 102: 0,87 Tipo 201: 0,75 Tipo 202: 0,77 |
Suecia | Índice trófico de macrófitos (TMI) | Tipo 101: 0,93 Tipo 102: 0,93 Tipo 201: 0,89 Tipo 202: 0,91 | Tipo 101: 0,80 Tipo 102: 0,83 Tipo 201: 0,78 Tipo 202: 0,78 |
Reino Unido | LEAFPACS: instumento de clasificación de macrófitos lacustres [3] | 0,8 (todos los tipos) | 0,66 (todos los tipos) |
Reino Unido | Índice de macrófitos de Free [4] | 0,9 (todos los tipos) | 0,68 (todos los tipos) |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Región ecológica | Altitud (m sobre el nivel del mar) | Alcalinidad (meq/l) | Color (mg Pt/l) |
Acidificación del litoral del lago
L-N-BF1 | Tierras bajas/altitud media, baja alcalinidad, claro | n.d. | < 800 | 0,05 - 0,2 | < 30 |
Eutrofización de la zona profunda del lago
L-N-BF2 | Región ecológica 22, baja alcalinidad, claro y húmico | 22 | Superficie > 1 km2, prof. max. > 6 m | < 0,2 | n.d. |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipos L-N-BF1 : Noruega, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Finlandia
Tipos L-N-BF2 : Finlandia, Suecia
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Acidificación del litoral del lago
Suecia | MILA: Índice multimétrico de acidificación lacustre basado en invertebrados | 0,85 | 0,60 |
Reino Unido | LAMM (Métrico de acidificación lacustre basado en macroinvertebrados) | 0,86 | 0,70 |
Noruega | MultiClear: Índice multimétrico de invertebrados en lagos claros | 0,95 | 0,74 |
Eutrofización de la zona lacustre profunda
Suecia | BQI (Índice de calidad bentónica) | 0,84 | 0,67 |
Finlandia | BQI (Índice de calidad bentónica) | 0,75 | 0,63 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DE LAGOS SEPTENTRIONALES
Indicador de calidad biológica: Peces
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Superficie del lago (km2) | Alcalinidad (meq/l) | Color (mg Pt/l) |
L-N-F1 | Lagos dimícticos de aguas claras | < 40 | < 0,2 | < 30 |
L-N-F2 | Lagos dimícticos húmicos | < 5 | < 0,2 | 30-90 |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipos L-N-F1 : Irlanda, Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido
Tipos L-N-F2 : Irlanda, Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Finlandia | EQR4 | 0,80 | 0,60 |
Irlanda | FIL2 | 0,76 | 0,53 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | FIL2 | 0,76 | 0,53 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Lagos
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Organismos fitobentónicos trans-GGI
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización del lago | Alcalinidad (meq/l) | Regiones ecológicas |
HA | Lagos de alta alcalinidad | > 1 | Central/báltica, mediterránea |
MA | Lagos de alcalinidad moderada | 0,2-1 | Central/báltica, septentrional |
LA | Lagos de alcalinidad baja | < 0,2 | Septentrional |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipos HA : Bélgica, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Suecia, Eslovenia, Reino Unido
Tipos MA : Bélgica, Francia, Finlandia, Irlanda, Suecia, Reino Unido
Tipos LA : Finlandia, Irlanda, Suecia, Reino Unido
RESULTADOS DE INTERCALIBRACIÓN DE LOS LAGOS TRANS-GGI
Indicador de calidad biológica: Macrófitos y organismos fitobentónicos
Subindicador de calidad biológica: Organismos fitobentónicos
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo HA
Bélgica (Flandes) | Proporción de diatomeas sensibles y asociadas al impacto (PISIAD) | 0,80 | 0,60 |
Alemania | Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Phytobenthos | 0,80 | 0,55 |
Hungría | MIL: Índice multimétrico para lagos | 0,80 | 0,69 |
Irlanda | Índice trófico de diatomeas para lagos | 0,90 | 0,63 |
