DOUE-L-2001-82497
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
20010116
813/2001

Decisión nº 3/2000, de 16 de enero de 2001, del Comité mixto creado en virtud del Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América relativo a la lista de los organismos de evaluación de la conformidad del anexo sectorial sobre equipos de telecomunicaciones y el anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
20011123
306
L
34
41
/doue/2001/306/L00034-00041.pdf
L
N
N
N
L
Acuerdo de Asociación CE
Certificación comunitaria
Electrónica
Equipos de telecomunicación
Estados Unidos de América
Normalización
MODIFICA
el Acuerdo de 18 de mayo de 1998
EL COMITÉ MIXTO,
Visto el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 7 y 14,
Considerando lo siguiente:
El Comité mixto deberá adoptar la decisión de incluir el organismo u organismos de evaluación de la conformidad dentro de las listas correspondientes de los anexos sectoriales,
DECIDE:
1. Los organismos de evaluación de la conformidad del anexo A se añadirán a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso comunitario al mercado estadounidense" de la sección V del anexo sectorial relativo a equipos de telecomunicaciones.
2. Los organismos de evaluación de la conformidad del anexo B se añadirán a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso estadounidense al mercado comunitario" de la sección V del anexo sectorial relativo a equipos de telecomunicaciones.
3. Los organismos de evaluación de la conformidad del anexo C se añadirán a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso comunitario al mercado estadounidense" de la sección V del anexo sectorial relativo a la compatibilidad electromagnética.
4. Los organismos de evaluación de la conformidad del anexo D se añadirán a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso estadounidense al mercado comunitario" de la sección V del anexo sectorial relativo a la compatibilidad electromagnética.
5. El ámbito específico de la enumeración, en cuanto a productos y procedimientos de evaluación de la conformidad, de los organismos de evaluación de la conformidad indicados en los anexos A, B, C y D ha sido acordado por las Partes y será mantenido por éstas.
6. La presente Decisión, hecha por duplicado, deberá ser firmada por los representantes del Comité mixto facultados por las Partes para modificar en su nombre el presente Acuerdo. La presente Decisión surtirá efecto a partir de la fecha de aquélla de estas firmas que sea posterior.
Firmado en Washington DC, el 21 de diciembre de 2000.
En nombre de los Estados Unidos de América
Catherine Novelli
Firmado en Bruselas, el 16 de enero de 2001.
En nombre de la Comunidad Europea
Robert Madelin
ANEXO A
Organismos de evaluación de la conformidad de la Comunidad Europea añadidos a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso comunitario al mercado estadounidense" de la sección V del anexo sectorial relativo a equipos de telecomunicaciones
TÜV Österreich Deutschstraße, 10 A - 1230 Viena Tel.: (43-1) 61 09 10 Fax: (43-1) 610 91 89
Telefication BV - KTL PO Box 60004 6800 JA Arnheim Países Bajos Tel.:(31-26) 378 07 80 Fax: (31-26) 378 07 89
Swedish National Testing and Research Institute (SP) Box 857 S - 501 15 Borås Tel.: (46-33) 16 50 00 Fax: (46-33) 13 55 02
Cambridge Test and Measurement Services PO Box 24 St Andrews Road Cambridge CB4 1DP Reino Unido Tel.: (44-1223) 58 58 10 Fax: (44-1223) 58 64 24
Radio Frequency Investigations Ltd Ewhurst Park Ramsdell Basingstoke Hampshire RG26 5RQ Reino Unido Tel.: (44-1256) 85 11 93 Fax: (44-1256) 85 11 92
TRL Compliance Services Long Green Forthampton Tewkesbury Gloucestershire GL19 4QH Reino Unido Tel.: (44-1684) 83 38 18 Fax: (44-1684) 83 38 58
