DOUE-L-2007-81002
Europeo
Unión Europea
Decisión
20070618
422/2007

Decisión de la Comisión, de 18 de junio de 2007, por la que se modifica la Decisión 92/452/CEE en lo que respecta a determinados equipos de recogida y producción de embriones en Argentina, Australia y los Estados Unidos de América [notificada con el número C(2007) 2498].
Diario Oficial de la Unión Europea
20070619
157
L
19
22
/doue/2007/157/L00019-00022.pdf
L
S
20080223
N
S
L
Argentina
Australia
Estados Unidos de América
Ganado vacuno
Importaciones
Reproducción animal
Sanidad veterinaria
Aplicable desde el 22 de junio de 2007.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Decisión 2008/155, de 14 de febrero; DOUE-L-2008-80337
MODIFICA
el anexo de la Decisión 92/452, de 30 de julio
Comercio
Ganadería y animales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina (1), y, en particular, su artículo 8, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión 92/452/CEE de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por la que se establecen las listas de equipos de recogida de embriones y equipos de producción de embriones autorizados en terceros países para exportar a la Comunidad embriones de la especie bovina (2), dispone que los Estados miembros únicamente importarán de terceros países los embriones que hayan sido recogidos, transformados y almacenados por equipos de recogida de embriones y por equipos de producción de embriones que figuren en la lista de dicha Decisión.
(2) Argentina y los Estados Unidos de América han solicitado que se modifiquen esas listas en lo relativo a las entradas que les corresponden, por lo que se refiere a determinados equipos de recogida y producción de embriones.
(3) Argentina y los Estados Unidos de América han aportado garantías en relación con el cumplimiento de las normas pertinentes establecidas en la Directiva 89/556/CEE, y los equipos de recogida y de producción de embriones en cuestión han sido autorizados oficialmente por los servicios veterinarios de dichos países para efectuar exportaciones a la Comunidad.
(4) Australia ha solicitado que se supriman determinadas entradas en esa lista correspondientes a ese país.
(5) Por tanto, conviene modificar la Decisión 92/452/CEE en consecuencia.
(6) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión 92/452/CE se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 18 de junio de 2007.
Por la Comisión
Markos KYPRIANOU
Miembro de la Comisión
____________
(1) DO L 302 de 19.10.1989, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Decisión 2006/60/CE de la Comisión (DO L 31 de 3.2.2006, p. 24).
(2) DO L 250 de 29.8.1992, p. 40. Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2007/237/CE (DO L 103 de 20.4.2007, p. 49).
ANEXO
El anexo de la Decisión 92/452/CEE se modifica como sigue:
1) Se suprime la fila correspondiente al equipo de recogida de embriones LE/UT/BE-18 de Argentina.
2) Se suprime la fila correspondiente al equipo de recogida de embriones LE/UT/BE-22 de Argentina.
3) Se suprimen las filas correspondientes a los equipos de recogida de embriones LE/UT/BE-24 y LE/UT/BE-25 de Argentina.
4) Se suprime la fila correspondiente al equipo de recogida de embriones LE/UT/BE-28 de Argentina.