Polonia | PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Índice multimétrico de diatomeas para lagos) | 0,91 | 0,76 |
Suecia | IPS | 0,89 | 0,74 |
Eslovenia | Índice trófico (TI) | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | DARLEQ 2 | 0,92 | 0,70 |
Tipo MA
Bélgica (Flandes) | Proporción de diatomeas sensibles y asociadas al impacto (PISIAD) | 0,80 | 0,60 |
Finlandia | IPS | 0,80 | 0,64 |
Irlanda | Índice trófico de diatomeas para lagos | 0,90 | 0,63 |
Suecia | IPS | 0,89 | 0,74 |
Reino Unido | DARLEQ 2 | 0,93 | 0,66 |
Tipo LA
Irlanda | Índice trófico de diatomeas para lagos | 0,90 | 0,66 |
Reino Unido | DARLEQ 2 | 0,92 | 0,70 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Aguas costeras y de transición
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Báltico
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Salinidad de la superficie psu | Salinidad del fondo | Exposición | Días de hielo | Otras características |
BT 1 | 0-8 Oligohalina | 0 - 8 | Muy abrigadas | - | Laguna del Vístula (Polonia) y laguna de Curonia (Lituania) |
BC1 | 0,5 - 6 Oligohalina | 1 -6 | Expuestas | 90 - 150 | Puntos en el Quark y en el mar de Botnia, extendiéndose hasta el mar del Archipiélago (en cuanto al fitoplancton, este último está excluido e integrado en el tipo BC9) Influencia de sustancias húmicas |
BC3 | 3 - 6 Oligohalina | 3 - 6 | Abrigadas | 90 - 150 | Costas finlandesa y estonia del golfo de Finlandia |
BC4 | 5 - 8 Mesohalina baja | 5 - 8 | Abrigadas | < 90 | Puntos de Estonia y Letonia en el golfo de Riga |
BC5 | 6 - 8 Mesohalina baja | 6 - 12 | Expuestas | < 90 | Puntos sudorientales del mar Báltico junto a las costas de Letonia, Lituania y Polonia |
BC6 | 8 - 12 Mesohalina media | 8 -12 | Abrigadas | < 90 | Puntos junto a la zona occidental del mar Báltico en la costa meridional sueca y en la costa sudoriental danesa |
BC7 | 6 - 8 Mesohalina media | 8 - 11 | Expuestas | < 90 | Costa occidental polaca y costa oriental alemana |
BC8 | 13 -18 Mesohalina alta | 18 -23 | Abrigadas | < 90 | Costas de Dinamarca y Alemania en la zona occidental del mar Báltico |
BC9 | 3 - 6 Mesohalina baja | 3 - 6 | Moderadamente expuestas a expuestas | 90 - 150 | Puntos occidentales del golfo de Finlandia, el mar del Archipiélago y el archipiélago de Asko (solamente para el fitoplancton) |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Aguas costeras
Tipo BC1 : Finlandia, Suecia
Tipo BC3 : Finlandia, Estonia
Tipo BC4 : Estonia, Letonia
Tipo BC5 : Lituania, Letonia, Polonia
Tipo BC6 : Suecia, Dinamarca
Tipo BC7 : Alemania, Polonia
Tipo BC8 : Alemania, Dinamarca
Tipo BC9 : Finlandia, Suecia, Estonia (tipo pertinente únicamente para el fitoplancton)
Aguas de transición
Tipo BT1 : Lituania, Polonia
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR BÁLTICO
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Aguas costeras
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
BC1
Finlandia | BBI: Índice bentónico de aguas salobres (índice finlandés) | 0,96 | 0,56 |
Suecia | BQI: Índice multimétrico sueco de calidad biológica (infauna en fondos blandos) | 0,77 | 0,31 |
BC3
Estonia | ZKI: Índice estonio de comunidades macrozoobentónicas en aguas costeras | 0,39 | 0,24 |
Finlandia | BBI: Índice bentónico de aguas salobres (índice finlandés) | 0,94 | 0,56 |
BC6
Dinamarca | DKI ver2: Índice danés de calidad (versión 2) | 0,84 | 0,68 |
Suecia | BQI: Índice multimétrico sueco de calidad biológica (infauna en fondos blandos) | 0,76 | 0,27 |
BC8
Dinamarca | DKI ver2: Índice danés de calidad (versión 2) | 0,86 | 0,72 |
Alemania | MarBIT: Instrumento del índice biótico marino | 0,8 | 0,6 |
