DOUE-L-1997-81680
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19970711
548/1997

Decisión de la Comisión, de 11 de julio de 1997, por la que se definen las especificaciones de los proyectos de interés común identificados en el sector de las redes transeuropeas de energía mediante la Decisión nº 1254/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19970815
225
L
25
33
/doue/1997/225/L00025-00033.pdf
L
S
20001226
N
S
L
Energía
Gas
Telecomunicaciones
Transportes
DEROGA
Decisión 96/537, de 30 de julio
CITA
Decisión 1047/97, de 29 de mayo
CITA
Decisión 1254/96, de 5 de junio
SE DEROGA
, por Decisión 2000/761, de 16 de noviembre
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión n° 1254/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 1996, por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía, modificada por la Decisión n° 1047/97/CE, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 6,
Considerando que procede especificar los proyectos de interés común identificados mediante la Decisión n° 1254/96/CE indicando su localización
y, en su caso, sus características principales;
Considerando que, mediante la Decisión 96/537/CE, la Comisión definió las especificaciones de los proyectos de interés común identificados en la Decisión n° 1254/96/CE; que la lista de especificaciones figura, engrosada y modificada, en el Anexo a la presente Decisión junto con las especificaciones relativas a los nuevos proyectos de interés común identificados por la Decisión n° 1047/97/CE, en una presentación en dos columnas, mostrando la columna izquierda los proyectos identificados mediante la Decisión n° 1254/96/CE y la derecha, la definición de las especificaciones de cada uno de estos proyectos; que, en consecuencia, conviene derogar la Decisión 96/537/CE;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité creado por el artículo 9 de la Decisión n° 1254/96/CE,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
En el Anexo figuran las especificaciones de los proyectos de interés común identificados en la Decisión n° 1254/96/CE.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 96/537/CE.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 1997.
Por la Comisión
Christos PAPOUTSIS
Miembro de la Comisión
ANEXO
REDES TRANSEUROPEAS DE ENERGIA
Especificación (columna derecha) de los proyectos de interés común
(columna izquierda) identificados mediante las Decisiones
nº 1254/96/CE y 1047/97/CE
REDES ELECTRICAS
a) Conexión de las redes de electricidad aisladas con las redes
interconectadas
Identificación del proyecto Especificación
a1) Reino Unido - Enlace Island Magee-Coylton
Conexión por cable submarino de
Irlanda del Norte con Escocia
a4) Grecia-ltalia - Enlace Ipiros-Puglia
Conexión por cable submarino de la
red griega a la red italiana a través
del noroeste de Grecia y del sureste
de Italia.
a7) Reino Unido - Enlace noroeste de Inglaterra-
Conexión por cable submarino de la Isla de Man
Isla de Man
b) Desarrollo de interconexiones con los Estados miembros
Identificación del proyecto Especificación
b1) Alemania-Dinamarca - Enlace Bjaeverskov-Bentwisch
Enlace por cable submarino entre la
red alemana (UCPTE) y la red oriental
de Dinamarca (Nordel)
b4) Francia-Bélgica - Línea Moulaine-Aubange
Conclusión del enlace entre las redes
de los dos países a través del noreste
de Francia y del sur de Bélgica
b5) Francia-Alemania - Línea Vigy (F)-Marlenheim (F)-
Refuerzo de las conexiones entre ambos Uchtelfangen (D)
países
b6) Francia-Italia - Línea Grand île-Piossasco
Enlace entre las redes de los dos
países a través del sureste de
Francia y del noroeste de Italia
b7) Francia-España - Línea Cazaril-Aragón o ruta/
Conexión terrestre entre las redes de trazado alternativo, incluida
ambos países a través del suroeste de la conexión con la línea
Francia y del norte de España Sallente-Semtmenat