5) Se añaden las siguientes filas para Argentina:
«AR LE/UT/BE-31 CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA Saladillo — Buenos Aires
Dr. Carlos Hansen
AR LE/UT/BE-42 CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA
Córdoba
Dr. Leonel Alisio
AR LE/UT/BE-43 CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA Marcos Paz — Buenos Aires
Dr. Guillermo Brogliatti
AR LE/UT/BE-44 CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL Margarita Belén — Chaco
Dr. Gustavo Balbín
AR LE/UT/BE-45 CENTRO DE TRANSFERENCIA
EMBRIONARIA SAN JOAQUIN
Carmen de Areco — Buenos Aires
Dr. Mariano Medina
AR LE/UT/BE-46 CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA
Colonia Aldao — Santa Fe
Dr. Fabián Barberis
AR LE/UT/BE-51 Dres. J. INDA Y J. TEGLI
Unión — San Luis
Dr. J. Inda
Dr. J. Tegli
AR LE/UT/BE-52 IRAC — BIOGEN
Córdoba
Dr. Gabriel Bo
Dr. H. Tribulo
AR LE/UT/BE-53 UNIDAD MÓVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA
Carhue — Buenos Aires
Dr. Juan Martín Narbaitz
AR LE/UT/BE-54 CENTRO DE TRANSFERENCIAS
EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA
Corrientes
Dr. Agustín Arreseigor
AR LE/UT/BE-56 CENTRO DE TRANSFERENCIAS
EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO
Reconquista — Santa Fe
Dr. Mauro E. Venturini
AR LE/UT/BE-57 CENTRO DE TRANSFERENCIAS
EMBRIONARIAS MARIO ANDRÉS NIGRO
La Plata — Buenos Aires
Dr. Mario Andrés Nigro
AR LE/UT/BE-58 CENTRO DE TRANSFERENCIAS
EMBRIONARIAS GENÉTICA CHIVILCOY
Chivilcoy — Buenos Aires
Dr. Rubén Osvaldo Chilan
AR LE/UT/BE-60 CENTRO DE TRANSFERENCIA
EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.
Río Cuarto — Córdoba
Dr. Ariel Doso
AR LE/UT/BE-61 CENTRO DE TRANSFERENCIA
Capitán Sarmiento — Buenos Aires
Dr. Ariel M. Valdés
AR LE/UT/BE-62 CENTRO DE TRANSFERENCIA
EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA
Capital Federal
Dr. Marcelo F. Miranda
AR LE/UT/BE-63 CENTRO DE TRANSFERENCIA
EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.
Santa Rosa — La Pampa
Dr. José Luis Franco
AR LE/UT/BE-64 DR. CÉSAR J. ARESEIGOR
Corrientes
Dr. Cesar J. Areseigor
AR LE/UT/BE-65 UNIDAD MÓVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO
VAUTIER
Corrientes
Dr. Ricardo Alberto Vautier
AR LE/UT/BE-66 CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES
LA RESERVA
Coronel Dorrego — Buenos Aires
Dr. Silvio Mariano Castro
AR LE/UT/BE-67 CENTRO DE TRANSFERENCIA
EMBRIONARIA SANTA RITA
Corrientes
Dr. Gabriel Bo».
6) Se suprime la fila correspondiente al equipo de recogida de embriones ETV0002 de Australia.
7) Se suprime la fila correspondiente al equipo de recogida de embriones ETV0005 de Australia.
8) Se suprimen las filas correspondientes a los equipos de recogida de embriones ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 y ETV0013 de Australia.
9) La fila correspondiente al equipo de recogida de embriones no 91CA035 E689 de los Estados Unidos de América se sustituye por la siguiente:
«US 91CA035 E689 RuAnn Dairy
7285 W Davis AVE
Riverdale, CA 93656
Dr. Kenneth Halback»
10) Se suprime la fila correspondiente al equipo de recogida de embriones no 04MT111 E1127 de los Estados Unidos de América.
11) Las filas correspondientes a los equipos de recogida de embriones no 05NC114 E705 y 05NC117 E705 de los Estados Unidos de América se sustituyen por las siguientes:
«US 05NC114 E705 Kingsmill Farm II
5914 Kemp Road
Durham, NC 27703
Dr. Samuel P. Galphin
US 05NC117 E705 S. Galphin Services
6509 Saddle Path Circle
Raleigh, NC 27606
Dr. Samuel P. Galphin»
12) Se insertan las siguientes filas correspondientes a los Estados Unidos de América:
«US 07CA133 E1664 RuAnn Dairy
7285 W Davis AVE
Riverdale, CA 93656
Dr. Alvaro Magalhaes
US 07ID134 E1127 Pat Richards, DVM
1215E 200S
Bliss, ID 83314
Dr. Pat Richards
US 07MO131 E608 Trans Ova Genetics
12425 LIV 224
Chillicothe, MO 64601
Dr. Tim Reimer
US 07TX130 E640 K Bar C Ranch
3424 FR 2095
Cameron, TX 76520
Dr. Boyd Bien».