Aguas de transición:
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR BÁLTICO
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Aguas costeras
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
BC7
Alemania | Método alemán de fitoplancton costero | 0,8 | 0,6 |
Polonia | Método polaco de fitoplancton costero | 0,8 | 0,6 |
BC8
Dinamarca | Método danés de fitoplancton costero | 0,8 | 0,6 |
Alemania | Método alemán de fitoplancton costero | 0,8 | 0,6 |
Resultados del parámetro indicativo de biomasa (clorofila a): VÉASE EL ANEXO II
Aguas de transición:
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR BÁLTICO
Indicador de calidad biológica: Macroalgas y angiospermas
Aguas costeras
Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
BC3
Estonia | EPI: Índice estonio de organismos fitobentónicos de aguas costeras | 0,98 | 0,86 |
Finlandia | Límite de profundidad de fucus (macroalgas) | 0,92 | 0,79 |
Índices de calidad ecológica y valores de los parámetros indicativos de abundancia (límite de profundidad de Zostera marina): índices de calidad ecológica y valores de los parámetros
Tipo y país | Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación | Valores/intervalos del parámetro Límite de profundidad (m) Zostera marina |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable | Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
BC8
Dinamarca y Alemania Costa abierta | 0,90 | 0,74 | 8,5 | 7 |
Aguas de transición:
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Aguas costeras y de transición
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Atlántico Nororiental
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Caracterización | Salinidad (psu) Amplitud de la marea (m) Profundidad (m) | Velocidad de la corriente (nudos) Exposición | Mezcla Tiempo de permanencia |
Tipo en relación con proliferación de macroalgas oportunistas, fanerógamas marinas, vegetación de marismas salinas y fauna bentónica de invertebrados
NEA1/26 | Oceánicas, abiertas o mares cerrados y semicerrados, expuestos o protegidos, euhalinos, poco profundos | > 30 Mesomareal 1 – 5 < 30 | Media 1 - 3 Expuestas o protegidas | Totalmente mezcladas Días (a semanas en el mar de Wadden) |
Subtipos en relación con macroalgas intermareales
NEA1/26 A2 | Oceánicas, abiertas, expuestas o protegidas, euhalinas, poco profundas Aguas templadas (principalmente > 13 °C) e irradiancia alta (principalmente, PAR > 29 Mol/m2 día) | > 30 Mesomareales 1 – 5 < 30 | Media 1 - 3 Expuestas o protegidas | Totalmente mezcladas Días |
NEA1/26 A2 | Oceánicas, abiertas o mares cerrados y semicerrados, expuestas o protegidas, euhalinas, poco profundas Aguas frías (principalmente < 13 °C) e irradiancia media (principalmente, PAR < 29 Mol/m2 día) | > 30 Principalmente mesomareales 1 – 5 < 30 | Media 1 - 3 Expuestas o protegidas | Totalmente mezcladas Días |
Subtipos en relación con fitoplancton
NEA1/26a | Oceánicas, abiertas, expuestas o protegidas, euhalinas, poco profundas | > 30 Mesomareal 1 – 5 < 30 | Media 1 – 3 Expuestas o protegidas | Totalmente mezcladas Días |
NEA1/26b | Mares cerrados y semicerrados, expuestos o protegidos, euhalinos, poco profundos | > 30 Mesomareal 1 – 5 < 30 | Media 1 – 3 Expuestas o protegidas | Totalmente mezcladas Días |
NEA1/26c | Mares cerrados y semicerrados, expuestos o protegidos, estratificación parcial | > 30 Micromareal/Mesomareal < 1 – 5 < 30 | Media 1 – 3 Expuestas o protegidas | Estratificación parcial Días a semanas |
NEA1/26d | Costa escandinava, expuestas o protegidas, poco profundas | > 30 Micromareal <1 < 30 | Baja < 1 Expuestas o moderadamente expuestas | Estratificación parcial Días a semanas |