b9) Bélgica-Luxemburgo - Línea Aubange-Bertrange
Enlace entre las redes de los dos
países
b1O) España-Portugal - Línea Mesón-Lindoso
Refuerzo y conclusión de los enlaces
entre los dos países a través de las - Línea Aldeadávila-Douro
regiones del norte de Portugal y del International
noroeste de España
b1Oa) España-Portugal - Línea Balboa-Sines
Nueva conexión entre ambos países a
través del sur de Portugal y el sur-
oeste de España
b11) Finlandia-Suecia - Línea Petasjaskoski-Letsi
Refuerzo de las interconexiones te- - Línea Pikkarala (FIN)-Keminmaa
rrestres al norte del Golfo de Botnia (FlN)-Svartbyn (S)
b12) Austria-ltalia - Línea Lienz-Cordignano
Refuerzo de los enlaces entre el norte
de Italia y la red austriaca
b13) Irlanda-Reino Unido (Irlanda del
Norte) - Especificación aún por definir
Refuerzo de 1as conexiones entre
Irlanda e Irlanda del Norte
b14) Austria-Alemania - Línea St Peter-lsar
Refuerzo de las conexiones entre ambos
países
bl5) Países Bajos-Reino Unido - Enlace entre el área de Rotter-
Conexión por cable submarino entre el dam y el sureste de Inglaterra
sureste de Inglaterra y el centro de
los Países Bajos
c) Desarrollo de las conexiones interiores necesarias para la explotación
de las interconexiones entre los Estados miembros
Identificación del proyecto Especificación
c2) Dinamarca - Enlace Funen-Zealand
Enlaces por cable submarino entre la
red occidental (UCPTE) y la oriental
(Nordel) del país
c3) Países Bajos - Línea Zwolle-Meeden-Eemshaven
Refuerzo de los enlaces en la zona
noreste del país
c4) Francia - Línea Sierrentz-Mulbach
Refuerzo de los enlaces en la zona
noreste del país
c5) Italia - Conexiones en el eje este-oeste:
Refuerzo y desarrollo de los enlaces
en el eje este-oeste del norte del - línea Vado Ligure-Morigallo
país y en el eje norte-sur - línea Caorso-San Damaso
- línea Rondissone-Casteinuovo/
Scrivia
- línea Turbigo-Rho
- línea Turbigo-Baggio
- línea Gorlago-San Fiorano
- subestación de San Fiorano
- línea Turbigo-Piedilago
- estación de bombeo de Piedilago
- Conexiones en el eje norte-sur:
- línea Tavarnuzze-Poggio a
Caiano-Calenzano
- línea Pietrafitta-Santa Barbara
- línea Santa Barbara-Tavarnuzze
- subestación de Tavarnuzze
- línea Matera-Santa Sofía
- línea Galatina-Taranto Norte
- línea Pian della Speranza/Roma
Norte-Montalto/Suvereto
c5a) Italia - Conexiones en el eje este-oeste:
Refuerzo y desarrollo de conexiones en
el eje este-oeste del noroeste del país - línea Chivasso-Magenta
y en el eje norte-sur del centro del - línea Coluaga-Calenzano
país
- Conexiones en el eje norte-sur:
- línea Pietrafitta-Villavalle
c6) España - Conexiones en el norte:
Refuerzo y desarrollo de los enlaces en
las regiones del norte del país, así - línea Soto-Penagos-Gueñes-
como en las regiones que bordean el eje Itxaso
mediterráneo - línea Aguayo-"Penagos-Barcina"
- Conexiones en el eje mediterráneo
- línea Almeria-Rocamora
- línea Pinar-Tajo
- línea Caparacena-"Tajo-Almeria"
- línea Sentmenat-Bescanó
- línea Bescanó-"Vic-Baixas"
c7) Portugal - Línea Pego-Rio Major II
Refueno de los enlaces necesarios para
las interconexiones con España al norte - Línea Recarei-Douro International
y centro del país
c8) Grecia - Línea Arachthos-Ptolemais
Refuerzo de conexiones en el eje este-
oeste en el norte del país
c9) Irlanda - Conexiones en el condado de
Refuerzo y desarrollo de conexiones en Donegal
el noroeste del país
c1O) España - Conexiones en el nordeste:
Refuerzo y desarrollo de conexiones en
el noroeste y oeste del país, en par- - En Alava, Aragón y Navarra
ticular para conectar a la red 1as
instalaciones de producción de elec- - Conexiones en el oeste:
tricidad generada por energía eólica
- En Galicia
c11) Suecia - Conexiones en el norte de Suecia
Refuerzo y desarrollo de conexiones
interiores _ Conexiones en Suecia central
- Conexiones en el sur de Suecia
c12) Alemania - Línea L beck/Siems-Gorries-G strow