BABT Product Services Ltd Segensworth Roads Fareham Hampshire PO15 5RH Reino Unido Tel.: (44-1932) 25 12 00 Fax: (44-1932) 25 12 01
ANEXO B
Organismos de evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América añadidos a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso estadounidense al mercado comunitario" de la sección V del anexo sectorial relativo a equipos de telecomunicaciones
Communication Certification Laboratory 1940 West Alexander Street Salt Lake City, UT 84119-2039 EE.UU. Tel.: (1-801) 972 61 46 Fax: (1-801) 972 84 32
Compliance Certification Services, Inc. 561F Monterey Rd. Morgan Hill, CA, 95037 EE.UU. Tel.: (1-408) 752 81 66 Fax: (1-408) 752 81 68
CKC Laboratories, Inc. 5473 A. Clouds Rest Mariposa CA 95338 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
110 Olinda Place Brea, CA 92823 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
1100 Fulton Place Fremont, CA 94539 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
5289 NE Elam Young Pkwy. Suite G900 Hillsboro, OR 97124 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
1853 Los Vibras Rd Hollister, CA 95023 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
3800 148th Ave., NE Redmond, WA 98052 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
22105 Wilson River Hwy. Tillamook, OR 97141 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
DLS Electronic Systems, Inc. 1250 Peterson Drive Wheeling, IL 600090-6454 EE.UU. Tel.: (1-847) 537 64 00 Fax: (1-847) 537 64 88
Elite Electronic Engineering, Inc. 1516 Cente Circle Downers Grove, IL 60515-1082 EE.UU. Tel.: (1-630) 495 97 70 Fax: (1-630) 495 97 85
Intertek Testing Services, Inc. 1950 Evergreen Blvd., Suite 100 Duluth, GA 30096 EE.UU. Tel.: (1-607) 753 67 11 Fax: (1-607) 753 66 99
70 Codman Hill Road Boxborough, MA 01719 EE.UU. Tel.: (1-607) 753 67 11 Fax: (1-607) 753 66 99
7435 4th Street North, Oakdale, MN 55128 EE.UU. Tel.: (1-607) 753 67 11 Fax: (1-607) 753 66 99
1365 Adams Ct., Menlo Park, CA 94025 EE.UU. Tel.: (1-607) 753 67 11 Fax: (1-607) 753 66 99
MET Laboratories, Inc. 914 W. Patapsco Avenue Baltimore, MD 21230-3432 EE.UU. Tel.: (1-410) 354 33 00 Fax: (1-410) 354 33 13
Northwest EMC, Inc. 22975 Evergreen Blvd. Suite 400 Hillsboro, Or 97124 EE.UU. Tel.: (1-503) 844 40 66 Fax: (1-503) 844 38 26
PCTEST Engineering Lab, Inc. 6660 Dobbin Rd. Columbia, MD 21045 EE.UU. Tel.: (1-410) 290 66 52 Fax: (1-410) 290 66 54
Underwriters Laboratories, Inc. 1285 Walt Whitman Rd. Melville, NY 11747 EE.UU. Tel.: (1-847) 272 88 00 Fax: (1-847) 272 81 29
33 Pfingston Rd. Northbrook, IL 60062 EE.UU. Tel.: (1-847) 272 88 00 Fax: (1-847) 272 81 29
2600 N.W. Lake Rd. Camas, WA 98607 EE.UU. Tel.: (1-847) 272 88 00 Fax: (1-847) 272 81 29
12 Laboratory Dr. RTP, NC 27709 EE.UU. Tel.: (1-847) 272 88 00 Fax: (1-847) 272 81 29
1655 Scott Blvd. Santa Clara, CA 95050 EE.UU. Tel.: (1-847) 272 88 00 Fax: (1-847) 272 81 29
ANEXO C
Organismos de evaluación de la conformidad de la Comunidad Europea añadidos a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso comunitario al mercado estadounidense" de la sección V del anexo sectorial relativo a compatibilidad electromagnética
TÜV Österreich Deutschstrasse, 10 A - 1230 Viena Tel.: (43-1) 61 09 10 Fax: (43-1) 610 91 89
Radio Frequency Technologies Ltd 40, Marrowbone Lane Dublin 8, Irlanda Tel.: (353-1) 454 53 23 Fax: (353-1) 454 53 24
KEMA Registered Quality BV Postbus 9035 6800 ET Arnhem Países Bajos Tel.: (31-26) 356 34 17 Fax: (31-26) 351 01 78
Philips Consumer Electronics BV PO Box 80002 5600 JB Eindhoven Países Bajos Tel.: (31-40) 273 26 39 Fax: (31-40) 273 61 77
Telefication BV - KTL PO Box 60004 6800 JA Arnhem Países Bajos Tel.: (31-26) 378 07 80 Fax: (31-26) 378 07 89
CEIS Carretera de Villaviciosa de Odón a Móstoles, km. 1,700 Apartado 233 E - 28930 Móstoles - Madrid Tel.: (34) 916 16 00 18 Fax: (34) 916 16 23 72