NEA1/26e | Áreas de afloramiento, expuestas o protegidas, euhalinas, poco profundas | > 30 Mesomareal 1 – 5 < 30 | Media 1 – 3 Expuestas o protegidas | Totalmente mezcladas Días |
Tipos en relación con fitoplancton, macroalgas, fanerógamas marinas, vegetación de marismas salinas, fauna bentónica de invertebrados y peces (aguas de transición)
NEA3/4 | Polihalinas, expuestas o moderadamente expuestas (tipo mar de Wadden) | Polihalinas 18 - 30 Mesomareales 1 - 5 < 30 | Media 1 - 3 Expuestas o moderadamente expuestas | Totalmente mezcladas Días |
NEA7 | Sistemas de fiordos y lochs marinos, profundos | > 30 Mesomareales 1 -5 > 30 | Baja < 1 Protegidas | Totalmente mezcladas Días |
NEA8a | Tipo Skagerrak Inner Arc, polihalinas, micromareales, protegidas, poco profundas | Polihalinas 25 - 30 Micromareales < 1 > 30 | Baja < 1 Moderadamente expuestas | Totalmente mezcladas Días a semanas |
NEA8b | Tipo Skagerrak Inner Arc, polihalinas, micromareales, protegidas, poco profundas | Polihalinas 10 - 30 Micromareales < 1 < 30 | Baja < 1 Protegidas a moderadamente expuestas | Estratificación parcial Días a semanas |
NEA9 | Fiordo con un umbral poco profundo en la boca, con una gran profundidad máxima en la cuenca central, con escaso intercambio de aguas profundas | Polihalinas 25 - 30 Micromareales < 1 > 30 | Baja < 1 Protegidas | Estratificación parcial Semanas |
NEA10 | Tipo Skagerrak Outer Arc, polihalinas, micromareales, expuestas, profundas | Polihalinas 25 - 30 Micromareales < 1 > 30 | Baja < 1 Expuestas | Estratificación parcial Días |
NEA11 | Aguas de transición | Oligohalinas 0 - 35 Micromareales a macromareales < 30 | Variable Protegidas o moderadamente expuestas | Estratificación parcial o permanente Días a semanas |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Aguas costeras
Tipo NEA1/26 proliferación de macroalgas oportunistas, fanerógamas marinas, vegetación de marismas salinas : Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido
Tipo NEA1/26 A2 macroalgas intermareales : Francia, España, Portugal
Tipo NEA1/26 B21 macroalgas intermareales : Francia, Irlanda, Noruega, Reino Unido
Tipo NEA1/26a fitoplancton : España, Francia, Irlanda, Noruega, Reino Unido
Tipo NEA1/26b fitoplancton : Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido
Tipo NEA1/26c fitoplancton : Alemania, Dinamarca
Tipo NEA1/26d fitoplancton : Dinamarca
Tipo NEA1/26e fitoplancton : Portugal, España
Tipo NEA3/4 : Alemania, Países Bajos
Tipo NEA7 : Noruega, Reino Unido
Tipo NEA8a : Noruega, Suecia
Tipo NEA8b : Dinamarca, Suecia
Tipo NEA9 : Noruega, Suecia
Tipo NEA10 : Noruega, Suecia
Aguas de transición
Tipo NEA11 : Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los resultados son aplicables únicamente a los hábitats de fondos blandos (hábitats de zonas de lodo/arena submareales).
Aguas costeras
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo NEA8b
Dinamarca | DKI | 0,84 | 0,68 |
Suecia | BQI | 0,71 | 0,54 |
Tipos NEA8a/9/10
Noruega | NQI | 0,82 | 0,63 |
Suecia | BQI | 0,71 | 0,54 |
Resultados de aguas costeras, TIPOS NEA 1/26 Y NEA7: VÉASE EL ANEXO II
Aguas de transición:
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Aguas costeras
Fitoplancton: Parámetro indicativo de biomasa (clorofila a)
Resultados: Índices de calidad ecológica y valores de los parámetros
Los valores de los parámetros se expresan en μg/l como percentil 90 calculado durante la época de floración definida en un período de seis años. Los resultados se refieren a zonas geográficas dentro de los tipos descritos en el informe técnico.