Desarrollo de conexiones interiores
en el norte del país - Línea L beck/Siems-Kr mmel
d) Desarrollo de interconexiones con terceros países de Europa y de la
cuenca mediterránea contribuyendo a mejorar la fiabilidad, seguridad y
suministro de las redes eléctricas de la Comunidad
Identificación del proyecto Especificación
d2) Alemania-Polonia - Línea Hagenwerder-Mikulowa
Refuerzo de conexiones entre ambos
países - Línea Neuenhagen (D)-Vierraden
(D)-Krajnik (PL)
d3) Alemania-Noruega - Enlace Brunsb ttel-sur de Noruega
Enlace por cable submarino entre el
norte de Alemania (UCPTE) y el sur de
Noruega (Nordel)
d5) Italia-Suiza - Línea S. Fiorano-Robbia
Refuerzo de los enlaces entre el nor-
te de Italia y Suiza - Línea Piedilago-Airolo
d8) Grecia-Países Balcánicos - Línea Philippi (GR)-Plovdiv o
Refuerzo de conexiones entre Grecia y, Maritsa 3 (Bulgaria)
respectivamente, Albania, Bulgaria y
la antigua Yugoslavia, incluido el - Línea Amintaio (GR)-Bitola
restablecimiento de las conexiones con (Fyrom)
el norte de la antigua Yugoslavia y la
red UCP[E - Línea Salónica (GR)-Mostar
(Bosnia)-Melina (Croacia)
d9) Grecia-TurquLa - Tramo en Grecia:
Enlace entre los dos países a través
de la zona noreste de Grecia - línea Salónica-Philippi
- línea Philippi-frontera GR/TU
- Tramo en Turquía
d10) Reino Unido-Noruega - Especificación aún por definir
Conexión por cable submarino entre el
noreste/este de Inglaterra y el sur de
Noruega (Nordel)
d11) Países Bajos-Noruega _ Enlace Eemshaven-Lista
Enlace por cable submarino entre el
noreste de los Países Bajos (UCP[E) y
el sur de Noruega (Nordel)
d13) España-Marruecos - Enlace Pinar-Tetuán
Enlace por cable submarino entre el sur
de España y la red marroquí
d14) Cinturón Báltico: Alemania-Polo- - Enlace sur de Finlancia-Vyborg
nia-Rusia-Estonia-Letonia-Lituania- (Rusia)-San Petersburgo (Rusia)
Suecia-Finlandia-Dinamarca-Bielorrusia
Refuerzo y desarrollo de los enlaces - Enlace Suecia-Finlancia (por
entre 1as redes de estos países median- cable submarino)
te lineas aéreas y/o cables submarinos
- Enlace Suecia-Polonia (por cable
submarino)
- Alemania-Polonia-Lituania-Bie-
lorrusia-Rusia (enlace de alta
tensión esteoeste)
- Enlace Polonia-Lituania
_ Otras conexiones: especificación
aún por definir
dl5) Suecia-Noruega - Línea Grundfors-Narvik
Refuerzo de las conexiones entre ambos
países - Centro de Suecia-centro de Noruega
_ Línea suroeste de Suecia-región
de Oslo
d16) Unión Europea-Birlorrusia-Rusia- - Conexiones entre las redes UCP[E y
Ucrania Centrel
Desarrollo de conexiones y enlace entre
la red (ampliada) UCPTE y las redes de - Conexiones entre las redes UCPTE/
terceros países de Europa del Este, in- Centrel y los países balcánicos
cluido el traslado de las estaciones de
conversión de corriente continua de al- - Conexiones y enlace ente la red
ta tensión (HVDC) que funcionaban ante- ampliada UCPTE y Bielorrusia,
riormente entre Austria y Hungría, Aus- Rusia y Ucrania, incluido el
tria y la República Checa y Alemania y traslado de las estaciones de
la República Checa conversión (HVDC) existentes
REDES DE GAS NATURAL
e) Introducción del gas natural en nuevas regiones
Identificación del proyecto Especificación
e4) España - Red gallega
Creación de redes de gas en las regio-
nes de Galicia, Extremadura, Andalucia, - Red extremeña
Valencia-sur, Murcia, incluido un ter-
minal de gas natural licuado (GNL) en - Red andaluza
Galicia
- Gaseoducto Valencia-Murcia-
Cartagena
- GNL en Huelva (extensión del
terminal existente)
- GNL en Cartagena (extensión del
terminal existente)
- GNL en Galicia (nuevo terminal)
e5) Portugal - Gaseoducto Setúbal-Braga
Creación de una red de gas en el país
a lo largo de la fachada atlántica
e5a) Portugal - Especificación aún por definir
Construcción de un terminal de GNL en
la costa atlántica
e6) Grecia - Red principal:
Creación de una red de gas en el país