Cetecom Parque Tecnológico de Andalucía, c/Severo Ochoa, s/n E - 29590 Campanillas - Málaga Tel.: (34) 952 61 91 05 Fax: (34) 952 61 91 13
INTA Carretera de Ajalvir, km. 4 E - 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid Tel.: (34) 915 20 21 25 Fax: (34) 915 20 20 21
Labein Cuesta de Olaveaga, 16 E - 48013 Bilbao - Vizcaya Tel.: (34) 944 89 26 00 Fax: (34) 944 89 24 95
LCOE c/José Gutiérrez Abascal, 2 E - 28006 Madrid Tel.: (34) 915 62 51 16 Fax: (34) 915 61 88 18
LGAI Ctra. de acceso a la Facultad de Medicina UAB E - 08290 Cerdanyola del Vallès - Barcelona Tel.: (34) 936 91 92 11 Fax: (34) 936 91 59 11
Telub AB Box 360 S - 831 25 Östersund Tel.: (46-63) 15 60 00 Fax: (46-63) 15 61 99
Swedish National Testing and Research Institute (SP) Box 857 S - 5015 Borås Tel.: (46-33) 16 50 00 Fax: (46-33) 13 55 02
BSI Testing Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4 SQ Reino Unido Tel.: (44-1442) 23 04 42 Fax: (44-1231) 23 14 42
Cambridge Test and Measurement Services PO Box 24 St Andrews Road Cambridge CB4 1DP Reino Unido Tel.: (44-1223) 58 58 10 Fax:
(44-1223) 58 64 24
EMC Projects Holly Grove Farm/Verwood Road/Ashley Ringwood Hampshire BH24 2DB Reino Unido Tel.: (44-1425) 47 99 79 Fax: (44-1425) 48 06 37
Hursley EMC Services Ltd Unit 16/Brickfiel Lane Chandlers Ford Hampshire SO53 4DP Reino Unido Tel.: (44-1703) 27 11 11 Fax: (44-1703) 27 11 44
Radio Frequency Investigations Ltd Ewhurst Park Ramsdell Basingstoke Hampshire RG26 5RQ Reino Unido Tel.: (44-1256) 85 11 93 Fax: (44-1256) 85 11 92
TRL EMC Long Green Forthampton Tewkesbury Gloucestershire GL19 4QH Reino Unido Tel.: (44-1684) 83 38 18 Fax: (44-1684) 83 38 58
TUV Product Service Segensworth Road Titchfield Fareham Hampshire PO15 5 RH Reino Unido Tel.: (44-1329) 44 33 00 Fax: (44-1329) 44 34 22
A D Compliance Services Ltd 1, Hilton Square Pendlebury Manchester M27 4DB Reino Unido Tel.: (44-161) 727 66 19 Fax: (44-161) 727 85 67
Celestica Westfields House West Avenue Kidsgrove Stoke-on-Trent Staffs. ST7 1TL Reino Unido Tel.: (44-1782) 79 48 48 Fax: (44-1782) 78 42 10
BABT Product Services Ltd Segensworth Roads Fareham Hampshire PO15 5RH Reino Unido Tel.: (44-1932) 25 12 00 Fax: (44-1932) 25 12 01
KTL Saxon Way - Priory Park West Hull Humberside HU13 9PB Reino Unido Tel.: (44-1482) 80 18 01 Fax: (44-1482) 80 18 06
Motor Industry Research Association Watling Street Nuneaton Warwickshire kCV 10 0TU Reino Unido Tel.: (44-1203) 35 50 00 Fax: (44-1203) 35 53 55
ANEXO D
Organismos de evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América añadidos a la lista de organismos de evaluación de la conformidad en la columna "Acceso estadounidense al mercado comunitario" de la sección V del anexo sectorial relativo a compatibilidad electromagnética
3M Product Safety EMC Laboratory 410 E. Filmore Avenue St. Paul, Minnesota 55144-1000 EE.UU. Tel.: (1-612) 778 63 36 Fax: (1-612) 778 62 52
Acme Testing, Inc. PO Box 3, 2002 Valley Highway Acme, Washington 98220-0003 EE.UU. Tel.: (1-360) 595 27 85 Fax: (1-360) 595 27 22
CKC Laboratories, Inc. 5473 A. Clouds Rest Mariposa, California 95338 EE.UU. Tel.: (1-209) 966 52 40 Fax: (1-209) 742 61 33
110 Olinda Place Brea, California 92621 EE.UU.
1100 Fulton Place Fremont, California 92621 EE.UU.
1653 Los Viboras Road Hollister, California 95023 EE.UU.
5289 NE Elam Young Parkway Suite G-900 Hillsboro, Oregon 97124 EE.UU.
22105 Wilson River Highway Tillamook, Oregon 97141 EE.UU.
14797 NE 95th Street Redmond, Washington 98052 EE.UU.
Communication Certification Laboratory 1940 West Alexander Street Salt Lake City, Utah 84119-2039 EE.UU. Tel.: (1-801) 972 61 46 Fax: (1-801) 972 84 32
Compatible Electronics, Inc. 114 Olinda Drive Brea, California 92823 EE.UU.