Estado miembro | Índices de calidad ecológica | Valores (μg/l, percentil 90) |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable | Límite muy bueno-bueno | Límite bueno- aceptable |
NEA1/26c | | | | |
Dinamarca | 0,67 | 0,44 | 5 | 7,5 |
Alemania | 0,67 | 0,44 | 5 | 7,5 |
Resultados de aguas costeras, TIPOS NEA 1/26a, NEA 1/26b, NEA 1/26e, NEA 3/4, NEA9, NEA10: VÉASE EL ANEXO II
Aguas de transición:
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL
Indicador de calidad biológica: Macroalgas y angiospermas
Aguas costeras
Resultados: macroalgas; parámetro de macroalgas intermareales o submareales en suelo rocoso
Aguas costeras
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo NEA1/26 A2 macroalgas intermareales
Francia | CCO: Cobertura, especies características y especies oportunistas en fondos rocosos intermareales | 0,80 | 0,60 |
Portugal | PMarMAT: Instrumento de evaluación de las macroalgas marinas | 0,80 | 0,61 |
España | CFR: Calidad de los fondos rocosos | 0,81 | 0,60 |
España | RICQI: Índice de calidad de las comunidades del intermareal rocoso | 0,82 | 0,60 |
España | RSL: Lista reducida de especies | 0,75 | 0,48 |
Tipo NEA1/26 B21 macroalgas intermareales
Irlanda | RSL: Lista reducida de especies aplicable únicamente a costas rocosas | 0,80 | 0,60 |
Noruega | RSLA: Lista reducida de especies aplicable únicamente a costas rocosas | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | RSL: Lista reducida de especies aplicable únicamente a costas rocosas | 0,80 | 0,60 |
Tipo NEA7 macroalgas intermareales
Noruega | RSLA: Lista reducida de especies aplicable únicamente a costas rocosas (con parámetro de abundancia) | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | RSL: Lista reducida de especies aplicable únicamente a costas rocosas | 0,80 | 0,60 |
Tipo NEA8a/9/10 macroalgas intermareales
Noruega | MSMDI: Índice multiespecies de profundidad máxima | 0,80 | 0,60 |
Suecia | MSMDI: Índice multiespecies de profundidad máxima | 0,80 | 0,60 |
Resultados relativos a las macroalgas: parámetro de proliferación intermareal de macroalgas Tipo NEA1/26: VÉASE EL ANEXO II
Aguas de transición:
Resultados relativos a las macroalgas: parámetro de proliferación intermareal de macroalgas Tipo NEA11: VÉASE EL ANEXO II
Resultados: Angiospermas: subindicador de calidad biológica de fanerógamas marinas
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Aguas costeras
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo NEA3/4
Alemania | SG - Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland | 0,80 | 0,60 |
Países Bajos | Lechos de control de fanerógamas marinas por masa de agua utilizando fotografías aéreas y la realidad de campo, y especificando la superficie y la densidad por especie | 0,80 | 0,60 |
Resultados relativos a las angiospermas (subindicador de calidad biológica de fanerógamas marinas) Tipo 1/26: VÉASE EL ANEXO II
Aguas de transición:
Resultados relativos a las angiospermas (subindicador de calidad biológica de fanerógamas marinas) Tipo NEA11: VÉASE EL ANEXO II
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL
Indicador de calidad biológica Peces: (aguas de transición)
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Bélgica | EBI: Índice biótico del estuario del Escalda | 0,85 | 0,615 |
Francia | ELFI: Índice de peces de lagunas y estuarios | 0,91 | 0,675 |
Alemania | FAT – TW - Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare | 0,84 | 0,62 |
Irlanda | TFCI: Índice de clasificación de los peces en aguas de transición | 0,81 | 0,58 |
Países Bajos | FAT – TW – WFD: Índice de peces en aguas de transición, tipo O2 | 0,80 | 0,60 |
Portugal | EFAI – Índice de evaluación de los peces de estuario | 0,865 | 0,70 |
España | AFI: Índice de peces elaborado por AZTI | 0,78 | 0,55 |
España | TFCI: Índice de clasificación de los peces en aguas de transición | 0,90 | 0,65 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | TFCI: Índice de clasificación de los peces en aguas de transición | 0,81 | 0,58 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Aguas costeras y de transición
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Mar Mediterráneo
Solamente se ha definido una tipología con tipos regionales comunes de intercalibración en lo relativo al fitoplancton (véase más adelante).
En lo relativo a la fauna bentónica de invertebrados, las macroalgas y las fanerógamas marinas, los resultados de intercalibración se aplican a todas las partes del mar Mediterráneo de las que son ribereños los Estados miembros.
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación
Aguas costeras
Los siguientes resultados son aplicables únicamente a los fondos blandos.