a lo largo de la fachada egea, inclui- - gaseoducto frontera Grecia/
do un terminal de GNL en el Atica e Bulgaria-Atenas
instalaciones de almacenamiento
- GNL en Revithoussa (nuevo
terminal)
- Ramales de alta presión:
- ramales de alta presión en las
áreas de Salónica, Volos y
Atica
- ramal de alata presión hasta
Tracia
- ramal de alta presión hasta
Corinto
- ramal de alta presión hasta el
noroeste de Grecia
- Instalación (subterránea de al-
macenamiento
- Terminal de GNL y red en la isla
de Creta
f) Conexión de las redes de gas aisladas a las redes interconectadas euro-
peas, incluyendo los refuerzos necesaarios de las redes existentes, así
como la conexión de las redes de gas natural separadas
Identificación del proyecto Especificación
f1) Irlanda-Reino Unido (Irlanda del - Gaseoducto Dublín-Belfast
Circuito de conexión entre las redes
gas de Irlanda y del Reino Unido
(Irlanda del Norte)
f2) Reino Unido-Continente - Gaseoducto Bacton-Zeebrugge
Conexión submarina entre las redes de
gas del Reino Unido y la red continen- - Refuerzo en Bélgica de la red de
tal a través de Bélgica transporte hacia:
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
f3) Luxemburgo-Alemania - Especificación aún por definir
Realización de una conexión para el
suministro de Luxemburgo a partir de
las redes alemanas
f5) Francia-España - Estación de compresión en Cala-
Refuerzo de la capacidad de transpor- horra (E), en el gaseoducto
te entre ambos paises existente
- Gaseoducto Perpiñan-Barcelona
f6) Portugal-España - Gaseoducto Leiria-Códoga
Construcción de gaseoductos para el
suministro de Portugal a través del - Gaseoducto Braga (P)-Tuy (E)-
sur de españa y para el suministro Villalba (E)-Ribadeo (E)
de Galicia y Asturias a través de
Portugal
f7) Francia - Gaseoducto Lias-Toulouse
Conexión de las redes del suroeste y
del sur del país - Gasoducto Toulouse-Crozy-Fos
sur-Mer
f8) Austria-Alemania - Gasoducto Puchkirchen (A)-Burg-
Refuerzo de la capacidad de trans- hausen (D)-Schnaitsee (D)
porte entre Austria y Baviera
f9) Austria-Hungría _ Gasoducto Baumgarten-Gyor
Conexión de las redes de ambos países
- Gasoducto Wiener Neustad-Sopron
f1O) Austria-Eslovaquia - Gasoducto Baumgarten-March (alma-
Conexión de Austria al almacenamiento cenamiento de Lab)
subterráneo de Eslovaquia
f11) Austria - Gasoducto Krift-Pyhrn
Conexión de gasoductos que enlazan
Austria con Alemania e Italia respec-
tivamente
f12) Grecia-Albania - Gasoducto noroeste de Grecia-
Conexión de las redes de ambos paises Elbasan
g) Aumento de la capacidad de recepción (GNL) y de almacenamiento necesaria
para satisfacer la demanda, así como la diversificación de las fuentes y de
las vías de suministros del gas natural
Identificación del proyecto Especificación
g1) Irlanda - Almacenamiento (subterráneo) de
Desarrollo del almacenamiento de gas Kinsale Head
natural para suministro de la red ir-
landesa
g3) Francia - GNL en Montoir (extensión del
Extensión de la capacidad del terminal terminal existente)
GNL existente en el oeste de Francia
g4) Italia - Especificación aún por definir
Construcción de un nuevo terminal de
GNL que permita la diversificación del
abastecimiento, en particular para la
generación de electricidad
g7) Francia - Almacenamiento de Lussagnet (ex-
Extensión de la capacidad de almacena- tensión del terminal existente)
miento subterráneo en el suroeste del
país
g8) España - Almacenamientos en el eje norte-
Desarrollo de la capacidad de almacena- sur (nuevos emplazamientos) en:
miento subterráneo en el eje norte-sur
del país - Cantabria
- Aragón
- Castilla y León
- Castilla-La Mancha
- Andalucía
g8a) España - Almacenamieno en el eje medite-
Desarrollo de la capacidad de almacena- rráneo (nuevos emplazamientos)
miento subterráneo en el eje mediterrá- en:
neo
- Cataluña
- Comunidad Autónoma Valenciana
- Murcia
g9) Portugal - Almacenamiento en el área de Mon-