2337 Troutdale Drive Agoura, California 91301 EE.UU. Tel.: (1-714) 579 18 50 Fax: (1-714) 579 18 50
Curtis-Straus LLC 527 Great Road Littleton, Massachusetts 01460 EE.UU. Tel.: (1-978) 486 88 80 Fax: (1-978) 486 88 28
DLS Electronic Systems, Inc. 1250 Peterson Drive Wheeling, Illinois 60090-6454 EE.UU. Tel.: (1-847) 537 64 00 Fax: (1-847) 537 64 88
Dell Regulatory Test Laboratories One Dell Way, MS 6201 Round Rock, TX 78682 EE.UU. Tel.: (1-512) 728 73 80 Fax: (1-512) 728 56 47
Elite Electronic Engineering, Inc. 1516 Centre Circle Downers Grove, Illinois 60515-1082 EE.UU. Tel.: (1-630) 495 97 70 Fax: (1-630) 495 97 85
Elliott Laboratories Inc. 684 West Maude Avenue Sunnyvale, California 94086-3518 EE.UU. Tel.: (1-408) 245 78 00 Fax: (1-408) 245 34 99
Instrument Specialties Company, Inc. PO Box 650 Shielding Way Delaware Water Gap, Pensilvania 18327-0136 EE.UU. Tel.: (1-570) 424 85 10 Fax: (1-570) 421 42 27
Intertek Testing Services 24 Groton Avenue Cortland, Nueva York 13045 EE.UU. Tel.: (1-607) 758 63 36 Fax: (1-607) 756 66 99 (Cortland sólo es un punto de contacto)
70 Codman Hill Road Boxborough, Massachusettes 01719 EE.UU.
7250 Hudson Boulevard, Suite 100 Oakdale, Minnesota 55128 EE.UU.
1950 Evergreen Boulevard, Suite 100 Deluth, Georgia 30096 EE.UU.
1365 Adams Court Menlo Park, California 94025 EE.UU.
L.S. Compliance Inc. W66 N220 Commerce Court Cedarburg,
Wisconsin 53012-2636 EE.UU. Tel.: (1-262) 375 44 00 Fax: (1-262) 375 42 48
M. Flom Associates, Inc. 3356 North San Marcos Place, Suite 107 Chandler, Arizona 85225-7176 EE.UU. Tel.: (1-480) 926 31 00 Fax: (1-480) 926 35 98
MET Laboratories, Inc. 914 West Patapsco Avenue Baltimore, Maryland 21230-3432 EE.UU. Tel.: (1-410) 354 33 00 Fax: (1-410) 354 33 13
Motorola SSG EMC/Tempest Laboratory 8201 E. McDowell Road Scottsdale, Arizona 85252 EE.UU. Tel.: (1-602) 441 31 38 Fax: (1-602) 441 36 25
National Technical Systems (NTS) 533 Main Street Acton, Massachusetts 01720 EE.UU. (Acton sólo es un punto de contacto)
1146 Massachusetts, Avenue Boxborough, Massachusetts 01719 EE.UU.
1701 East Plano Parkway, Suite 150 Plano, Texas 75074 EE.UU.
1536 East Valencia Drive Fullerton, California 92831 EE.UU. Tel.: (1-978) 263 29 33 Fax: (1-978) 263 57 34
PCTEST Engineering Laboratory, Inc. 6066-B Dobbin Road Columbia, Maryland 21045-4708 EE.UU. Tel.: (1-410) 290 66 52 Fax: (1-410) 290 66 54
Quest Engineering Solutions, Inc. 7 Sterling Road N. Billerica, Massachusetts 01862 EE.UU. Tel.: (1-978) 667 70 00 Fax: (1-978) 667 33 88
Rhein Tech Laboratories, Inc. 360 Herndon Parkway, Suite 1400 Herndon, Virginia 20170-4824 EE.UU. Tel.: (1-703) 689 03 68 Fax: (1-703) 689 20 56
Underwriters Laboratories 333 Pfingsten Road Northbrook, Illinois 60062-2096 EE.UU. Tel.: (1-847) 272 88 00 ×43281 Fax: (1-847) 509 63 21
2600 NW Lake Road Camas, Washington 98607-8542 EE.UU.
1285 Walt Whitman Road Melville, Nueva York 11747-3081 EE.UU.
12 Laboratory Drive Research Triangle Park, North Carolina 27709 EE.UU.
1655 Scott Boulevard Santa Clara, California 95050 EE.UU.
Washington Laboratories, Ltd. 7560 Lindbergh Drive Gaithersburg, Maryland 20879 EE.UU. Tel.: (1-301) 417 02 20 Fax: (1-301) 417 90 69
Wyle Laboratories 7800 Highway 20 West Huntsville, Alabama 35806 EE.UU. Tel.: (1-256) 837 44 11 Fax: (1-256) 830 21 09