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Métodos que incluyen el parámetro de diversidad
Italia | M-AMBI | 0,81 | 0,61 |
Eslovenia | M-AMBI | 0,83 | 0,62 |
Métodos que no incluyen el parámetro de diversidad
Chipre | Bentix | 0,75 | 0,58 |
Francia | AMBI | 0,83 | 0,58 |
Grecia | Bentix | 0,75 | 0,58 |
España | BOPA | 0,95 | 0,54 |
España | MEDOCC | 0,73 | 0,47 |
Aguas de transición:
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Descripción de los tipos intercalibrados relativos a aguas costeras (aplicables únicamente al fitoplancton)
Tipo | Descripción | Densidad (kg/m3) | Salinidad media anual (psu) |
Tipo I | Elevada influencia del aporte de agua dulce | < 25 | < 34,5 |
Tipo IIA, IIA Adriático | Influencia moderada del aporte de agua dulce (influencia continental) | 25-27 | 34,5-37,5 |
Tipo IIIW | Costa continental, no influye el aporte de agua dulce (cuenca occidental) | > 27 | > 37,5 |
Tipo IIIE | No influye el aporte de agua dulce (cuenca oriental) | > 27 | > 37,5 |
Tipo Isla-W | Costa insular (cuenca occidental) | Todos los intervalos | Todos los intervalos |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Tipo I : Francia, Italia
Tipo IIA : Francia, España, Italia
Tipo IIA Adriático : Italia, Eslovenia
Tipo Isla-W : Francia, España, Italia
Tipo IIIW : Francia, España, Italia
Tipo IIIE : Grecia, Chipre
Aguas costeras
Resultados del parámetro indicativo de biomasa (clorofila a): VÉASE EL ANEXO II
Aguas de transición:
INTERCALIBRACIÓN INCOMPLETA
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO
Indicador de calidad biológica: Macroalgas y angiospermas
Aguas costeras
Macroalgas: subindicador de calidad biológica de macroalgas y angiospermas
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los siguientes resultados son aplicables a la zona infralitoral superior (profundidad entre 3,5 - 0,2 m) en costas rocosas:
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Chipre | EEI-c: Índice de evaluación ecológica | 0,76 | 0,48 |
Francia | CARLIT: Cartografía de las comunidades litorales y del infralitoral superior de las costas rocosas | 0,75 | 0,60 |
Grecia | EEI-c: Índice de evaluación ecológica | 0,76 | 0,48 |
Italia | CARLIT: Cartografía de las comunidades litorales y de infralitoral superior de costas rocosas | 0,75 | 0,60 |
Eslovenia | EEI-c: Índice de evaluación ecológica | 0,76 | 0,48 |
España | CARLIT: Cartografía de las comunidades litorales y de infralitoral superior de costas rocosas | 0,75 | 0,60 |
Fanerógamas marinas: subindicador de calidad biológica de macroalgas y angiospermas
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Chipre | PREI: Índice rápido simple de Posidonia oceanica | 0,775 | 0,55 |
Francia | PREI: Índice rápido simple de Posidonia oceanica | 0,775 | 0,55 |
Italia | PREI: Índice rápido simple de Posidonia oceanica | 0,775 | 0,55 |
España | POMI: Índice multivariante de Posidonia oceanica | 0,775 | 0,55 |
España | Sistema valenciano de clasificación | 0,775 | 0,55 |
Macroalgas y angiospermas
Aguas de transición:
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Estado miembro | Métodos nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Francia | Exclame | 0,80 | 0,60 |
Grecia | EEI-c: Índice de evaluación ecológica | 0,70 | 0,40 |
Italia | MaQI: Índice de calidad basado en los macrófitos | 0,80 | 0,60 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Aguas costeras y de transición
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Mar Negro
Descripción de los tipos comunes de intercalibración
Tipo | Descripción |
CW-BL1 | Aguas costeras Mesohalinas, micromareales (< 1 m), poco profundas (< 30 m), exposición moderada y sustrato mixto |
Países que comparten los tipos intercalibrados:
Bulgaria y Rumanía
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR NEGRO
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Aguas costeras
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Bulgaria | IBI | 0,80 | 0,63 |
Rumanía | IBI | 0,80 | 0,63 |
___________________________
[*] Se utilizará en Inglaterra, Gales y Escocia
[**] El Límite muy bueno-bueno no está definido en el caso de los embalses (tanto los tipos LM5/7 como LM8 son embalses).