Creación de una instalación de almace- te Redondo (nuevo emplazamiento
namiento subterráneo
g11) Bélgica - Almacenamiento en Loenhout (ex-
Extensión de la capacidad de almacena- tensión del almacenamiento exis-
miento existente en el norte del país tente)
g12) Dinamarca - Almacenamiento en Stenlille (ex-
Extensión de la capacidad de almacena- tensión del almacenamiento exis-
miento subterráneo por el desarrollo de tente)
las capacidades de los emplazamientos
existentes o la creación de un nuevo - Almacenamiento en Tonder (nuevo
emplazamiento cerca de la frontera con emplazamiento)
Alemania
g13) Austria - Almacenamiento en Puchkirchen
Extensión y desarrollo de la capacidad (extensión del almacenamiento
de almacenamiento subterráneo existente), incluida la conexión
del gaseoducto al sistema Megal
junto a Wildenranna
- Almacenamiento en Baumgarten
(nuevo terminal)
h) Aumento de las capacidades de transporte (gasoductos de traída) necesa-
rias para satisfacer la demanda, y la diversificación de las fuentes y de
las vías de suministro del gas natural
Identificación del proyecto Especificación
h1) Noruega-Francia - Gasoducto Sleipner-Dunkerque
Construcción de un cuarto gasoducto
desde los yacimientos noruegos (Mar
del Norte) hasta el continente
h3) Noruega-Dinamarca-Suecia-Finlan- - Especificación aún por definir
dia-Rusia-Estados bálticos
Creación y desarrollo de conexiones en-
tre las redes de dichos países con vis-
tas a la creación de una red de gas in-
tegrada
h4) Argelia-España-Portugal-Francia - Gasoducto Argelia-Marruecos-Es-
Construcción de nuevos gasoductos para paña (hasta Córdoba)
permitir, inicialmente, el abasteci-
miento de España y Portugal y, poste- - Extensión hacia el nordeste:
riormente, de Francia a partir de Arge-
lia a través de Marruecos - gasoducto Córdoba-Cartagena
- gasoducto Córdoba-Francia
- Extensión hacia el noroeste:
- gasoducto occidental: Extrema-
dura-Castilla y León-Asturias-
Galicia
h5) Argelia-Túnez-ltalia - Desdoblamiento del gasoducto
Refuerzo de la capacidad de transpor- transmediterráneo (vía Sicilia)
te del gasoducto transmediterráneo
desde los yacimientos argelinos hasta
Italia
h6) Rusia-Ucrania-Unión Europea - Tramo en Rusia, Ucrania y Eslova-
Refuerzo de la capacidad de transporte quia
hasta la Unión Europea desde los yaci-
mientos rusos por medio del eje princi- - Tramo en la República Checa,
pal existente a través de Ucrania, Es- Alemania y Francia
lovaquia y la República Checa
- Tramo en Austria e Italia
h7) Rusia-Bielorcusia-Polonia-Unión - Tramo en Rusia y Bielorrusia
pea
Creación de un segundo eje de trans- - Tramo en Polonia
porte desde los yacimientos rusos has-
ta la Unión Europea a través de Bielo- - Tramo en Alemania:
rrusia y Polonia
- gasoducto Yagal (entre Fránc-
fort del Oder y el gasoducto
Stegal)
- gasoducto Wedal (entre el gaso-
ducto Midal y Eynatten en la
frontera belgo-alemana)
h11) Bulgaria-Grecia - Desdoblamiento de la red de
Mejora de la red de transporte de gas transporte en Bulgaria: Kardan-
en Bulgaria para garantizar el sumi- Valchi Dol-Lozenets-St. Zagora-
nistro desde los yacimientos rusos has- Ihtiman
ta ta nueva red de gas griega
- Nuevo gasoducto: Ihtiman (Bulga-
ria)-frontera greco-búlgara
h12) Bélgica-Alemania - Tramo en Bélgica:
Conexión de gasoductos entre las re-
des belga y alemana - gasoducto Berneau-Eynatten
(frontera belga-alemana)
h13) Alemania-República Checa-Austria- - Gasoducto Burghausen (D)-Mauer-
Italia kirchen (A)
Construcción de una red de gasoductos
de interconexión entre las redes de - Otros gasoductos de enlace:
gas alemana, checa, austriaca e ita- especificación aún por definir
liana
h14) Rusia-Ucrania-Eslovaquia-Hungrfa- - Tramo en Rusia, Ucrania y
Eslovenia-ltalia Eslovaquia
Construcción de un nuevo gasoducto
desde los yacimientos rusos hasta - Tramo en Hungría y Eslovenia
Italia
- Tramo en Italia