[***] Se utilizará en Inglaterra, Gales y Escocia.
[****] Se utilizará también en el Reino Unido (Irlanda del Norte).
ANEXO II
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Aguas costeras y de transición
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Mar Báltico
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL MAR BÁLTICO
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Resultados del parámetro indicativo de biomasa (clorofila a): Índices de calidad ecológica y valores de los parámetros
Los siguientes resultados se refieren a la media del período estival mayo/junio – septiembre.
Aguas costeras
Estado miembro | Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación | Valores/intervalos del parámetro Clorofila-a (μg/l) |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable | Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
BC1
Finlandia | 0,76 | 0,59 | 1,7 | 2,2 |
Suecia | 0,87 | 0,65 | 1,5 | 2,0 |
BC9
Estonia | 0,82 | 0,67 | 2,2 | 2,7 |
Finlandia | 0,79 | 0,65 | 1,9 | 2,3 |
Suecia | 0,80 | 0,67 | 1,5 | 1,8 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Aguas costeras y de transición
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Atlántico Nororiental
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL
Indicador de calidad biológica: Fauna bentónica de invertebrados
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Los resultados son aplicables únicamente a los hábitats de fondos blandos (hábitats de zonas de lodo/arena submareales).
Aguas costeras
Tipos NEA 1/26 y NEA7
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipos NEA1/26 y NEA7 (índices que reflejan fundamentalmente la acumulación de materia orgánica y las presiones de la contaminación tóxica en los hábitats de fondos blandos)
Dinamarca | DKI | 0,67 | 0,53 |
Francia | M-AMBI | 0,77 | 0,53 |
Alemania | M-AMBI | 0,85 | 0,70 |
Irlanda | IQI | 0,75 | 0,64 |
Países Bajos | BEQI2 | 0,78 | 0,58 |
Noruega | NQI | 0,92 | 0,81 |
Portugal | P-BAT | 0,79 | 0,58 |
España | M-AMBI | 0,77 | 0,53 |
España | BO2A | 0,78 | 0,44 |
Reino Unido | IQI | 0,75 | 0,64 |
Tipos NEA1/26 (índice que refleja múltiples presiones en hábitats múltiples)
Bélgica | BEQI | 0,80 | 0,60 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Aguas costeras
Fitoplancton: Parámetro indicativo de biomasa (clorofila a)
Resultados: Índices de calidad ecológica y valores de los parámetros
Los valores de los parámetros se expresan en μg/l como percentil 90 calculado durante la época de floración definida en un período de seis años. Los resultados se refieren a zonas geográficas dentro de los tipos descritos en el informe técnico.
Tipo | Índices de calidad ecológica | Valores (μg/l, percentil 90) |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable | Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
NEA 1/26a
Francia | 0,67 | 0,33 | 5 | 10 |
Irlanda | 0,67 | 0,33 | 5 | 10 |
Noruega | 0,67 | 0,33 | 2,5 | 5 |
España meridional | 0,67 | 0,33 | 5 | 10 |
España septentrional Cantábrico oriental | 0,67 | 0,33 | 1,5 | 3 |
España septentrional Cantábrico central | 0,67 | 0,33 | 3 | 6 |
Reino Unido | 0,67 | 0,33 | 5 | 10 |
NEA1/26b
Bélgica | 0,67 | 0,44 | 10 | 15 |
Francia | 0,67 | 0,44 | 10 | 15 |
Países Bajos | 0,67 | 0,44 | 10 | 15 |
Reino Unido | 0,67 | 0,44 | 10 | 15 |
NEA3/4
Alemania | 0,66 | 0,44 | 7-10 | 11-15 |
Países Bajos | 0,66 | 0,44 | 10-14 | 15-21 |
NEA1/26e
Portugal | 0,67 | 0,44 | 6 – 8 | 9 – 12 |
España | 0,67 | 0,44 | 6 – 8 | 9 – 12 |
NEA9
Noruega | 0,67 | 0,33 | 2,5 | 5 |
Suecia | 0,67 | 0,33 | 2,5 | 5 |
NEA10
Noruega | 0,67 | 0,33 | 3 | 6 |
Suecia | 0,67 | 0,33 | 3 | 6 |
RESULTADOS DEL GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL
Indicador de calidad biológica: Macroalgas y angiospermas
Macroalgas: parámetro de proliferación intermareal de macroalgas en fondo blando, indicador de abundancia
Resultados: Índices de calidad ecológica de los parámetros nacionales intercalibrados
Aguas costeras
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo NEA1/26
Alemania | Bewertungssystem für opportunistische Makroalgen auf eulitoralen Weichböden der Küstengewässer | 0,80 | 0,60 |
Irlanda | Instrumento OGA: Abundancia de macroalgas oportunistas verdes | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | Instrumento OMBT: Proliferación de macroalgas oportunistas | 0,80 | 0,60 |
Aguas de transición
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo NEA11
Irlanda | Instrumento OGA: Abundancia de macroalgas oportunistas verdes | 0,80 | 0,60 |
Portugal | BMI: Índice de proliferación de macroalgas (evaluación de la proliferación de macroalgas) | 0,80 | 0,60 |
Reino Unido | Instrumento OMBT: Proliferación de macroalgas oportunistas | 0,80 | 0,60 |
Resultados: Angiospermas; subindicador de calidad biológica de macroalgas y angiospermas
Aguas costeras
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
País | Sistemas nacionales de clasificación intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo NEA1/26
Francia | SBQ: Calidad de los lechos de fanerógamas marinas en masas de aguas costeras y de transición | 0,80 | 0,60 |
Alemania | SG - Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland | 0,80 | 0,60 |
Irlanda | Abundancia de fanerógamas marinas intermareales y composición por especies | 0,80 | 0,63 |
Aguas de transición:
Resultados: Índices de calidad ecológica de los sistemas nacionales de clasificación intercalibrados
Tipo y país | Parámetros nacionales intercalibrados | Índices de calidad ecológica |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo NEA11
Francia | SBQ: Calidad de los lechos de fanerógamas marinas en masas de aguas costeras y de transición | 0,80 | 0,60 |
Alemania | SG - Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmen-richtlinie in Deutschland | 0,80 | 0,60 |
Irlanda | Abundancia de fanerógamas marinas intermareales y composición por especies | 0,83 | 0,70 |
Países Bajos | Lechos de control de fanerógamas marinas por masa de agua utilizando fotografías aéreas y la realidad de campo, y especificando la superficie y la densidad por especie | 0,80 | 0,60 |
Portugal | SQI: Índice de calidad de fanerógamas marinas para aguas de transición intermareales | 0,80 | 0,60 |
CATEGORÍA DE MASA DE AGUA: Aguas costeras y de transición
GRUPO GEOGRÁFICO DE INTERCALIBRACIÓN: Mediterráneo
Indicador de calidad biológica: Fitoplancton
Fitoplancton: Parámetro indicativo de biomasa (Clorofila a)
Aguas costeras
Resultados: Índices de calidad ecológica y valores de los parámetros
Los valores de los parámetros se expresan en μg/l de clorofila a, para el percentil 90 calculado durante el año en un período de al menos cinco años. Los resultados se refieren a zonas geográficas dentro de los tipos descritos en el informe técnico.
Tipo | Índices de calidad ecológica | Valores (μg/l, percentil 90) |
Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable | Límite muy bueno-bueno | Límite bueno-aceptable |
Tipo II-A
Francia | 0,80 | 0,53 | 2,38 | 3,58 |
España | 0,80 | 0,53 | 2,38 | 3,58 |
Italia (Tirreno) | 0,76 | 0,59 | 1,06 | 2,19 |
Tipo II-A Adriático
Italia | 0,75 | 0,58 | 1,58 | 3,81 |
Eslovenia | 0,75 | 0,58 | 1,58 | 3,81 |
Tipo Isla - W
Francia | 0,80 | 0,50 | 0,75 | 1,20 |
España | 0,80 | 0,50 | 0,75 | 1,20 |
Tipo III-W
Francia | 0,80 | 0,50 | 1,13 | 1,80 |
España | 0,80 | 0,50 | 1,13 | 1,80 |
Tipo III-E
Chipre | 0,80 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
Grecia | 0,80 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |