DOUE-L-1996-81779
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19961022
613/1996

Decisión del Consejo de 22 de octubre de 1996 por la que se modifica la Decisión 94/942/PESC relativa a la acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo J.3 del tratado de la Unión Europea referente al control de las exportaciones de productos de doble uso.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19961030
278
L
1
211
/doue/1996/278/L00001-00211.pdf
L
19961030
N
N
N
L
Exportaciones
Mercancías
Aplicable desde el 15 de noviembre de 1996.
SUSTITUYE
los Anexos I a V de la Decisión 94/942, de 19 de diciembre
CITA
Reglamento 3381/94, de 19 de diciembre
SE MODIFICA
los Anexos I y IV, por Decisión 97/100, de 20 de enero
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo J.3,
Vistas las orientaciones generales del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 1992,
Vista la Decisión 94/942/PESC del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, relativa a la acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo J.3 del Tratado de la Unión Europea referente al control de las exportaciones de productos de doble uso,
Considerando que procede actualizar las listas de productos de los Anexos I y IV de la Decisión 94/942/PESC;
Considerando que procede actualizar los Anexos III y V de la Decisión 94/942/PESC;
Considerando que los Anexos I, II, IV y V han sido objeto ya de diversas modificaciones,
DECIDE:
Artículo 1
El Anexo I de la Decisión 94/942/PESC, al que se hace referencia en el artículo 2 de dicha Decisión y en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 3381/94, se sustituirá por el texto que figura bajo la rúbrica «Anexo I» en el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
El Anexo II de la Decisión 94/942/PESC, al que se hace referencia en el artículo 3 de dicha Decisión y en la letra
a) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 3381/94, se sustituirá por el texto que figura bajo la rúbrica «Anexo II» en el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 3
El Anexo III de la Decisión 94/942/PESC, al que se hace referencia en el artículo 4 de dicha Decisión y en el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 3381/94, se sustituirá por el texto que figura bajo la rúbrica «Anexo III» en el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 4
El Anexo IV de la Decisión 94/942/PESC, al que se hace referencia en el artículo 5 de dicha Decisión y en la letra
b) del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento (CE) n° 3381/94, se sustituirá por el texto que figura bajo la rúbrica «Anexo IV» en el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 5
El Anexo V de la Decisión 94/942/PESC, al que se hace referencia en el artículo 6 de dicha Decisión y en el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento (CE) n° 3381/94, se sustituirá por el texto que figura bajo la rúbrica «Anexo V» en el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 6
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial.
Artículo 7
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación.
Será aplicable a partir del 15 de noviembre de 1996.
Hecho en Bruselas, el 22 de octubre de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
R. QUINN
ANEXO I
Lista a que se refieren el artículo 2 de la Decisión y el apartado 1del artículo 3 del Reglamento (CE}n° 3381/94.
(Lista común de productos de dobIe uso que serán sometidos a control cuando sean exportados de la Comunidad Europea)
LISTA DE PRODUCTOS DE DOBLE USO
La presente lista constituye la aplicación técnica de los controles de doble uso acordados internacionalmente e incluye el Arreglo Wassenaar, el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), el Grupo de Suministradores Nucleares (NSG) y el Grupo Australia (AG). No se han tenido en cuenta los artículos que los Estados miembro desean hacer constar en una
Iista de exclusión. Tampoco se han tenido en cuenta los controles nacionales (controles originados fuera de régimen) que puedan mantener los Estados miembros.
NOTAS GENERALES AL ANEXO I
1. En relación con el control de productos diseñados o modificados para uso militar, véanse las correspondientes listas de control de material de defensa que mantienen los respectivos Estados miembros. Las referencias del presente Anexo en las que figura la frase "VEASE ASIMISMO LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA" hacen alusión a las mismas listas.
2. El objeto de los controles contenidos en el presente Anexo no deberá quedar sin efecto por la exportación de bienes no controlados (incluidas las plantas) que contengan uno o más componentes controlados cuando el componente o componentes controlados sean elementos principales de los productos exportados y sea viable separarlos o emplearlos para otros fines N.B.: A la hora de juzgar si el componente o componentes controlados deben considerarse como el elemento principal, se habrán de ponderar los factores de cantidad, valor y conocimientos tecnológicos involucrados, así como otras circunstancias especiales que pudieran determinar que el componente o componentes controlados sean elementos principales de los productos suministrados.
3. El control de la transferencia de tecnología de acuerdo con el presente Anexo se limita a las formas tangibles.
4. Los productos incluidos en el presente Anexo pueden ser nuevos o usados.
NOTA DE TECNOLOGIA NUCLEAR (NTN)
(Deberá verse en conjunción con la sección E de la categoría O)
La transferencia de "tecnología" directamente asociada a cualquier producto de la Categoría O se someterá al mismo grado de escrutinio y control que los propios productos.
La "tecnología" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los productos sometidos a control será a su vez objeto de control, aun en el caso de que también sea aplicable a productos no sometidos a control.
La licencia de exportación concedida para un producto autoriza también la exportación, al mismo usuario final, de la "tecnología" mínima requerida para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de dicho producto.
Los controles de transferencia de "tecnología" no se aplicarán a la información "de dominio público" o a la "investigación científica básica".
NOTA GENERAL DE TECNOLOGIA {NGT)
(Deberá verse en conjunción con la sección E de las categorías 1 a 9).
La exportación de "tecnología" "requerida" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de productos sometidos a control incluidos en las categorías 1 a 9 se someterá a control de conformidad con lo
dispuesto en las categorias 1 a 9.
La "tecnología" "requerida" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los productos sometidos a control será a su vez objeto de control, aun en el caso de que también sea aplicable a productos no sometidos a control.
No se aplicarán controles a aquella "tecnología" que sea la mínima necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento (revisión) y las reparaciones de aquellos productos no sometidos a control o cuya exportación se haya autorizado.
N.B.: Esta disposición no libera la "tecnología" de ese tipo que figura en los articulos 1E002.e., 1E002.f.,
8E002.a. y 8E002.b.
Los controles de transferencia de "tecnología" no se aplicarán a la información "de dominio público", a la "investigación científica básica" ni a la información mínima necesaria para solicitudes de patentes.
NOTA GENERAL PARA EL EQUIPO LOGICO (NGEL)
(La presente nota tiene primacía sobre los controles de la sección D en las categorías o a 9.)
Las categorías o a 9 de esta lista no controlan al "equipo lógico"(<software») que cumpla al menos una de los dos condiciones siguientes: a. Se halle generalmente a disposición del público por estar:
1. A la venta, sin limitaciones, en puntos de venta al por menor, por medio de: a. Transacciones en mostrador; b. Transacciones por correo; o c. Transacciones por teléfono; y
2. Concebido para su instalación por el usuario sin asistencia ulterior importante del proveedor; o b. Sea "de dominio público".
DEFINICIONES DE LOS TERMINOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE ANEXO
La referencia a la correspondiente categoría aparece entre paréntesis tras el término definido.
"Adaptado para utilización en guerra" (1) significa toda modificación o selección (como alteración de la pureza, caducidad, virulencia, caracteresticas de diseminación o resistencia a la radiación UV) diseñadas para aumentar la eficacia para producir bajas en personas o animales, deteriorar material o dañar las cosechas o el medio ambiente.
"Aeronave" (1 7 9) es un vehículo aéreo de superficies de sustentación fijas, pivotantes, rotatorias (helicóptero), de rotor basculante o de superficies de sustentación basculantes. N B.: Véase también "aeronave civil ".
"Aeronave civil" (1 7 9) es la "aeronave" mencionada por su denominación en las listas de certificados de navegabilidad publicadas por las autoridades de aviación civil, por prestar servicio en líneas comerciales civiles interiores o exteriores o destinada para uso lícito civil, privado o de negocios. N B: Véase también "aeronave".
"Agilidad de frecuencia" (saltos de frecuencia) (5) equivale a un "espectro ensanchado" en el que la frecuencia de emisión de un único canal de comunicaciones se cambia a saltos.
"Aislamiento" (9) se aplica a los componentes de motores de cohetes, es decir, a la carcasa, toberas, aberturas de admisión y los cierres de la
carcasa, e incluye las capas de goma curada o semicurada que contengan material aislante o refractario. Puede estar incorporado también como botas o aletas de alivio de tensión.
"Aleación mecánica" es un proceso de aleación resultante de la unión, fractura y nueva unión de polvos de aleación, (polvos elementales y polvos madre), mediante choque mecánico. Se pueden incorporar a la aleación partículas no metálicas mediante la adición de polvos apropiados.
"Amplificación óptica" en las comunicaciones ópticas, es una técnica de amplificación que introduce una ganancia de señales ópticas que han sido generadas por una fuente óptica distinta, sin conversión a señales eléctricas, es decir, utilizando amplificadores ópticos de semiconductores o amplificadores luminiscentes de fibra óptica.
"Analizadores de señal" son instrumentos capaces de medir y presentar visualmente las propiedades fundamentales de los componentes de frecuencia (tonos) de señales multifrecuencia.
"Analizadores de señales dinámicas"son "analizadores de señal" que utilizan técnicas digitales de muestreo y de transformación para formar una presentación visual del espectro de Fourier de la forma de onda dada, incluida la información relativa a la amplitud y a la fase. N B: Véase también "analizadores de señal".
"Ancho de banda en tiempo real" (3) es, en los "analizadores de señales dinámicas", la gama de frecuencia mas ancha que el analizador puede suministrar al visualizador o a la memoria de masa sin causar discontinuidad en el análisis de los datos de entrada. En los analizadores con más de un canal, se utilizará para el cálculo la configuración de canales que proporcione el mayor "ancho de banda en tiempo real".
"Ancho de banda instantáneo" (3 5 7) es el ancho de banda sobre el cual la potencia de salida permanece constante dentro de un margen de 3 dB sin ajuste de otros parámetros de funcionamiento.
"Antena (<array>), orientable electrónicamente mediante ajuste de fases" (5 6) es una antena que forma un haz mediante acoplo de fase, es decir, en la que la dirección del haz es controlada por los coeficientes de excitación complejos de los elementos radiantes y puede ser modificada en azimut, en elevación o en ambos, mediante la aplicación de una señal eléctrica, tanto en emisión como en recepción.
"ATM" equivale a "modo de transferencia asíncrono"
"Atomización al vacío" (1 ) es un procedimiento para reducir un flujo de metal fundido a gotas de 500 micras de diámetro o menos, por la liberación rápida de un gas disuelto, mediante la exposición al vacío.
"Atomización por gas" (1 ) es un procedimiento para reducir un flujo de aleación metálica fundida a gotas de 500 micras de diámetro o menos mediante una corriente de gas a alta presión.
"Atomización rotatoria" (1 ) es un procedimiento destinado a reducir un flujo o un depósito de metal fundido gotas de 500 micras de diámetro o menos mediante la fuerza centrifuga.
"Cable" (1) es un haz de 'cordones' (generalmente de 12 a 120) aproximadamente paralelos. N.B.: 'Cordón' es un haz de "monofilamentos" (generalmente más de 200) colocados en forma aproximadamente paralela.
"Cabo" (1 }es un haz de "monofilamentos", por lo general en forma aproximadamente paralela.
"Calificados para uso espacial" (3 6) dícese de los productos diseñados, fabricados y ensayados para cumplir los requisitos eléctricos, mecánicos o ambientales especiales necesarios para el lanzamiento y despliegue de satélites o de sistemas de vuelo a gran altitud que operen a altitudes de 100 km o más.
"CE" equivale a "elemento de cálculo".
"CEP" (círculo de igual probabilidad) (7) es una medida de precisión; círculo centrado en el blanco, con radio de alcance determinado, en el que hacen impacto el 50% de las cargas útiles.
"Cinta" {1 ) es un material construido de "monofilamentos", 'cordones', "cables", "cabos" o "hilos", etc., entrelazados o unidireccionales, generalmente preimpregnados con resina.
N.B.: 'Cordón' es un haz de "monofilamentos" (generalmente más de 200) colocados en forma aproximadamente paralela.
"Circuito integrado hibrido" es cualquier combinación de circuitos integrados, o un circuito integrado que contenga 'elementos de circuito' o 'componentes discretos' conectados entre sí para realizar una o varias funciones especificas, y que reúna todas las características siguientes: a. Contener al menos un dispositivo no encapsulado; b. Estar conectados entre si por medio de métodos típicos de producción de circuitos integrados (IC); c. Ser sustituibles como una sola entidad; d. Normalmente no ser desensamblables.
N.B.: 1. 'Elemento de circuito': una sola pieza funcional activa o pasiva de un circuito electrónico, como un diodo, un transistor, una resistencia, un condensador, etc.
2. 'Componente discreto': 'elemento de circuito' encapsulado por separado, con sus propias conexiones exteriores.
"Circuito integrado monolítico" (3) es una combinación de 'elementos de circuito' pasivos, activos o de ambos tipos que:
a. Se fabriquen mediante procesos de difusión, de implantación o de depósito, resultando en una sola pieza de material semiconductor, denominada 'pastilla' o 'chip';
b. Se consideren asociados de modo indivisible;
c. Realicen la función o funciones de un circuito.
N.B.: 'Elemento de circuito' es una sola pieza funcional activa o pasiva de un circuito electrónico, como un diodo, un transistor, una resistencia, un condensador, etc.
"Circuito integrado multipastilla" es un conjunto de dos o más "circuitos integrados monolíticos" fijados a un "substrato" común.
"Circuito integrado óptico" es un "circuito integrado monolítico" o "circuito integrado híbrido" que contiene una o más piezas disonadas para funcionar como fotosensor o fotoemisor, o para realizar una o varias funciones ópticas o electroópticas.
"Circuito integrado pelicular" es un conjunto de 'elementos de circuito' y de interconexiones metálicas formada por depósito de una capa delgada o gruesa sobre un
"sustrato" aislante.
N B: 'Elemento de circuito': una sola pieza funciona/ activa o pasiva de un circuito electrónico, como un diodo, transistor, resistencia, condenseádor, etc
"Código fuente" (o lenguaje fuente) (4 5 6 7 9) es la expresión adecuada de uno o varios procesos que puede convertirse en forma ejecutable por el equipo ("código objeto" (o lenguaje objeto)) mediante un sistema de programación.
"Código objeto" es una forma ejecutable por el equipo de una expresión adecuada de uno o varios procesos ("código fuente" (o lenguaje fuente)) que ha sido convertido mediante un sistema de programación.
"Compresión de impulso" es la codificación y procesado de un impulso de señal de radar de larga duración a un impulso de corta duración, conservando las ventajas de una elevada energía del impulso.
"Conformación superplástica" es un procedimiento de deformación en el que se utiliza calor para metales que se caracterizan normalmente por valores de alargamiento bajos (menos del 20-%) en el punto de ruptura, determinado a temperatura ambiente de acuerdo con los ensayos convencionales de resistencia a la tracción, con objeto de conseguir durante el tratamiento alargamientos de al menos el doble de dichos valores.
"Conjunto electrónico" (3 4 5) es un grupo de componentes electrónicos ('elementos de circuitos', 'componentes discretos', circuitos integrados, etc.) conectados juntos para realizar una o varias funciones especificas, sustituibles conjuntamente y por lo general desmontables. N B: 1 'Elemento de circuito' una sola pieza funcional activa o pasiva de un circuito electrónico, como un diodo, un transistor, una resistencia, un condensador, etc.
2 'Componente discreto': 'elemento de circuito' encapsulado por separado, con sus propias conexión-es exteriores.
"Conjunto de guiado" (7) son sistemas que integran el proceso de medida y cómputo de la posición y la velocidad de un vehículo (es decir, la navegación) con el de computación y envio de órdenes al sistema de control de vuelo del vehículo, para la corrección de su trayectoria.
"Conjunto de plano focal" significa una capa planar lineal o bidimensional, de elementos detectores individuales, con o sin lectura electrónica, que funciona en el plano focal.
N B: Lo anterior no incluye una pila de elementos detectores simples o cualquiera de dos, tres o cuatro elementos detectores siempre que no se realice en dichos elementos retardo e integración.
"Conjunto de sensores ópticos de control de vuelo" (7) es una red de sensores ópticos distribuidos, que utiliza rayos "láser" para suministrar datos de control de vuelo en tiempo real para su tratamiento a bordo
"Conmutación óptica" (5) es el encaminamiento o conmutación de las señales en forma óptica sin conversión a señales eléctricas.
"Constante de tiempo" es el tiempo transcurrido entre la aplicación de un estímulo y el momento en que el aumento de corriente alcanza un valor de 1-(1 /e) veces el valor final (es decir, el 63% del valor final).
"Control adaptativo" (2) es un sistema de control que ajusta la respuesta en
función de las condiciones detectadas durante el funcionamiento (Ref. ISO 2806 -1980).
"Control de contorneado" se realiza mediante dos o más movimientos "controlados numéricamente" ejecutados siguiendo instrucciones que especifican la siguiente posición requerida y las velocidades de avance necesarias hacia esa posición. Estas velocidades de avance varían unas con respecto a otras con el fin de producir el contorno deseado (Ref. ISO/DIS 2806- 1980).
"Control numérico" (2) es el control automático de un proceso realizado por un dispositivo que utiliza datos numéricos introducidos, por lo general, durante el funcionamiento (Ref. ISO 2382).
"Control digital del motor con plena autoridad" ("FADEC") (7 9) es un sistema electrónico de control para turbinas de gas o máquinas de ciclo combinado que utilizan un ordenador-digital para controlar las variables necesarias para regular el empuje de la máquina o la potencia de salida en el eje en todo el régimen de funcionamiento de la máquina desde el comienzo de la dosificación del combustible hasta el cierre de la entrada de combustible.
"Control principal de vuelo" (7) es el control de estabilidad o de maniobra de una "aeronave" mediante generadores de fuerza/momento, es decir, superficies de control aerodinámico o vectorización de empuje de propulsion.
"Control total de vuelo" (7) es un control automático de las variables de situación y de la trayectoria de vuelo de una "aeronave" para el cumplimiento de misiones objetivas, que responde en tiempo real a los cambios de los datos correspondientes a los objetivos, riesgos u otra "aeronave".
"Controlado por programa almacenado" (2 3 5) dicese del equipo cuyo control se realiza utilizando instrucciones almacenadas electrónicamente que pueden ser ejecutadas por un procesador para controlar la realización de funciones predeterminadas.
N B.: Un equipo puede estar "controlado por programa almacenado" tanto si el almacenamiento es interno como si es externo al mismo.
"Controlador de acceso a la red" (4 5) es una interfaz física con una red de conmutación distribuida. Utiliza un soporte común que funciona a la misma "tasa de transferencia digital" empleando el arbitraje (por ejemplo, detección de señal (<token>) o de portadora) para la transmisión. Con independencia de cualquier otro dispositivo, selecciona los paquetes de datos o los grupos de datos (por ejemplo, IEEE 802) a él dirigidos. Es un conjunto que puede integrarse en equipos informáticos o de telecomunicaciones para proporcionar el acceso a las comunicaciones. ~
"Controlador del canal de comunicaciones" (5) es la interfaz física que controla el flujo de información digital síncrona o asíncrona. Se trata de un conjunto que puede integrarse en un equipo informático o de telecomunicaciones para proporcionar el acceso a las comunicaciones.
"Criptografia" (5) es la disciplina que engloba los principios, medios y métodos para la transformación de los datos con el fin de ocultar su contenido informativo, impedir la no detección de modificaciones o impedir su uso no autorizado. La "criptografía" se limita a la transformación de
información utilizando uno o varios 'parámetros secretos' (por ejemplo, variables criptográficas) o a la gestión de clave asociada. N.B.: 'Parámetro secreto': constante o clave mantenida oculta a otras personas o compartida únicamente en el seno de un grupo.
"CTP" equivale a "funcionamiento teórico compuesto".
"Cultivos vivos aislados" (1 ) incluye cultivos vivos en forma latente y en preparaciones en seco.
"De dominio público" (NGT NTN NGEL), en el marco del presente documento, dícese de la "tecnología" o "equipo lógico" (<software>) divulgados sin ningún tipo de restricción para su difusión posterior (las restricciones derivadas del derecho de propiedad intelectual no impiden que la "tecnología" o el "equipo lógico" (<software>) se consideren " de dominio público" ).
"Densidad de corriente global" es el número total de amperios-vuelta de la bobina {es decir, el sumatorio de las corrientes máximas transportadas por cada espira) dividido por la sección transversal total de la bobina (incluidos los filamentos superconductores, la matriz metálica en la que van incorporados los filamentos superconductores, el material de encapsulado, canales de refrigeración, etc. ).
"Densidad equivalente" es la masa de un (componente}óptico por unidad de área óptica proyectada sobre la superficie óptica.
"Densificación isostática en caliente" es el procedimiento en el que se somete a presión una pieza de fundición a temperatura superior a 375 K (102 °C) en un recinto cerrado, por diferentes medios (gas, líquido, partículas sólidas, etc.), para generar una fuerza de igual intensidad en todas las direcciones encaminada a reducir o eliminar los rechupes (cavidades) de la pieza de fundición.
"Desarrollo" (NGT NTN TODO) es el conjunto de las etapas previas a la producción en serie, tales como: diseño, investigación de diseño, análisis de diseño, conceptos de diseño, montaje y ensayo de prototipos, esquemas de producción piloto, datos de diseño, proceso de transformación de los datos de diseño en un producto, diseño de configuración, diseño de integración, planos.
"Desplazamiento axial periódico longitudinal" (<camming>) (2) es el desplazamiento axial del husillo principal durante una rotación de éste, medido en un plano perpendicular a la cara del husillo en un punto próximo a la circunferencia de la cara del husillo (Ref. ISO 230/1-1986, párrafo 5.63).
"Desplazamiento axial periódico radial" (descentrado) (<run out>) (2) es el desplazamiento radial del husillo principal durante una rotación de éste, medido en un plano perpendicular al eje del husillo en un punto de la superficie rotativa externa o interna a verificar (Ref. ISO 230/1 -1 98 6, párrafo 5.6 1 ).
"Desviación" (<bias>) (acelerómetro) es la salida de un acelerómetro en ausencia de aceleración.
"Desviación de posición angular" es la diferencia máxima entre la posición angular y la posición angular real, medida con gran precisión, después de que el portapieza de la mesa se haya desplazado con respecto a su posición
inicial (Ref. VDI/VDE 2617, Borrador: 'Mesas rotativas de las máquinas de medida de coordenadas').
"Distancia medida con instrumentos" significa la medida por un radar, una vez resuelta la ambig edad.
"Duración de impulso" es la anchura total (duración) de un impuIso "láser" medida al nivel de intensidad mitad (FWHI).
"Eficiencia espectral" es una figura de mérito parametrizada que permite caracterizar la eficiencia de un sistema de transmisión que utiliza esquemas de modulación complejos tales como la QAM (modulación de amplitud en cuadratura), la codificación Trellis, QSPK (modulación por desplazamiento de fase en cuadratura), etc. Se define como sigue:
Tasa de transferencia digital (bits/s) <Eficiencia espectral) =
Ancho de banda espectral a 6 dB (Hz)
"Efectores terminales" (2). Los "efectores terminales" incluyen las garras, las 'herramientas activas' y cualquier otra herramienta que se fije en la placa base del extremo del brazo manipulador de un "robot". N B.: Una 'herramienta activa' es un dispositivo destinado a aplicar a la pieza de trabajo la fuerza motriz, la energía necesaria para el proceso o los sensores.
"Elemento de cálculo" ("CE") (4) es la unidad de cálculo más pequeña que produce un resultado aritmético o lógico
"Elemento principal" (4), en lo que se refiere a la categoría 4, es un elemento cuyo valor de sustitución supera el 35% del valor total del sistema del que forma parte. El valor del elemento es el precio pagado por éste por el fabricante o el integrador del sistema. El valor total es el precio de venta internacional normal a clientes que no tengan relación con el vendedor, en el punto de fabricación o en el punto de consolidación de la expedición.
"Encaminamiento adaptativo dinámico" (5) es el reencaminamiento automático del tráfico basado en la detección y el análisis de las condiciones presentes y reales de la red.
N B.: No incluye tas decisiones de encaminamiento tomadas en función de una información predefinida.
"Enfriamiento brusco por colisión y rotación" (1 ) es un proceso para 'solidificar rápidamente' un chorro de metal fundido mediante la colisión contra un bloque enfriado en rotación, para obtener un producto en forma de escamas, cintas o varillas.
N.B.: 'Solidificar rápidamente': solidificar materia/ fundido a velocidades de enfriamiento superiores a 1 000 K/s.
"Enfriamiento brusco por impacto" (1 ) es un procedimiento para 'solidificar rápidamente' un chorro de metal fundido mediante el impacto contra un bloque enfriado, para obtener un producto en forma de escamas. N.B.: 'Solidificar rápidamente': solidificar material fundido a velocidades de enfriamiento superiores a 1 000 K/s.
"Entremezclado" (1) es la mezcla, filamento a filamento, de fibras termoplásticas y de fibras de refuerzo a fin de producir un refuerzo fibroso/mezcla "matriz" en forma totalmente fibrosa.
"Equipo lógico" (<software>) (NGEL, TODO) es una colección de uno o más
"programas" o 'microprogramas' fijada a cualquier soporte tangible de expresión.
N B.: 'microprograma ' es una secuencia de instrucciones elementales, contenidas en una memoria especial, cuya ejecución se inicia mediante la introducción de su instrucción de referencia en un registro de instrucción.
"Equipo de producción" {9) son las herramientas, plantillas, utillaje, mandriles, moldes, matrices, utillaje de sujeción, mecanismos de alineación, equipo de ensayos, la restante maquinaria y componentes para ellos, limitados a los especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" o para una o más fases de la "producción".
"Equipo terminal interfaz" (4) es el equipo en el que la información entra o sale del sistema de telecomunicación, como un teléfono, un dispositivo de datos, un ordenador o un dispositivo facsímil.
"Equivalente de boro" (BE) se define como:
BE = CF x (concentración del elemento Z en ppmt)
siendo CF el factor de conversión:
CF =YzXAB/YBXAZ
y siendo YB Y YZ las secciones transversales de captura de neutrones térmicos (en barns) correspondientes al boro y al elemento Z respectivamente, Y AB Y AZ los pesos atómicos del boro y del elemento Z respectivamente.
"Espectro ensanchado" en radar: ver "radar, espectro ensanchado".
"Estado participante" (7 9) es el Estado participante en el Arreglo Wassenaar.
"Espectro ensanchado" (5) es una técnica mediante la cual la energía de un canal de comunicaciones de banda relativamente estrecha se extiende sobre un espectro de energía mucho más ancho.
"Espejos deformables" (También conocidos como espejos de óptica adaptativa)significa espejos que tengan:
a. Una única superficie continua reflectora óptica que es dinámicamente deformada por la aplicación de pares o fuerzas individuales para compensar las distorsiones de las ondas ópticas que incidan en el espejo; o
b. Elementos ópticos reflectantes múltiples que pueden ser individual y dinámicamente reposicionados mediante la aplicación de pares o fuerzas para compensar las distorsiones de las ondas ópticas que incidan en el espejo.
"Estabilidad" (7) es la desviación típica (1 sigma) de la variación de un parámetro determinado respecto de su valor calibrado, medido en condiciones de temperatura estables. Puede expresarse en función del tiempo.
"Exactitud" (2 6) medida generalmente, por referencia a la inexactitud, es la desviación máxima, positiva o negativa, de un valor indicado con respecto a un patrón aceptado o a un valor verdadero (usualmente medido por referencia a la inexactitud).
"Extracción en fusión" es un proceso utilizado para 'solidificar rápidamente' y extraer una aleación en forma de cinta mediante la inserción de un segmento corto de un bloque frío en rotación, en un baño de una aleación metálica fundida.
N B.: 'Solidificar rápidamente': solidificar un material fundido a velocidades de enfriamiento superiores a 1.000K/s.
"FADEC" equivale a "control digital del motor con plena autoridad".
"Factor de escala" (giroscopio o acelerómetro) (7) es la relación entre un cambio en la salida y un cambio en la entrada a medir. El factor de escala se evalúa generalmente como la pendiente de la linea recta que puede ajustarse por el método de los mínimos cuadrados a los datos de entrada-salida obtenidos haciendo variar la entrada de manera cíclica sobre la gama de entrada.
"Familia" (3) es un grupo de microcircuitos microprocesadores o microordenadores que presentan:
a. La misma arquitectura;
b. El mismo conjunto de instrucciones básicas; y
c. La misma tecnología básica (por ejemplo, únicamente NMOS o únicamente CMOS).
"Fijo" dícese del algoritmo de codificación o de compresión que no puede aceptar parámetros suministrados desde el exterior (por ejemplo, variables criptográficas o de claves) y no puede ser modificado por el usuario.
"Forro protector" es apropiado para la interfaz de unión entre el propulsante sólido y la cámara, o el aislante. Normalmente se trata de una dispersión de materiales refractarios o aislantes en una base polímera liquida, por ejemplo polibutadieno con grupos terminales hidroxilicos (HTPB) cargado con carbono, u otro polímero con agentes de curado añadidos, pulverizado o colocado por tiras en el interior de la carcasa.
"Funcionamiento teórico compuesto" ("CTP") (3 4) es la medida de la capacidad computacional expresada en millones de operaciones teóricas por segundo (Mtops), calculada utilizando la agregación de los "elementos de cálculo" ("CE"). N B: Ver Nota Técnica en la categoría 4.
"Geográficamente dispersos" se usa cuando cada emplazamiento dista más de 1.500 III de cualquier otro, en cualquier dirección. Los sensores móviles se consideran siempre "geográficamente dispersos".
"Gestión de potencia" (7) es la modificación de la potencia transmitida de la señal del altímetro de manera que la potencia recibida a la altitud de la "aeronave" esté siempre al nivel mínimo necesario para determinar la altitud.
"Gradiómetro magnético intrínseco" es un elemento individual de detección de gradiente de campo magnético y la electrónica asociada, cuya salida es una medida del gradiente de campo magnético. N.B.: Véase también "gradiómetro magnético-.
"Gradiómetros magnéticos" son instrumentos diseñados para detectar la variación espacial de los campos magnéticos procedentes de fuentes exteriores al instrumento. Constan de múltiples "magnetómetros" y su electrónica asociada, cuya salida es una medida del gradiente de campo magnético. NB.: Véase también "gradiómetro magnético intrínseco".
"Gramo efectivo" (O 1 ) de un "material fisionable especial" u "otro material fisionable" equivale a:
a. en el caso de isótopos de plutonio y de uranio-233, el peso del isótopo en gramos;
b. en el caso de uranio enriquecido al 1% o mas en el isótopo U-235, el peso del elemento en gramos, multiplicado por el cuadrado su enriquecimiento
expresado como fracción decimal del peso;
c. en el caso de uranio enriquecido a menos del 1% en el isótopo U-235, el peso del elemento en gramos, multiplicado por 0,0001;
d. en el caso de americio-242m, curio-245 y -247 y californio-249 y -251, el peso del isótopo en gramos multiplicado por 1 0.
"Hilo" (1 ) es un haz de 'cordones' retorcidos.
N B.: 'Cordón' es un haz de "monofilamentos" {generalmente más de 200) colocados en forma aproximadamente paralela.
"Husillo basculante" (2) es un husillo portaherramientas que modifica, durante el proceso de mecanizado, la posición angular de su eje de referencia con respecto a cualquier otro eje.
"Incertidumbre de medida" (2) es el parámetro característico que específica, con un grado de confianza del 95%, la escala alrededor del valor de salida en la que se sitúa el valor correcto de la variable a medir Este parámetro incluye las desviaciones sistemáticas no corregidas, el juego no corregido y las desviaciones aleatorias (Ref. ISO 10360-2, o VDI/VDE 2617).
"Inmunotoxina" (1) es la conjugación de un anticuerpo monocional específico de célula y una "toxina" o "subunidad de toxina", que afecta selectivamente a las células enfermas.
"Investigación científica básica" (NGT NTN) es la labor experimental o teórica emprendida principalmente para adquirir nuevos conocimientos sobre los principios fundamentales de fenómenos o hechos observables y que no se orienten primordialmente hacia un fin u objetivo práctico específico.
"Jerarquía digital síncrona" ("SDH") (5) es una jerarquía digital que ofrece un medio de gestión, multiplexado y acceso de diversas formas de tráfico digital que utilice un formato de transmisión síncrono sobre diferentes tipos de soporte. El formato se basa en el módulo de transporte síncrono (STM) definido por las recomendaciones G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT y otras recomendaciones pendientes de publicación. La tasa del primer nivel de la "SDH" es de 155,52 Mbit/s.
"Láser" (0 2 3 5 6 7 8 9) es un conjunto de componentes que producen luz coherente en el espacio y en el tiempo amplificada por emisión estimulada de radiación.
N.B.: Véase también: "Láser de conmutación de Q"
"Láser de potencia super alta"
"Láser de transferencia"
"Láser químico".
"Láser de conmutación de Q" es en "láser" en el cual la energía se almacena en invertir la población o en el resonador óptico y seguidamente se emite en un impulso.
"Láser de potencia super alta" ("SHPL") es un "láser" capaz de emitir (la totalidad o una parte) una energía de salida que exceda de 1 kJ dentro de 50 ms o que tenga una potencia media o en ondas continuas superior a 20 kW.
"Láser de transferencia" es un "láser" excitado por una transferencia de energía obtenida por la colisión de un átomo o una molécula que no produce efecto láser con un átomo o una molécula que produce efecto láser.
"Láser químico" es un "láser" en el cual los agentes activos son excitados por la energía emanada de una reacción química.
"Linealidad" (2) (Se mide generalmente por referencia a la no linealidad) es la desviación máxima de la característica real (media de las lecturas en el sentido ascendente y descendente de la escala), positiva o negativa, con respecto a una Iínea recta situada de manera que se igualen y reduzcan al mínimo las desviaciones máximas.
" Magnetómetros" son instrumentos diseñados para detectar campos magnéticos procedentes de fuentes exteriores al instrumento. Constan de un elemento individual de detección de campo magnético y su electrónica asociada, cuya salida es una medida del campo magnético.
"Materiales compuestos"(<composites>) (1 2 6 8 9) son el conjunto de una "matriz" y una o varias fases adicionales constituidas por partículas, triquitos, fibras o cualquier combinación de ellas, presentes para uno o varios fines específicos.
"Materiales fibrosos o filamentosos" (0 1 8) incluyen: a. "monofilamentos continuos"; b. "hilos" y"cables" continuos; c. "cintas", tejidos, esterillas irregulares y trenzados; d. mantas de fibras picadas, fibrana y fibras aglomeradas; e. triquitos monocristalinos o policristalinos de cualquier longitud; f. Pulpa de poliamida aromática.
"Materiales fisionables especiales" son el plutonio-239, el "uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233" y cualquier material que contenga los anteriores.
"Matriz" (1 2 8 9) es una fase sustancialmente continua que rellena el espacio entre las partículas, los triquitos o las fibras.
"Medios de producción" (9) son los equipos y el "equipo lógico" (<sohware») especialmente diseñado para ellos que estén integrados en instalaciones para el "desarrollo" o para una o más fases de la "producción".
"Memoria principal" (4) es la memoria primaria de datos o instrucciones para acceso rápido desde la unidad central de proceso. Consta de la memoria interna de un "ordenador digital" y cualquier ampliación jerárquica de la misma, como la memoria cache o ampliaciones de memoria de acceso no secuencial.
"Mesa rotativa compuesta" (2) es una mesa que permite a la pieza girar e inclinarse alrededor de dos ejes no paralelos, que pueden coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado".
"Microcircuito microordenador" (3) es un "circuito integrado monolítico" o "circuito integrado multipastilla" que contiene una unidad aritmética lógica (ALU) capaz de ejecutar instrucciones de propósito general almacenadas en una memoria interna, sobre datos obtenidos en la memoria interna. N B.: La memoria interna puede ser ampliada por un almacenamiento externo.
"Microcircuito microprocesador" (3) es un "circuito integrado monolítico" o "circuito integrado multipastilla" que contiene una unidad aritmética lógica (ALU) capaz de ejecutar unas series de instrucciones de propósito general almacenadas en un almacenamiento externo. NB 1. Aunque e/ "micra circuito microprocesador" no contiene normalmente una memoria integral accesible por el usuario, durante la realización de sus funciones lógicas puede utilizar dicha memoria interna.
2: Se incluyen conjuntos de pastillas {<chips>) que están diseñados para operar juntos para proveer las funciones de un "microcircuito
microprocesador".
"Microorganismos" (1 2) son bacterias, virus, micoplasmas, rickettsias, clamidias u hongos, bien naturales, potenciados o modificados, o en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya materia viva que haya sido deliberadamente inoculado o contaminado con estos cultivos.
"Misiles" (1 3 5 6 7 9) son sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados, capaces de entregar, al menos, una carga útil de 500 kgs. a una distancia de, al menos, 300 Kms.
"Modo de transferencia asíncrono" (ATM) (5) es un modo de transferencia en el que la información está organizada en células; es asíncrono en el sentido de que la recurrencia de las células depende de la tasa de bits instantánea requerida (Recomendación L. 1 1 3 del CCITT).
"Módulo especifico" (O 1) es el módulo de Young en pascales, equivalente a N/m2 divididos por el peso específico en N/m3, medido a una temperatura de (296+2) K((23+2)°C) y a una humedad relativa del (50+5)%.
"Monofilamento" (1 ) o filamento es el incremento más pequeño de fibra, generalmente de varias micras de diámetro.
"Necesaria"(NGT1-9)aplicado al a"tecnología" o"equipoiógico"(<software>),se refiere únicamente a la parte específica de la "tecnología" o del "equipo lógico" (<software>) que es particularmente responsable de alcanzar o sobrepasar los niveles de prestaciones, características o funciones sometidos a control. Tales "tecnologia" o "equipo lógico" (<software>) "necesarios" pueden ser comunes a diferentes productos.
"Nivel de ruido" es una señal eléctrica expresada en función de la densidad espectral de potencia. La relación entre el "nivel de ruido" expresado en valor pico a pico viene dada por la formula siguiente: S2pp = 8No(f2-f1), siendo Spp el valor pico a pico de la señal (por ejemplo, nanoteslas), No la densidad espectral de potencia (por ejemplo, (nanotesla)2/Hz) y (f2-f1) la anchura de banda de interés.
"Optimización de la ruta de vuelo" (7) es el procedimiento que reduce al mínimo las desviaciones de una trayectoria deseada en cuatro dimensiones (espacio y tiempo) basándose en el mejor funcionamiento o mejor eficacia para cumplir una misión.
"Ordenador de conjunto sistólico" (4) es un ordenador en el que el flujo y la modificación de los datos son controlables dinámicamente por el usuario a nivel de puerta lógica.
"Ordenador digital" (4 5) es el equipo que puede, en forma de una o más variables discretas, realizar todas las operaciones siguientes:
a. Aceptar datos;
b. Almacenar datos o instrucciones en dispositivos de almacenamiento fijos o alterables (por escritura),
c. Procesar datos con ayuda de una secuencia de instrucciones almacenadas modificables;
d. Proporcionar datos de salida.
N.B.: Las modificaciones de una secuencia de instrucciones almacenadas incluyen la sustitución de dispositivos fijos de memoria, pero no el cambio físico del cableado o las interconexiones.
"Ordenador híbrido" (4) es el equipo que puede realizar todas las
operaciones siguientes: a. Aceptar datos; b. Procesar datos, en representación analógica o digital; c. Proporcionar datos de salida.
"Ordenador neuronal" (4) es un dispositivo de cómputo diseñado o modificado para imitar el comportamiento de una neurona o de un grupo de neuronas, es decir, que se distingue por su capacidad (en <hardware>) de modular los pesos y los números de las interconexiones de múltiples componentes de cómputo basándose en datos anteriores.
"Ordenador óptico" (4) es un ordenador diseñado o modificado con objeto de utilizar la luz para representar los datos y cuyos elementos lógicos de cómputo se basan en dispositivos ópticos acoplados directamente.
"Otros materiales fisionables" (O) son el americio-242m, el curio-245 y-247, el californio-249 y-251, los isótopos de plutonio distintos del -238 y. del -239, "previamente separados", y cualquier material que contenga los anteriores.
"Pasarela" (5) es la función, realizada por cualquier combinación de equipo físico y "equipo lógico" (<software>), cayo objeto es convertir las convenciones para representar, procesar o comunicar información utilizadas en un sistema, en las convenciones correspondientes pero distintas, utilizadas en otro sistema.
"Pistas producidas por el sistema" es el informe actualizado de la posición de vuelo de un avión, procesado, correlacionado (la fusión de datos relativos a los blancos de radar con respecto a las posiciones del plan de vuelo), disponible a los controladores del centro de control del tráfico aéreo.
"Pixel activo" (6 8) es el elemento mínimo (único) de un conjunto de estado sólido que tenga una función de transferencia, fotoeléctrica, cuando está expuesto a una radiación luminosa (electromagnética).
"Potencia de pico" es la energía de un impulso en julios, dividida por la duración del impulso en segundos.
"Preformas de fibras ópticas" (5 6) son barras, lingotes o varillas de vidrio, plástico y otros materiales tratados especialmente para su empleo en la fabricación de fibras ópticas. Las características de la preforma determinan los parámetros básicos de las fibras ópticas resultantes.
"Prensado hidráulico por acción directa" (2) es un procedimiento de deformación que utiliza una vejiga flexible llena de liquido, que se pone en contacto directo con la pieza a prensar.
"Prensas isostáticas" (2) son equipos capaces de presurizar una cavidad cerrada, por diversos medios (gas, líquido, partículas sólidas, etc.), con objeto de generar dentro de ésta una presión igual en todas las direcciones sobre una pieza o un material a prensar.
"Previamente separado" (O 1 ) se dice de la aplicación de cualquier proceso tendente a aumentar la concentración del isótopo controlado.
"Proceso de señales" (3 4 5 6) es el proceso de señales, derivadas externamente, que contienen información, por medio de algoritmos como compresión de tiempo, filtrado, extracción, selección, correlación, convolución o transformaciones entre dominios (por ejemplo, transformada rápida de Fourier o transformada de Walsh).
"Proceso de múltiples flujos de datos" (4) es la técnica de "microprograma"
o arquitectura de equipo que permite el proceso simultáneo de dos o más secuencias de datos bajo el control de una o más secuencias de instrucciones por medios como:
a. Arquitecturas de instrucción única para datos múltiples (SIMD) tales como los procesadores vectoriales o conjuntos de ordenadores;
b. Arquitecturas de múltiples instrucciones únicas para datos múltiples (MSIMD);
c. Arquitecturas de instrucciones múltiples para datos múltiples (MIMD), incluidas las que están estrechamente acopladas, relativamente acopladas o ligeramente acopladas; o
d. Conjuntos estructurados de elementos de proceso, incluidos tos conjuntos sistólicos.
N B.: "Microprograma. es una secuencia de instrucciones etementales, contenidas en una memoria especial, cuya ejecución se inicia mediante la introducción de su instrucción de referencia en un registro de instrucción.
"Proceso en tiempo real" (2 4 6 7) es el proceso de datos por un sistema informático, que proporciona un nivel requerido de servicio en función de los recursos disponibles y en un tiempo de respuesta garantizado, sin considerar la carga del sistema, cuando es estimulado por un suceso externo.
"Producción" (NGT NTN TODO) es un término que abarca todas las fases de la producción tales como: construcción, ingeniería de productos, fabricación, integración, ensamblaje (montaje), inspección, ensayos y garantía de calidad.
"Programa" (2 6) es una secuencia de instrucciones para llevar a cabo un proceso, en, o convertible a, una forma ejecutable por un ordenador electrónico.
"Programabilidad accesible al usuario" (4 5 6) es la aptitud del sistema que permite que el usuario inserte, modifique o sustituya "programas" por medios distintos de: a. El cambio físico del cableado o las interconexiones; o b. El establecimiento de controles de función, incluida la introducción de parámetros.
"Radar, agilidad de frecuencia" es cualquier técnica por medio de la cual la frecuencia portadora de un emisor radar pulsante se modifica siguiendo una secuencia seudoaleatoria, entre impulsos o grupos de impulsos, en una cantidad igual o mayor que la anchura de banda del impulso.
"Radar, espectro ensanchado" es cualquier técnica de modulación para extender la energía de una señal de una anchura de banda relativamente estrecha a una anchura de banda de frecuencias mucho mayor, usando un código aleatorio o pseudoaleatorio.
"RDSI" equivale a "Red digital de servicios integrados".
"Reactor nuclear" (O) significa los dispositivos que se encuentran en el interior de la vasija del reactor o que están conectados directamente con ella, el equipo que controla et nivel de potencia en el núcleo, y los componentes que normalmente contienen el refrigerante primario del núcleo del reactor o que están directamente en contacto con dicho refrigerante o lo regulan.
"Red digital de servicios integrados" (RDSI) (5) es una red digital unificada de extremo a extremo, en la que datos procedentes de todo tipo de
comunicaciones (por ejemplo, voz, texto, datos, imágenes fijas y móviles) se encaminan desde un puerto (terminal) de la central (conmutador), por una sola linea de acceso, hacia y desde el abonado.
"Red de área local" (4) es un sistema de comunicación de datos que tiene las características siguientes:
a. Permite la intercomunicación directa de un número arbitrario de 'equipos de datos' independientes; y
b. Está limitado a un ámbito geográfico de tamaño moderado (por ejemplo, edificio de oficinas, planta, campas, almacenes).
N B.: 'Equipo de datos' es un equipo capaz de transmitir o recibir secuencias de información digital.
"Red óptica síncrona" ("SONET") (5) es una red que ofrece un medio de gestión, multiplexado y con acceso a diversas formas de tráfico digital utilizando un formato de transmisión síncrono por fibra óptica. El formato es la versión norteamericana de la "jerarquía digital síncrona" ("SDH") y utiliza también el Módulo de Transporte Síncrono (STM). No obstante, utiliza la Señal de Transporte Síncrona (STS) como módulo básico de transporte con una tasa de primer nivel de 51,8t Mbit/s. Las normas "SONET" están siendo integradas en las normas de la "jerarquía digital síncrona" (SDH).
"Resaltado de imagen" es el procesado de imágenes exteriores portadoras de información por medio de algoritmos tales como compresión de tiempos, filtrado, extracción, selección, correlación, convolución o transformaciones entre dominios (por ejemplo, transformada rápida de Fourier o transformada de Walsh). No se incluyen los algoritmos que sólo utilizan la transformación lineal o angular de una sola imagen, tales como la traslación, la extracción de características, el registro o la falsa coloración.
"Resistencia especifica a la tracción" (O 1 ) es la resistencia a la tracción en pascales, equivalente a N/m2 divididos por el peso especifico en N/m3, medido a una temperatura de (296+-2) K ((23 +-2)°C) y una humedad relativa del (50 +-5)%.
"Resolución" (2) es el incremento más pequeño de un dispositivo de medida; en instrumentos digitales, el bit menos significativo (Ref. ANSI B-89.1.12).
"Retardo por propagación en la puerta básica" (3) es el valor del retardo por propagación correspondiente a la puerta básica utilizada dentro de una "familia" de "circuitos integrados monolíticos". Este valor puede especificarse, para una "familia" determinada, como retardo por propagación por puerta típica o como retardo de propagación típico por puerta.
N B.: No se debe confundir el "retardo por propagación en la puerta básica" con el retardo por entrada/salida de un "circuito integrado monolítico" complejo.
"Robot" (2 8) es un mecanismo de manipulación que puede ser del tipo de trayectoria continua o de la variedad punto a punto, puede utilizar sensores, y reúne todas las características siguientes: a. Es multifuncional; b. Es capaz de posicionar u orientar materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales mediante movimientos variables en un espacio tridimensional; c. Cuenta con tres o más servomecanismos de bucle abierto o cerrado, con la posible inclusión de motores paso a paso; y d. Está dotado de "programabilidad accesible al usuario" por el método de
aprendizaje/reproducción o mediante un ordenador electrónico que puede ser un controlador lógico programable, es decir, sin intervención mecánica.
N B.: La definición anterior no incluye los dispositivos siguientes:
1. Mecanismos de manipulación que sólo se controlen de forma manual o por teleoperador;
2. Mecanismos de manipulación de secuencia fija que constituyen dispositivos móviles automatizados que funcionen de acuerdo con movimientos programados definidos mecánicamente. El programa estará limitado mecánicamente por medio de topas fijos del tipo de vástagos o levas. La secuencia de los movimientos y la selección de las trayectorias o los ángulos no serán variables ni modificables por medios mecánicos, electrónicos o eléctricos;
3. Mecanismos de manipulación de secuencia variable controlados mecánicamente que constituyen dispositivos móviles automatizados, que funcionen de acuerdo con movimientos fijos programados mecánicamente. El programa estará limitado mecánicamente por medio de tipos fijos, pero regulables, del tipo de vástagos o levas. La secuencia de movimientos y la selección de las trayectorias o los ángulos son variables en el marco de la configuración fija programada. Las variaciones o modificaciones de la configuración programada {por ejemplo, el cambio de vástagos o de levas) en uno o varios ejes de movimiento, se efectúan exclusivamente mediante operaciones mecánicas;
4. Mecanismos de manipulación de secuencia variable sin servocontrol que constituyan dispositivos móviles automatizados, que funcionen de acuerdo con movimientos fijos programados mecánicamente. El programa será variable, pero la secuencia solo avanzará en función de una señal binaria procedente de dispositivos binarios eléctricos fijados mecánicamente o topos regulables;
5. Grúas apiladoras definidas como sistemas manipuladores por coordenadas cartesianas, construidos como partes integrantes de un conjunto vertical de estanterías de almacenamiento y diseñados para acceder al contenido de dichas estanterías para depositar o retirar.
"SDH" equivale a "jerarquía digital síncrona".
"Seguimiento automático del blanco" es la técnica de proceso que automáticamente determina y proporciona como salida un valor extrapolado de la posición más probable del blanco, en tiempo real.
"Seguridad de la información" (4 5) es el conjunto de medios y funciones que aseguran 1a accesibilidad, el carácter confidencial o la integridad de la información o de las comunicaciones, exceptuando los previstos para la protección contra el mal funcionamiento. Se incluyen la "criptografía", el "criptoanálisis", la protección contra las emanaciones comprometedoras y la seguridad de los ordenadores. N B.: "Criptoanálisis": análisis de un sistema criptográfico o de sus entradas o salidas para derivar variables confidenciales o datos sensibles, incluyendo texto claro.
"Seguridad multinivel" (5) es una clase de sistema que contiene información de diferentes sensibilidades y que permite el acceso simultáneo a usuarios con diferentes grados de autorización y necesidades de conocimiento pero que impide a los usuarios obtener acceso a información para la que carezcan de autorización. N B.: La "seguridad multinivel" es una seguridad informática y no la fiabilidad informática relacionada con la prevención de fallos del
equipo o la prevención de errores humanos en general.
"Sensores monoespectrales de formación de imágenes" permiten la adquisición de datos de formación de imágenes en una banda espectral discreta.
"Sensores multiespectrales de formación de imágenes" permiten la adquisición simultánea o en serie de datos de formación de imágenes, en dos o más bandas espectrales discretas. Los sensores con más de 20 bandas espectrales discretas, a veces se denominan sensores hiperespectrales de formación de imágenes.
"Sensores radar interconectados" es un conjunto de dos o más sensores radar que intercambian datos entre sí en tiempo real.
"Señalización por canal común" (5) es un método de señalización en el cual un solo canal transporta entre centrales, mediante mensajes etiquetados, la información de señalización relativa a múltiples circuitos o llamadas y otra información, como la que se utiliza para la gestión de red.
"SHPL" equivale a "láser de potencia super alta".
"Sintetizador de frecuencia" (3) es cualquier tipo de generador de frecuencias o de señales, con independencia de la técnica utilizada, que proporcione múltiples frecuencias de salida, simultánea o alternativamente, en una o más salidas, controladas por, derivadas de o gobernadas por un número inferior de frecuencias patrón (o maestras).
"Sintonizable" dícese de la capacidad de un "láser" para producir una salida continua en todas las longitudes de onda de una gama de varias transiciones "láser". Un "láser" de línea seleccionable produce longitudes de onda discretas dentro de una transición "láser" y no se considera "sintonizable".
"Sistemas antipar o sistemas de control de dirección, por control de circulación" (7) son sistemas que utilizan aire proyectado sobre superficies aerodinámicas para aumentar o controlar las fuerzas generadas por esas superficies.
"Sistemas de control activo de vuelo" (7) tienen como función impedir los movimientos o las cargas estructurales no deseables en "aeronaves" y misiles, mediante el procesado autónomo de las salidas de múltiples sensores y el suministro a continuación de los comandos preventivos necesarios para el control automático.
"Sistemas expertos" (4 7) son sistemas que proporcionan resultados mediante la aplicación de reglas a datos almacenados independientemente del "programa" y que poseen alguna de las capacidades siguientes:
a. Modificación automática del "código fuente" introducido por el usuario;
b. Aportación de conocimientos relacionados con una clase de problemas, en lenguaje cuasinatural; o
c. Adquisición de los conocimientos necesarios para su desarrollo (aprendizaje simbólico).
"SONET" equivale a "red óptica síncrona".
"Subunidad de toxina" (1 ) es un componente estructuralmente y funcionalmente discreto de una "toxina" entera.
"Superaleaciones" (2 9) son aleaciones a base de níquel, cobalto o hierro que presentan resistencias superiores a las de la serie AISI 300 a temperaturas superiores a 922 K (649 °C) en condiciones ambientales y de funcionamiento severas.
"Superconductores" (1 3 6 8) son materiales esto es, metales, aleaciones o compuestos que pueden perder totalmente la resistencia eléctrica, es decir, que pueden alcanzar una conductividad eléctrica infinita y transportar corrientes eléctricas muy grandes sin calentamiento Joule.
NB.: El estado "superconductor" de un materia se caracteriza individualmente por una "temperatura critica-, un campo magnético critico que es función de la temperatura, y una densidad de corriente critica que es función del campo magnético y de la temperatura.
"Superficies aerodinámicas de geometría variable" (7) son superficies aerodinámicas que utilizan alerones o aletas compensadoras, de borde de salida, o perfiles del borde de ataque o morro basculante articulado, cuyas posiciones pueden modificarse en vuelo.
"Sustrato" (3) es una lámina de material de base con una estructura de interconexión o sin ella y sobre la cual, o dentro de la cual, se pueden situar 'componentes discretos', circuitos integrados o ambas cosas.
N B.: 1. 'Componente discreto': 'elemento de circuito' encapsulado por separado, con sus propias conexiones exteriores.
2. 'elemento de circuito': una sola pieza funcional activa o pasiva de un circuito electrónico, como un diodo, un transistor, una resistencia, un condensador, etc.
"Sustratos en bruto" son compuestos monolíticos de dimensiones adecuadas para la fabricación de elementos ópticos tales como espejos o ventanas ópticas.
"Tarjeta inteligente personalizada" (5) es una tarjeta inteligente que contiene un microcircuito, según la norma ISO/IEC 7816, que ha sido programado por el emisor de la tarjeta y no puede ser modificado por el usuario.
"Tasa de señalización de datos" (5) es la tasa tal como se define en la Recomendación 53-36 de la UIT, teniendo en cuenta que para la modulación no binaria el baudio no es igual al bit por segundo. Se incluyen los dígitos binarios empleados en las funciones de codificación comprobación y sincronización.
N B: 1 Al determinar la «tasa de sena/ización de datos" se excluirán los canales de servicio y los canales administrativos
2 Es la tasa máxima unidireccional, es decir, la tasa máxima en transmisión o en recepción.
"Tasa de transferencia digital" (5) es la tasa (bits/seg.) total de información transferida directamente en cualquier tipo de soporte.
N B.: Véase también "tasa de transferencia digital total".
"Tasa de transferencia digital total" (5) es el número de bits, incluidos los de codificación en linea, los de encabezamiento, etc., por unidad de tiempo, que pasan entre los equipos correspondientes, en un sistema de transmisión digital.
N B: Véase también "tasa de transferencia digital".
"Tasa vectorial tridimensional" es el número de vectores generados por segundo que contienen vectores multilínea de 10 pixeIs, a prueba de recorte (<clipping>) de orientación aleatoria, con valores de coordenadas X-Y-Z, bien enteros o en coma flotante (lo que produzca tasa máxima).
"Tecnología" (NGT NTN TODO) es la información específica necesaria para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de un producto. Puede adoptar la forma de 'datos técnicos' o de 'asistencia técnica'.
N B: 1 La 'asistencia técnica' puede asumir las formas de instrucción, adiestramiento especializado, formación, conocimientos prácticos, servicios consultivos y podrá entrañar la transferencia de 'datos técnicos'.
2. Los 'datos técnicos' pueden asumir la forma de copias heliográficas, planos, diagramas, modelos, fórmulas, tablas, diseño y especificaciones de ingeniería, manuales e instrucciones escritas o registradas en otros medios o soportes tales como discos, cintas, memorias ROM.
"Tejido de conmutación" (5) es el equipo físico y su "equipo lógico" (<software>) asociado que constituye la vía de conexión física o virtual para el tráfico de mensajes a conmutar.
"Temperatura crítica" (1 3 6) (denominada en ocasiones temperatura de transición) de un material "superconductor" específico es aquella temperatura a la que el material pierde completamente la resistencia a la circulación de corriente continua.
"Tiempo de conmutación de frecuencia" (3 5) es el tiempo máximo (es decir, retardo) necesario, cuando se efectúa una conmutación entre dos frecuencias de salida, para que la frecuencia seleccionada alcance:
a. Un valor que no difiera en más de 100 Hz de la frecuencia final o
b. Un nivel de salida que no difiera en más de 1 dB del nivel de salida final.
"Tiempo global de latencia por interrupción (4) es el tiempo necesario para que el sistema informático reconozca una interrupción originada por un suceso, atienda la interrupción y realice un cambio de contexto hacia otra tarea residente en la memoria que se encuentre en espera de la interrupción.
"Tiempo de estabilización" (3) es el tiempo necesario para que la salida se encuentre en un entorno de medio bit del valor final, al conmutar entre dos niveles cualesquiera del convertidor.
"Tolerancia a fallos" es la capacidad de un sistema informático, tras un fallo de cualquiera de sus componentes del equipo físico o del "equipo lógico" (<software>), de seguir funcionando sin intervención humana, a un nivel de servicio que permita: la continuidad del funcionamiento, la integridad de los datos y el restablecimiento del servicio en un tiempo dado.
"Toxinas" (1 2) son toxinas en forma de preparados o mezclas aisladas deliberadamente, independientemente de cómo se hayan obtenido, con excepción de las toxinas presentes como contaminantes en otros materiales, tales como espécimenes patológicos, cultivos, alimentos o material de siembra de "microorganismos".
"Transductores de presión" (2) son dispositivos que convierten las mediciones de la presión en una señal eléctrica.
"Trituración" (1 ) es el procedimiento destinado a reducir un material a partículas mediante machaqueo o amolado.
"Unidad de acceso a los soportes (<media>)" (5) es un equipo que contiene una o varias interfaces de comunicación ("controlador de acceso a la red", "controlador de canales de telecomunicaciones", módem o bus de ordenador)
destinadas a conectar el equipo terminal a una red.
"Unión por difusión" (1 2 9) es una unión molecular de estado sólido de al menos dos metales independientes para formar una sola pieza, siendo la resistencia de la unión equivalente a la del material menos resistente.
"Uranio empobrecido" (0) es uranio con un contenido del isótopo 235 inferior al que se da en la naturaleza.
"Uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233" (O) es uranio que contiene los isótopos 235 6 233, o ambos, en tal cantidad que la relación entre la suma de las cantidades de estos isótopos y la de isótopo 238 sea mayor que la relación entre la cantidad de isótopo 235 y la de isótopo 238 tal y como se da en la naturaleza (relación isotópica del 0,72%).
"Uranio natural" (O) es uranio que contenga las mezclas de isótopo que se dan en la naturaleza.
"Utilización" (NGT NTN TODO) comprende el funcionamiento, instalación (incluida la instalación in situ), mantenimiento (verificación), reparación, revisión y renovación.
"Vacuna" (1 ) es un productos medicional cuya finalidad es estimular una respuesta inmunológica protectora en seres humanos o en animales con objeto de prevenir enfermedades.
"Vehículo espacial" (7 9) son los satélites activos y pasivos y las sondas espaciales.
"Velocidad de deriva" (giróscopos) (7) es la velocidad de la desviación de la salida respecto del valor deseado. Está constituida por componentes aleatorios y sistemáticos y se expresa como un equivalente de desplazamiento angular de entrada por unidad de tiempo con respecto al espacio inercial.
ACRONIMOS Y ABREVIATURAS EMPLEADOS EN EL PRESENTE ANEXO
Los acrónimos o abreviaturas que se empleen como términos definidos aparecen en las "Definiciones de los términos empleados en el presente Anexo"
ACRONIMO SIGNIFICADO
O ABREVIATURA
ABEC Comité Técnico de Cojinetes Anulares
AG MA Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes
AHRS Sistema de referencia de altitud y rumbo
AISI Instituto Americano del Hierro y del Acero
ALU Unidad Aritmética Lógica
ANSI Instituto Nacional Americano de Normas
ASTM Sociedad Americana de Ensayos y Materiales
ATC Control del Tráfico Aéreo
CAD Diseño asistido por ordenador
CCITT Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
CDU Unidad de Control y Visualización
CEP Circulo de igual probabilidad
CNTD Deposición nuclearia térmica controlada
CVD Deposito químico mediante vapor
CW Guerra química
CW (para láseres) Onda continua
DME Equipo para medición de la distancia
DS Solidificado direccional mente
EB-PVD Deposición de vapores por método físico por haz de electrones
ECM Mecanizado electroquímico
ECR Resonancia electrón ciclotrón
EDM Máquinas de electroerosión
EEPROMS Memoria sólo de lectura programable y borrable por medios electrónicos
EIA Asociación de Industrias Electrónicas
EMC Compatibilidad electromagnética
FFT Transformación rápida de Fourier
GLONASS Sistema de posicionamiento global por satélite (Rusia)
GPS Sistema de posicionamiento global por satélite (USA)
HBT Transistores hetero-bipolares
HDDR Registro digital de alta densidad
ACRONIMO SIGNIFICADO
O ABREVIATURA
HEMT Transistores de alta movilidad de electrones
OACI Organización Internacional de Aviación Civil
IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
IFOV Campo de visión instantáneo
ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos
IRIG Grupo instrumental interbandas
ISAR Radar de apertura sintética inversa
ISO. Organización Internacional de Normalización
ITU Union Internacional de Telecomunicaciones
JIS Norma Industrial Japonesa
JT Joule-Thomson
LIDAR Detección y medición de distancias por luz
LRU Unidad sustituible en línea
MAC Código de autenticación de mensaje
Mach Cociente entre la velocidad de un objeto y la del sonido (por Ernst
Mach)
MLS Sistemas de microondas para aterrizaje
MOCVD Deposición de vapores químicos metalicoorgánicos
MRI - Formación de imágenes por resonancia magnética
MTBF Tiempo medio entre fallos
Mtops Millón de operaciones teóricas por segundo
MTTF Tiempo medio hasta fallo
NBC Nuclear, biológico y químico
NDT Ensayo no destructivo
PAR Radar de precisión de aproximación
PIN Número de identificación personal ppm Partes por millón
PSD Densidad espectral de potencia
QAM Modulación de amplitud en cuadratura
RF Radiofrecuencia
SACMA Asociación de proveedores de materiales compuestos avanzados
SAR Radar de apertura sintética
SC Cristal único
SLAR Radar aerotransportado de haz oblicuo
SRA Conjunto sustituible en taller
SRAM Memoria estática de acceso aleatorio
SRM Métodos recomendados por la SACMA
SSB Banda lateral única
SSR Radar secundario de vigilancia
TCSEC Criterios fiables de evaluación de sistemas informáticos
TIR Lectura indicada total
UV Ultravioleta
UTS Resistencia a la tracción
VOR Sistema de medidas de distancia omnidireccional de muy alta frecuencia
YAG Granate de itrio y aluminio (imitación de diamante)
CATEGORIA O - MATERIALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS NUCLEARES
OA Sistemas, equipos, conjuntos y componentes
OA001 "Reactores nucleares", es decir, reactores capaces de funcionar de manera que se pueda mantener y controlar una reacción de fisión en cadena autosostenida y equipos y componentes especialmente disonados o preparados para emplearse en conjunción con un "reactor nuclear", incluido lo siguiente:
a. Vasijas de presión, es decir, vasijas metálicas en forma de unidades completas, o partes de las mismas, especialmente diseñadas o preparadas para contener el núcleo de un "reactor nuclear" y que sean capaces de resistir la presión de funcionamiento del refrigerante primario, incluida la placa superior de la vasija de presión del reactor;
b. Equipos de manipulación de los elementos combustibles, incluidas las máquinas para la carga y descarga del combustible del reactor;
c. Barras de control especialmente diseñadas o preparadas para el control de la velocidad de reacción en un "reactor nuclear", incluyendo el elemento absorbente de neutrones y las estructuras de apoyo o suspensión de las mismas y los tubos guía de las barras de control; d. Controles electrónicos para regular los niveles de potencia de los "reactores nucleares", incluidos los mecanismos de accionamiento de las barras de control del reactor y los instrumentos de detección y medición de la radiación para determinar los niveles de flujo de neutrones;
e. Tubos de presión especialmente diseñados o preparados para contener los elementos combustibles y el refrigerante primario en un "reactor nuclear" a una presión de funcionamiento superior a 5,1 Mpa;
f. Tubos o ensamblajes de tubos, hechos de circonio metálico o de una aleación en la que la razón entre hafnio y circonio sea inferior a 1:500 partes en peso, especialmente diseñados o preparados para su utilización en un "reactor nuclear";
g. Bombas de refrigerante especialmente diseñadas o preparadas para hacer circular el refrigerante primario en II reactores nucleares";
h. Componentes internos especialmente diseñados o preparados para el funcionamiento de un "reactor nuclear", incluidas las estructuras de apoyo del núcleo, los blindajes térmicos, las placas deflectoras, las placas para el reticulada del núcleo y las placas difusoras; i. Intercambiadores de calor.
OA002 Equipos generadores de energía o de propulsión especialmente diseñados
para emplearse en "reactores nucleares", espaciales, marítimos o móviles.
N B.: VEASE ASIMISMO LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA
Nota: El artículo OA002 no incluye los equipos convencionales de generación de energía que, año estando diseñados para utilizarse en una determinada central nuclear, podrían, en principio, usarse en conjunción con sistemas convencionales.
OB Equipos de ensayo, inspección y producción
OB001 Plantas para 1a separación de isótopos de "uranio natural" y "uranio empobrecido", de "materiales fisionables especiales" y de "otros materiales fisionables", y equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ello, según se indica: a. Plantas especialmente diseñadas para la separación de isótopos de "uranio natural" y
"uranio empobrecido", de "materiales fisionables especiales" y de "otros materiales fisionables", según se indica:
1. Plantas de separación por difusión gaseosa;
2. Plantas de separación por centrifugación gaseosa;
3. Plantas de separación aerodinámica;
4. Plantas de separación por intercambio químico;
5. Plantas de separación por intercambio iónico;
6. Plantas de separación de isótopos por "láser" de vapor atómico;
7. Plantas de separación de isótopos por "láser" molecular;
8. Plantas de separación de plasma;
9. Plantas de separación electromagnética;
b. Equipos y componentes, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por difusión gaseosa, según se indica:
1. Válvulas de fuelle fabricadas de, o protegidas por, materiales resistente al UF6 {por ejemplo aluminio, aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones que contengan en peso un 60% o más de níquel), con diámetros de 40 mm a 1500 mm;
2. a. Compresores (del tipo de flujo de desplazamiento positivo, centrífugos y axiales) o sopladores de gas con una capacidad de aspiración de 1m3/min o mayor de UF6, y una presión de descarga hasta 666,7 KPa. fabricados de, o protegidos por, materiales resistentes al UF6 {por ejemplo, aluminio, aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones que contengan en peso un 60% o más de níquel) b. Obturadores para ejes de rotación para compresores o sopladores, incluidos en el subartículo OB001.b.2.a. y diseñados para una tasa de penetración de gas separador inferior a 1.000 cm3/min;
3. Barreras de difusión gaseosa fabricadas de materiales porosos metálicos, polímeros o cerámicos resistentes a la corrosión por UF6 con un tamaño de poro de 10 a 100 nm, un espesor de 5 mm o menos y, para aquellas de forma tubular, un diámetro de 25 mm o menos;
4. Cajas de difusores gaseosos, fabricados de o protegidos por materiales por materiales resistentes a la corrosión por UF6;
5. Intercambiadores de calor fabricados de aluminio, cobre, níquel o aleaciones que contengan en peso más del 60% de níquel, o combinaciones de dichos metales en forma de vainas, diseñados para funcionar a presiones inferiores a la atmosférica con una tasa de fugas que limite el aumento de presión a menos de 10 Pa por hora bajo una diferencia de presión de 100 kPa;
c. Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por centrifugación gaseosa:
1. Centrifugadoras de gas;
2. Conjuntos rotores completos consistentes en uno o más cilindros para tubos rotores.
3. Cilindros para tubos rotores con un espesor de 12 mm o menos y un diámetro entre 75 mm y 400 mm, hechos de cualquiera de los siguientes materiales de elevada relación resistencia/densidad:
a. Acero martensítico envejecido con una carga de rotura por tracción de 2050 MPa o mas;
b. Aleaciones de aluminio con carga de rotura por tracción de 460 MPa o más; o
c. "Materiales fibrosos o filamentosos" con un "módulo especifico" superior a 3,18 x 106 III y una "resistencia especifica a la tracción" superior a 76,2 x 103 m;
4. Soportes de suspensión magnética consistentes en un imán anular suspendido dentro de una caja fabricada de materiales resistente al UF6 {por ejemplo aluminio, aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones que contengan en peso el 60% o más de níquel), que contenga un medio amortiguador; el imán se acopla con una pieza polar o con un segundo imán montado en el tapón superior del rotor;
5. Soportes especialmente preparados que comprenden un conjunto pivote-copa montado en un amortiguador;
- 6. Anillos o fuelles con un espesor de paredes de 3 mm o menos y con un diámetro entre 75 mm y 400 mm, y diseñados para reforzar localmente el tubo rotor o para unir varios, hechos de cualquiera de los siguientes materiales de elevada relación resistencia/densidad:
a. Acero martensitico envejecido con una carga de rotura por tracción de 2050 MPa 0 más;
b. Aleaciones de aluminio con carga de rotura por tracción de 460 MPa o más; o
c. "Materiales fibrosos o filamentosos" con un "módulo específico" superior a 3,18 x 106 III y una "resistencia especifica a la tracción" superior a 76,2 x 103 m;
7. Pantallas con un diámetro entre 75 mm y 400 mm, para ser montadas dentro del tubo rotor, hechas de cualquiera de los siguientes materiales de elevada relación resistencia/densidad:
a. Acero martensítico envejecido con una carga de rotura por tracción de 2050 MPa o mas;
b. Aleaciones de aluminio con carga de rotura por tracción de 460 MPa o más; o
c. "Materiales fibrosos o filamentosos" con un "módulo especifico" superior a 3,18 x 106 III y una "resistencia específica a la tracción" superior a 76,2 x 103 m;
8. Tapones superiores e inferiores con un diámetro entre 75 mm y 400 mm para ajustarse a los extremos del tubo rotor, hechos de cualquiera de los siguientes materiales de elevada relación resistencia/densidad:
a) Acero martensítico envejecido con carga de rotura por tracción de 2050
MPa o más;
b) Aleaciones de aluminio con carga de rotura por tracción de 460 MPa o más; o
c) "materiales fibrosos o filamentosos" con un "módulo específico" superior a 3,18 x 106 III y una "resistencia específica a la tracción" superior a 76,2 x 103 m;
9. Bombas moleculares compuestas de cilindros con surcos helicoidales mecanizados o extruidos internamente y con orificios mecanizados internamente;
10. Estátores, de forma anular, para motores multifásicos de corriente alterna por histéresis {o reluctancia) para funcionamiento síncrono en el vacío en la gama de frecuencias de 600 a 2.000 Hz y un intervalo de potencias de 50 a 1000 voltios x amperios;
11. Cambiadores de frecuencia (convertidores o inversores)especialmente diseñados o preparados para alimentar los estátores de motores para el enriquecimiento por centrifugación gaseosa, que tengan todas las características indicadas a continuación, así como los componentes especialmente diseñados para ellos:
a. Salida eléctrica multifásica de 600 a 2.000 Hz;
b. Control de frecuencias superior a el 0,1%;
c. Distorsión armónica menor de 2%; y d. Eficiencia superior al 80%.
12. Recipientes/cajas de centrifugadoras para alojar el conjunto del tubo rotor de una centrifugadora de gas, consistente en un cilindro rígido de espesor de pared de hasta 30 mm con extremos mecanizados con precisión, y fabricados o protegidos con materiales resistentes al UF6;
13. Paletas consistentes en tubos de hasta 12 mm de diámetro interno para la extracción de UF6 gaseoso del tubo rotor de la centrifugadora por acción de un tubo de Pitot, fabricado o protegido con materiales resistentes al UF6;
d. Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación aerodinámica:
1. Toberas de separación, formadas por canales curvos en forma de ranura con un radio de curvatura inferior a 1 mm, y en cuyo interior hay una cuchilla que separa en dos el flujo de gas que circula por la tobera;
2. Tubos cilíndricos o cónicos, propulsados por flujo de entrada tangencial (tubos vorticiales), fabricados o protegidos con materiales resistentes al UF6, con un diámetro entre 0,5 a 4 cm y una relación longitud a diámetro de 20 a 1 o inferior y con una o más entradas tangenciales;
3. Compresores {del tipo de flujo impelente, centrifugo y axial) o sopladores de gas con una capacidad de aspiración en volumen de 2 m3/min, fabricados o protegidos con materiales resistentes al UF6 {por ejemplo aluminio,aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones que contengan en peso un 60%, o más, de níquel) y obturadores para ejes de rotación para ellos;
4. Cajas de los elementos de separación aerodinámica, fabricadas, o protegidos con, materiales resistentes al UF6, para alojar los tubos vorticiales o las toberas de separación;
5. Intercambiadores de calor fabricados de aluminio, cobre, níquel o una aleación que contenga un 60% {en peso) o más de níquel, o combinaciones de estos metales en forma de tubos para vainas, diseñados para funcionar a
presiones de 600 kPa o menos;
6. Válvulas de fuelle fabricadas de, o protegidas por, materiales resistentes al UF6 y con un diámetro de 40 a 1500 mm;
7. Sistemas de proceso para la separación del UF6 del gas portador {hidrógeno o Helio) hasta 1 ppm de contenido de UF6 o menor, incluyendo: a. Intercambiadores de calor criogénicos y crioseparadores capaces de alcanzar temperaturas de -1 20°C ó inferiores; b. Unidades refrigeradoras criogénicas capaces de alcanzar temperaturas de -120 °C
O inferiores; c. Toberas de separación o tubos vorticiales para separar el UF6 del gas portador; d. Trampas frías para el UF6 capaces de alcanzar temperaturas de -20 ° C o inferiores; e. Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por intercambio químico:
1. Contactores centrífugos de intercambio rápido liquido-líquido con tiempo de residencia correspondiente a una etapa de 30 segundos o inferior y resistentes al ácido clorhidrico concentrado (por ejemplo, hechos o revestidos con materiales plásticos apropiados, tales como polimeros de fluorocarbono o revestidos de vidrio);
2. Columnas pulsatorias de intercambio rápido Iíquido-líquido con tiempo de residencia correspondiente a una etapa de 30 segundos o inferior y resistentes al ácido ciorhídrico concentrado (por ejemplo, hechas o revestidas con materiales plásticos adecuados, tales como fluorocarbonos polímeros ó revestidas de vidrio);
3. Células de reducción electroquímica diseñadas para reducir uranio de un estado de valencia a otro;
4. Equipos para la alimentación de las celdas de reducción electroquímica para separar el Uexp+4 de la corriente orgánica y, para aquellas partes en contacto con la corriente del proceso, hechos o protegidos por materiales adecuados (por ejemplo, vidrio,fluorocarbonos polímeras, sulfato de polifenilo, sulfonas de poliéster y grafito impregnado con resina);
5. Sistemas de preparación de la alimentación para producir soluciones de cloruro de uranio de elevada pureza consistentes en disolución, extracción del solvente y/o equipos de intercambio de iones para purificación y celdas electrolíticas para reducir el uranio
Uexp+6 o Uexp+4 a Uexp+3;
6. Sistemas de oxidación del uranio para la oxidación del Uexp+3 a Uexp+4; f. Equipos y componentes, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por intercambio de iones, según se indica:
1. Resinas de intercambio iónico de reacción rápida: resinas peliculares o macrorreticulares porosas, en las cuales los grupos de intercambio químico activo están limitados a un revestimiento superficial en un soporte poroso inactivo, y otras estructuras compuestas en forma adecuada, incluyendo partículas o fibras, con diámetros de 0,2 mm o inferior, resistentes al ácido clorhidrico concentrado y diseñadas para tener una tasa de intercambio de tiempo de semirreacción menor que 10 segundos y capaces de funcionar a temperaturas en la gama de 100° C a 200° C;
2. Columnas de intercambio iónico (cilíndricas) con un diámetro mayor de 1000 mm, hechas de, o protegidas con, materiales resistentes al ácido
clorhidrico concentrado (por ejemplo titanio o plásticos de fluorocarbono) y capaces de funcionar a temperaturas en la gama de 100° C a 200° C y con presiones superiores a 0,7 MPa;
3. Sistemas de reflujo para el intercambio iónico (sistemas de oxidación o reducción, químicos o electroquímicos)para la regeneración del agente químico oxidante o reductor utilizado en las cascadas de enriquecimiento por intercambio iónico:
g. Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación isotópica por "láser" de vapor atómico:
1. Cañones de haz electrónico, de elevada potencia, con una potencia total superior a 50 kW, y cañones de haz electrónico en franja (strip) o de barrido con una potencia de salida de más de 2,5 kW/cm para su utilización en sistemas de vaporización de uranio;
2. Crisoles en forma de artesa y equipos de refrigeración, hechos de, o protegidos con, materiales resistentes al calor y a la corrosión de uranio fundido o aleaciones de uranio (por ejemplo, tántalo, grafito revestido con itria, grafito revestido con otros óxidos de tierras raras o mezclas de los mismos);
NB.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 2A225.
3. Sistemas colectores de productos y colas fabricados o revestidos con materiales resistentes al calor y a la corrosión por vapor de uranio, como el grafito revestido con itrio o tántalo;
4. Cajas de módulo separador (vasijas cilíndricas o rectangulares) para contener la fuente de vapor de uranio metálico, el cañón de haz electrónico y los colectores del producto y de las colas;
5. "Láseres" o sistemas de "láseres" para la separación de los isótopos de uranio con un estabilizador del espectro de frecuencias para poder funcionar durante prolongados períodos de tiempo;
N.B: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 6A005 Y 6A205. h. Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación de isótopos mediante "láser" molecular:
1. Toberas de expansión supersónica para enfriar mezclas de UF6 Y gas portador a 150 K o menos y hechas de materiales resistentes al UF6;
2. Colectores para productos de fluoruro de uranio (UF5), constituidos por colectores de filtra, de impacto o de tipo-ciclón o combinaciones de ellos, y hechos de materiales resistentes al UFs/UF6 (por ejemplo aluminio, aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones que contengan en peso el 60% de níquel y de polímeros de hidrocarbono fluorado completamente resistente al UF6);
3. Equipos para fluorar EJF5, convirtiéndolo en UF6;
4. Compresores hechos de, o protegidos con, materiales resistentes al UF6 (por ejemplo, aluminio, aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones que contengan en peso un 60% o más de níquel, y los obturadores para los ejes de rotación para ellos;
5. Sistemas de proceso para la separación del UF6 del gas portador (por ejemplo nitrógeno o argón), incluido lo siuguiente: a. Intercambladores de calor criogénicos y crioseparadores capaces de alcanzar temperaturas de -1
20° C o inferiores; b. Unidades de refrigeración criogénica capaces de alcanzar temperaturas de -120° C o
Interiores; c. Trampas frías para el UF6 capaces de alcanzar temperaturas de -20° C o inferiores;
6. "Láseres" o sistemas de "láseres" para la separación de isótopos de uranio con un estabilizador del espectro de frecuencias para funcionar durante prolongados períodos de tiempo;
N B.: VEANSE TAMBLEN LOS ARTICULOS 6A005 Y 6A205. i. Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación en un plasma:
1. Colectores de productos y colas hechos de, o protegidos con, materiales resistentes al calor y a la corrosión por el vapor de uranio, como el grafito revestido con itria o tántalo;
2. Bobinas excitadoras de iones por radiofrecuencias, para frecuencias superiores a 100 kHz, y capaces de funcionar con potencias medias superiores a 40 kW;
3. Fuentes de energía para microondas y antenas para producir o acelerar iones, con frecuencias de salida superiores a 30 GHz y potencia media de salida superior a 50 kW;
4. Sistemas generadores de plasma de uranio;
5. Sistemas de manipulación del uranio metálico líquido,consistentes en crisoles, hechos de, o protegidos con, materiales de resistencia adecuada a la corrosión y al calor (por ejemplo tántalo, grafito revestido con itrio, grafito revestido con otros óxidos de tierras raras o mezclas de ellos), y equipos de enfriamiento para los crisoles;
N.B. VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 2A225.
6. Cajas de módulos separadores (cilíndricos) para alojar la fuente de plasma de uranio, la bobina excitadora de radiofrecuencia y los colectores del producto y las colas, hechos con un material no-magnético adecuado (por ejemplo acero inoxidable);
j. Equipos y componentes, diseñados o preparados especialmente para el proceso de separación electromagnética, según se indica:
1. Fuentes de iones, únicas o múltiples, consistentes en una fuente de vapor, un ionizador y un acelerador de haz, hechas de unos materiales apropiados (por ejemplo, grafito, acero inoxidable o cobre) y capaces de proporcionar una corriente iónica de haz total de 50 mA o superior;
2. Placas colectoras de iones para recoger haces de iones de uranio enriquecido o empobrecido, formadas por dos o más ranuras y bolsas (slits and pockets) y hechas de materiales no magnéticos adecuados (por ejemplo grafito o acero inoxidable),
3. Cajas de vacío para los separadores electromagnéticos del uranio hechos de materiales no magnéticos (por ejemplo grafito o acero inoxidable) y diseñados para funcionar a presiones de 0,1 Pa o inferiores;
4. Piezas polares de los imanes con un diámetro superior a 2 m;
5. Fuentes de alimentación de alta tensión para las fuentes de iones, que tengan todas las siguientes características:
a. Capaces de funcionamiento continuo;
b. Voltaje de salida de 20.000 V o superior;
c. Corriente de salida de 1 A o superior;
d. Regulación de tensión mejor que 0,01% en un periodo de 8 horas;
N B: VEASE TAMBIEN EL ARTICULo 3A227.
6. Fuentes de alimentación para imanes (alta potencia, corriente continua) que tengan todas las siguientes caracteristicas:
a. Capaces de funcionamiento continuo con, una corriente de salida de 500 A o superior a una tensión de 100 V o superior;
b. Regulación de voltaje o corriente mejor que 0,01% durante un período de 8 horas.
N B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 3A226.
OB002 Sistemas, equipos y componentes auxiliares especialmente diseñados o preparados, según se indica, para plantas de separación de isótopos especificadas en el artículo OB001, fabricados con, o protegidas por materiales resistentes al UF6.
a. Autoclaves de alimentación, hornos o sistemas usados para introducir el UF6 al proceso de enriquecimiento;
b. Desublimadores o trampas frías, utilizados para extraer el UF6 del proceso de enriquecimiento para la posterior transferencia una vez calentado;
c. Estaciones para el producto y las colas para transferir UF6 a contenedores;
d. Estaciones de licuefacción o solidificación, utilizadas para extraer el UF6 del proceso de enriquecimiento mediante la compresión y la conversión del UF6 a una forma 1íquida o sólida;
e. Sistemas de tuberías y sistemas de colectores diseñados especialmente para manipular el UF6, dentro de las cascadas de difusión gaseosa, de centrifugación o aerodinámicas, hechos de, o protegidos con, materiales resistentes al lJF6;
f. 1. Distribuidores de vacío o colectores de vacío con una capacidad de aspiración igual o superior a 5 m3/min; o 2. Bombas de vacío especialmente diseñadas para funcionar en ambientes que contengan - UF6;
g. Espectrómetros de masas para EJF6/fuentes de iones especialmente diseñados o preparados para tomar, en línea de flujos de UF6 gaseoso, muestras de la alimentación, del producto o de las colas y que posean todas las características siguientes:
1. Resolución unitaria para masa superior a 320 uma;
2. Fuentes de iones construidas o revestidas con cromoníquel o monel o chapadas con níquel;
3. Fuentes de ionización por bombardeo electrónico; y
4. Sistemas de colectores apropiados para análisis isotópicos.
OB003 Plantas para la producción de hexafluoruro de uranio (UF6) y equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ello, según se indica:
a. Plantas para la producción de UF6;
b. Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para la producción de UF6:
1. Torres de llama y reactores helicoidales y de lecho fluidizado para fluoración e hidrofluoración;
2. Equipos de destilación para la purificación de UF6.
OB004 Plantas para 1a producción de agua pesada, deuterio o compuestos de deuterio, y equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ello, según se indica: a. Plantas para la producción de agua pesada, deuterio o compuestos de deuterio, según se indica:
1. Plantas de intercambio de sulfuro de hidrógeno-agua;
2. Plantas de intercambio de amoníaco-hidrógeno;
3. Plantas de destilación de hidrógeno;
b. Equipos y componentes, según se indica, diseñados para:
1. Proceso de intercambio de sulfuro de hidrógeno-agua:
a. Torres de intercambio de bandejas;
b. Compresores para sulfuro de hidrógeno gaseoso;
2. Proceso de intercambio de amoníaco-hidrógeno:
a. Torres de intercambio de amoníaco-hidrógeno de alta presión;
b. Contactores de etapa de gran rendimiento;
c. Bombas de etapa sumergibles para recirculación;
d. Fraccionadores de amoníaco diseñados para presiones superiores a 3 MPa;
3. Procesos de destilación de hidrógeno:
a. Torres de destilación criogénica de hidrógeno y cajas frías diseñadas para funcionar por debajo de 35 K (-238° C);
b. Conjuntos de turboexpansores-compresores y turboexpansores diseñados para funcionar por debajo de 35 K (-238° C);
4. Proceso de concentración de agua pesada a calidad nuclear (99,75°/0 de óxido de deuterio en peso):
a. Torres de destilación de agua que contengan empaquetados diseñados especialmente;
b. Torres de destilación de amoniaco que contengan empaquetados disonados especialmente; c. Quemadores catalíticos para convertir deuterio totalmente enriquecido en agua pesada; d. Analizadores de absorción de infrarrojos capaces de análisis en línea de la proporción hidrógeno-deuterio en el caso en que la concentración de deuterio es igual o superior al 90% en peso.
OB005 Plantas especialmente diseñadas para la fabricación de elementos combustibles para "reactores nucleares" y equipos diseñados especialmente para ellas.
Nota: Las plantas para la fabricación de elementos combustibles del "reactor nuclear" incluyen equipos que: a Normalmente están en contacto directo, o procesan o controlan directamente el flujo de producción de materiales nucleares; b. Sellan herméticamente los materiales nucleares dentro de la vaina; c. Comprueban la integridad de la vaina o el sellado; y Comprueban el tratamiento de acabado del combustible sólido.
OB006 Plantas para el reprocesado de elementos combustibles irradiados de "reactores nucleares", así como equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ellas, incluido lo siguiente:
a. Máquinas troceadoras o desmenuzadoras de elementos combustibles, es decir, equipos accionados a distancia para cortar, trocear, desmenuzar o cizallar conjuntos, haces o varillas de combustible irradiado de "reactores nucleares";
b. Recipientes de disolución, tanques críticamente seguros (por ejemplo, tanques de pequeño diámetro, anulares o de poca alturajespecialmente
disonados o preparados para la disolución del combustible irradiado de "reactores nucleares", capaces de resistir liquidos calientes y altamente corrosivos, y que puedan ser cargados y mantenidos a distancia;
c. Equipos de extracción por solvente en contracorriente y equipos para procesos de intercambio de iones especialmente diseñados o preparados para emplearse en plantas para el reprocesado de "uranio natural", "uranio empobrecido" o"materiales fisionables especiales" y "otros materiales fisionables" irradiados; d. Instrumentación de control de procesos especialmente disonada o preparada para supervisar o controlar el reprocesado de "uranio naturaI", "uranio empobrecido" o "materiales fisionables especiales" y "otros materiales fisionables irradiados; e. Recipientes de recogida o de almacenamiento diseñados especialmente para ser seguros en condiciones criticas y resistentes a los efectos corrosivos del ácido nítrico;
Nota: Los taques seguros en condiciones criticas pueden tener las siguientes características:
1. Paredes o estructuras internas con un equivalente de boro de al menos un dos por ciento;
2. Un diámetro máximo de 175; mm en el caso de recipientes cilíndricos; o
3. Una anchura ara máxima de 75 mm en el caso de recipientes anulares o de poca altura.
f. Sistemas completos especialmente diseñados o preparados para la conversión de nitrato de plutonio en óxido de plutonio;
g. Sistemas completos especialmente diseñados o preparados para la producción de plutonio metálico.
Nota: Las plantas para el reprocesado de elementos combustibles irradiados de "reactores nucleares" incluyen los equipos y componentes que normalmente están en contacto directo con el combustible irradiado y los flujos de procesado de los principales materiales nucleares y productos de fisión, y los controlan directamente.
OB008 Equipos para "reactores nucleares":
a. Simuladores diseñados especialmente para "reactores nucleares";
b. Equipos de ensayo por ultrasonidos o por corrientes inducidas (eddy), diseñados especialmente para "reactores nucleares".
OBOO9 Plantas para la conversión de uranio y equipos diseñados especialmente o preparadas para ellas, según se indica:
a. Sistemas para la conversión de concentrado de mena de uranio en UO3;
b. Sistemas para la conversión de UO3 en UF6;
c. Sistemas para la conversión de UO3 en VO2;
d. Sistemas para la conversión de UO2 en UF4;
e. Sistemas para la conversión de UF4 en UF6;
f. Sistemas para la conversión de UF4 en Uranio metálico;
g. Sistemas para la conversión de UF6 en UO2;
h. Sistemas para la conversión de UF6 en UF4;
OC Materiales
OC001 "Uranio natural" o "uranio empobrecido" o torio en forma de metal, aleación, compuesto químico o concentrado, as' como cualquier otro material que contenga uno o más de los anteriores, excepto:
a. Cuatro gramos o menos de "uranio natural" o "uranio empobrecido" cuando estén contenidos en un elemento sensor de un instrumento;
b. "Uranio empobrecido" fabricado especialmente para las siguientes aplicaciones civiles no nucleares:
1. Blindajes;
2. Embalajes;
3. Lastres;
4. Contrapesos.
OC002 "Materiales fisionables especiales" y "otros materiales fisionables"; excepto: cuatro "gramos efectivos" o menos cuando estén contenidos en el un elemento sensor de un instrumento.
OC004 Deuterio, agua pesada, parafinas pesadas y otros compuestos del deuterio, así como mezclas y soluciones que contengan deuterio, en las que la razón isotópica entre deuterio e hidrógeno sea superior a 1:5000.
OC005 Grafito de pureza nuclear, con un nivel de pureza de menos de 5 partes por millón de
"equivalente de boro" y con una densidad superior a 1,5 g/cm3.
OC006 Níquel en polvo o níquel metal poroso, especialmente preparado para la fabricación de barreras de difusión gaseosa, según se indica:
N B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICIJLO 1 C240.
a. Polvo con una pureza en níquel igual o superior al 99,9% (en peso) y un tamaño medio de partículas inferior a 10 micras, de acuerdo con la norma ASTM B 330, y una granulometría de alto grado de uniformidad; o
b. Metal poroso de níquel obtenido a partir de materiales incluidos en el subartículo OC006.a.
OC201 Compuestos o polvos especialmente preparados, distintos del níquel, resistentes a la corrosión por UF6 (por ejemplo, óxido de aluminio y polímeros de hidrocarburos totalmente fluorados), para la fabricación de barreras de difusión gaseosa, de una pureza igual o superior al 99,9% (en peso)y un tamaño medio de las partículas inferior a 10 micras, de acuerdo con la norma ASTM B 330, y una granulometría de alto grado de uniformidad.
OD Equipo lógico
OD001 "Equipo lógico" (<software>) especialmente diseñado o modificado para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de productos incluidos en la presente categoría.
OE Tecnología
OE001 "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los productos especificados en la presente categoría.
CATEGORIA 1 - MATERIALES, SUSTANCIAS QUIMICAS, "MICROORGANISMOS" Y "TOXINAS"
1A Sistemas, equipos y componentes
1A001 Componentes elaborados a partir de compuestos fluorados, según se indica:
a. Cierres herméticos, juntas de estanqueidad, selIantes y vejigas de combustible diseñados especialmente para uso en "aeronaves" o espacial, constituidos por más del 50% en peso de cualquiera de los materiales incluidos en los subartículos 1C009.b. o 1C009.c.; b. Polímeros y copolímeros piezoeléctricos constituidos por fluoruro de vinilideno:
1. En forma de hoja o de pelícuta; y
2. Con un espesor superior a 200 micras;
c. Cierres herméticos, juntas de estanqueidad, asientos de válvulas, vejigas y diafragmas constituidos por fluoroelastómeros que contengan, como mínimo, un monómero de viniléter, diseñados especialmente para uso en "aeronaves", espacial o en "misiles".
Nota: En 1A001 c, se entenderá por 'misiles' sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados
1 A002 Estructuras y laminados de "materiales compuestos" (<composites>), que posean alguno de los siguientes elementos: N B: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS A202, 9AO1O Y 9A110. a. Una "matriz" orgánica y estén fabricados a partir de materiales incluidos en los subartículos 1 C010.c. d. o e.; o b. Una "matriz" metálica o de carbono y que estén fabricados a partir de: 1. "Materiales fibrosos o filamentosos" de carbono que posean fas dos características siguientes: a. "Módulo específico" superior a 10,15 x 16 m, y b. "Resistencia especifica a la tracción" superior a 17,7 x 104 m; o 2. Materiales incluidos en el subartícuto 1C010.c.
Notas: 1. EL artículo 1A002 no somete a control las estructuras o productos laminados "materiales compuestos" (<composites>) constituidos por "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono impregnacios con resina epoxídica, para la reparación de estructuras o productos laminados de aviones, a condición de que su tamaño no sea superior a 1 m2,
- 2. El artículo 1A002 no somete a control los elementos acabados o semiacabedos diseñados especialmente para aplicaciones de carácter exclusivamente civil, según se indica a continuación:
a. Artículos de deporte
b. industria automotriz
c. Industria de máquinas herramienta
d. Aplicaciones médicas.
1A003 Productos manufacturados de sustancias polímeras no fluoradas incluidas en el subartículo
1 C008.a.3., en forma de película, hoja, banda o cinta que posean una de las dos características siguientes:
a. Espesor superior a 0,254 mm; o
b. Revestidos o laminados con carbono, grafito, metales o sustancias magnéticas.
Nota: El artículo 1A003 no somete a control los productos manufacturados que estén revestidos o laminados con cobre y diseñados especialmente para la producción de placas de circuitos impresos electrónicos.
1A004 Equipos de protección y detección y sus componentes, distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa, según se indica:
N B.: VEASE TAMBIEN LOS ARTICULOS 2B35 Y 2B352.
a. Máscaras antigás, cartuchos de filtros y equipos de descontaminación para las mismas, diseñados o modificados para la defensa contra agentes biológicos o materiales radiactivos "adaptados para utilización en guerra" o agentes químicos bélicos y componentes diseñados especialmente para ellos;
b. Trajes, guantes y calzado de protección, diseñados o modificados especialmente para la defensa contra agentes biológicos o materiales
radiactivos "adaptados para utilización en guerra" o agentes químicos bélicos;
c. Sistemas de detección nuclear, biológica y química, diseñados o modificados especialmente para la detección o identificación de agentes biológicos o de materiales radiactivos "adaptados para utilización en guerra" o agentes químicos bélicos, y componentes diseñados especialmente de los mismos.
Nota: El artículo lA004 no somete a control:
a. Ios dosímetros personales para control de radiación b. Ios equipos que por su diseño o función están limitados a la protección contra riesgos especificos de las industrias civiles, como las de minería, canteras, sector agrario, medicamentos, productos sanitarios, veterinarios, medio ambiente, gestión de residuos, o de la industria alimenticia.
1A005 Trajes blindados y componentes diseñados especialmente para los mismos, distintos de los fabricados conforme a normas o especificaciones militares o a otras con prestaciones equivatentes.
N B.: VEASE ASIMISMO LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA.
Notas: 1 EL artículo 1A005 no somete a control los trajes blindados individuales y sus accesorios, cuando son portados por sus usuarios con fines de protección personal
2 EL artículo 1A005 no somete a control los trajes blindados diseñados para proporcionar una protección frontal exclusivamente de la metralla y la
- onda expansiva procedentes de artefactos explosivos no militares
1A102 Materiales carbono-carbono pirolizados resaturados diseñados para sistemas incluidos en los artícutos 9A004 o 9A104.
1A202 Estructuras de "materiales compuestos" (<composites>) distintas de las incluidas en el artículo 1A002, en forma de tubos con un diámetro interior de entre 75 mm y 400 mm, hechas con alguno de los "materiales fibrosos o filamentosos" incluidos en los subartícutos 1C01O.a., 1C01O.b. ó 1C21 O.a., o con los materiales de carbono preimpregnados especificados en el subartículo 1C210.c.
NB: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 9A010 Y 9A110.
1A225 Catalizadores platinizados especialmente diseñados o preparados para fomentar la reacción de intercambio de isótopos de hidrógeno entre hidrógeno y agua, para la recuperación de tritio a partir de agua pesada o para la producción de agua pesada.
1A226 Rellenos especiales para su uso en la separación de agua pesada del agua ordinaria, fabricados de malla de bronce fosforoso (con un tratamiento químico que mejore la - humectabilidad) y diseñados para emplearse en columnas de destilación de vacío.
1A227 Ventanas de protección contra radiaciones, de alta densidad (de vidrio de plomo u otro material), con una superficie fría de más de 0,09 m2: y una densidad superior a 3 g/cm3 y un grosor de 100 mm o más, así como los correspondientes marcos diseñados especialmente para ellas.
1B Equipos de ensayo, inspección y fabricación
1B001 Equipos para la fabricación de fibras, preimpregnados, preformas o "materiales compuestos" (<composites>) incluidos en los artículos 1A002 o 1C010, según se indica, y componentes y accesorios diseñados especialmente
para ellos:
N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 1 B101 Y 1 B201. a. Máquinas para el devanado de filamentos en las que los movimientos de posicionado, enrollado y devanado de las fibras estén coordinados y programados en tres o más ejes,disenadas especialmente para la fabricación de estructuras de "materiales compuestos" (<composites>) a partir de "materiales fibrosos o filamentosos"; b. Máquinas para el tendido de cintas o para la colocación de cabos en las que los movimientos de posicionado y de tendido de las cintas, los cabos o las hojas estén coordinados y programados en dos o más ejes, especialmente diseñadas para la fabricación de estructuras de "materiales compuestos" (< composites>) para fuselajes de aviones o 'misiles';
Nota: En el presente subartículo 1B00 1 b., se entenderá por 'misiles ' sistemas completos de cohetés y sistemas de vehículos aéreos no tripulados.
c. Máquinas de tejer o máquinas de entrelazar multidireccionales, multidimensionales, comprendidos los adaptadores y los conjuntos de modificación, para tejer, entrelazar o trenzar fibras a fin de fabricar estructuras de "materiales compuestos"(<composites>);
Nora: El subartirulo 1B001.c no somete a control la maquinaria textil que no haya sido modificada para los usos finales indicados. d. Equipos diseñados o adaptados especialmente para la fabricación de fibras de refuerzo, según se indica:
1. Equipos para la transformación de fibras polímeras (como poliacrilonitrilo, rayón, brea o policarbosilano) en fibras de carbono o en fibras de carburo de silicio, incluyendo el dispositivo especial para tensar la fibra durante el calentamiento;
2. Equipos para la deposición en fase de vapor mediante procedimiento químico, de
- elementos o de compuestos sobre sustratos filamentosos calentados para la fabricación de fibras de carburo de silicio;
3. Equipos para la hilatura húmeda de cerámica refractaria (por ejemplo, el óxido de aluminio);
4. Equipos para la transformación, mediante tratamiento térmico, de aluminio que contenga fibras de materiales precursores, en fibras de alúmina; e. Equipos para la fabricación, por el método de fusión en caliente, de los productos preimpregnados (< prepregs>) incluidos en el subartículo 1 C010.e.; f. Equipos de inspección no destructiva capaces de realizar la inspección tridimensional de defectos mediante tomografía de rayos X o ultrasónica, y diseñados especialmente para los "materiales compuestos" (< composites>).
1B002 Sistemas y componentes para ellos, diseñados especialmente para evitar la contaminación y diseñados especialmente para la fabricación de aleaciones metálicas, polvos de aleaciones metálicas o materiales aleados incluidos en los subartículos 1C002.a.2,1C002.b. o 1C002.c.
1B003 Herramientas, troqueles, moldes o montajes para la "conformación superplástica" o para la "unión por difusión" del titanio, del aluminio o de sus aleaciones, disonados especialmente para la fabricación de: a. Estructuras para fuselajes de aviones o estructuras aeroespaciales; b. Motores de "aeronaves" o aeroespaciales; o c. Componentes diseñados
especialmente para dichas estructuras o motores.
1 B1 01 Equipos, distintos de los especificados en 1 B001, para ta producción de "materiales compuestos" (<composites>) estructurales, según se indica; y los componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos:
N B: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 1 B201.
Nota: Son ejemplos de los componentes y accesorios para las máquinas incluidas en el artículo 1B101: los moldes, mandriles, matrices, dispositivos y utillaje para el prensado de preformación, el curado, la fundición, la sinterización o el enlace de estructuras de "materiales compuestos" (<composites>), laminados y fabricados de las mismas. a. Máquinas para el devanado de filamentos en las que los movimientos para el posicionado, enrollado y devanado de las fibras estén coordinados y programados en tres o más ejes, disonados para fabricar estructuras o laminados de "materiales compuestos" (<composites>) a partir de "materiales fibrosos o filamentosos", y los controles de coordinacion y programación; b. Máquinas posicionadoras de cintas cuyos movimientos para posicionar y tender las cintas y láminas estén coordinados y programados en dos o más ejes, disonadas para la fabricación de estructuras de II materiales compuestos" ( < composites> ) para fuselajes de aviones y de "misiles"; c. Equipo diseñado o modificado para la producción de "materiales fibrosos o filamentosos", según se (nalca:
1. Equipo para la conversión de fibras poliméricas (tales como el poliscrilonitrilo, el rayón o el policarbosilano), incluida una provisión especial para tensar la fibra durante el calentamiento;
2. Equipo de depósito por vapor de elementos o compuestos sobre sustratos filamentosos calentados; y
3. Equipo para la hilatura en húmedo de cerámicas refractarias (como el óxido de aluminio); d. Equipo diseñado o modificado para el tratamiento especial de la superficie de las fibras o para producir preimpregnados y preformadas incluidos en el artículo 9A110.
Nota: Entre los equipos incluidos el subartículo 1B 101. d figuran los rodillos, los tensores, los equipos de revestimiento y de corte y las matrices tipo <clicker>.
1 B1 15 Equipos para la "producción", la manipulación y los ensayos de aceptación de los propulsantes o constituyentes de propuisantes incluidos en 1 C01 1.a., 1 C01 1.b., 1 C1 1 1, o en la Relación de Material de Defensa, así como los componentes diseñados especialmente para ellos.
Notas: 1. Las únicas mezcladoras incluidas en el artículo 1B 1 15, provistas para mezcla en vacío en la banda de cero a 13,326 kPa y con capacidad de control de temperatura en la cámara de mezcla da, son las siguiente:
a. Mezcladoras por lotes que tengan: una capacidad volumétrica tola/ de de 11O - litros o más y al menos un eje mezcladorlamasador descentrado;
b. Mezcladoras continuas que tengan dos o más ejes mazcladoreslamasadores y capacidad de apertura de la cámara de mezcla.
2 Para equipos diseñados especialmente para la producción de materiales militares, véase la Relación de Material de Defensa.
3 El artículo 1B115 no somete a control los equipos para la producción, manejo y ensayos de aceptación del carburo de boro
1B116 Toberas especialmente diseñadas para producir materiales derivadas pirolíticamente formados en un molde, mandril u otro sustrato a partir de gases precursores que se descompongan en la banda de 1573 K (1300° C) a 3173 K (2900° C) de temperatura a presiones de 130 Pa a 20 kPa.
1 B201 Máquinas para el devanado de filamentos, distintas de las incluidas en los articulos 1 B001 ó lB101, en las que los movimientos de posicionado, enrollado y devanado de las fibras se coordinen y programen en dos o más ejes, especialmente diseñadas para elaborar estructuras de "materiales compuestos" (<composites>) o laminados a partir de "materiales fibrosos o filamentosos", y con capacidad para rotores cilíndricos, para devanar, de diámetro entre 75 mm y 400 mm y de longitud igual o superior a 600 mm, así como los controles de coordinación y programación y los mandriles de precisión para ellas.
1B225 Células electrolíticas para la producción de flúor con capacidad de producción superior a 250g de flúor por hora.
1E3226 Separadores electromagnéticos de isótopos, diseñados para fuentes de iones únicos o múltiples, o equipados con éstas, capaces de proporcionar una corriente total de haz de iones de 50 mA o más.
Nola: El artículo 1B226 incluye separadores: a. Capaces de enriquecer isótopos estables; b. Con las fuentes y colectores de iones situados en el campo magnético, y también aquellos en los que estas configuraciones son externas al campo.
1 E3227 Convertidores de síntesis de amoníaco o unidades de síntesis de amoniaco en las que el gas de síntesis (nitrógeno e hidrógeno) se elimina de la columna de intercambio amoniaco/hidrógeno de alta presión y el amoniaco sintetizado se devuelve a dicha columna.
1 B228 Columnas de destilación criogénica de hidrógeno que tengan todas las características siguientes:
a. Diseñadas para funcionar a temperaturas internas de 35 K (-238° C) o menos;
b. Diseñadas para funcionar a una presión interna de 0,5 a 5 MPa (5 a50 atmósferas];
c. Construidas de 'aceros inoxidables de grano fino' de la serie 300, de bajo contenido de azufre, o materiales criogénicos equivalentes y compatibles con el H2; y
d. Con diámetros interiores de 1 III o más y longitudes efectivas de 5 III o más.
Nota técnica:
Los 'aceros inoxidables de grano fino' del artículo 1B228 se definen como aceros inoxidables austeníticos de grano fino con el número 5 o superior de tamaño de grano fino ASTM (o norma equívalente).
1 B229 Columnas de plato de intercambio de agua-sulfuro de hidrógeno construidas de 'acero fino al carbono' con un diámetro de 1,8 III o más, que puedan funcionar a una presión nominal de 2 MPa o superior, y contactores internos para las ellas.
Notas: 1. Para las columnas especialmente diseñadas o preparadas para la producción de agua pesada, véase el artículo OB004.
2. Los contactores internos de las columnas son platos segmentados con un
diámetro efectivo ensamblado de 1,8 III o mayor, diseñados para facilitar el contacto contra corriente y construidos de materiales resistentes a la corrosión por mezclas de agua y sulfuro de hidrógeno. Pueden ser platos de cedazo, platos de válvula, platos de campana burbajeadora y platos de turbo rejillas.
3. El 'acero fino al carbono' del artículo lB229 se define como acero con el número 5 o superior de tamaño de grano austenítico ASTM (o norma equivalente).
4 Los materiales resistentes a la corrosión por mezclas de agua y sulfuro de hidrógeno del artículo 1B229 se definen como aceros inoxidables con un contenido de carbono del 0,03% o menos.
1 B230 Bombas para hacer circular soluciones de catalizador diluido o concentrado de amida de potasio en amonísco liquido (KNH2/NH3), con todas las características siguientes:
a. Estancas al aire (es decir, cerradas herméticamente);
b. Para soluciones concentradas de amida de potasio (1% o más), presión de funcionamiento de 1,5-60 MPa (15-600 atmósferas), para soluciones diluidas de amida de potasio (menos del 1%), presión de funcionamiento de 20-60 MPa (200-600 atmósferas);
c. Capacidad superior a 8, 5 III 3/h.
1 B231 Instalaciones, plantas o equipos de tritio, según se indica:
a. Instalaciones o plantas para la producción, la recuperación, la extracción, la concentración o la manipulación de tritio
b. Equipos para instalaciones o plantas de tritio, según se indica a continuación:
1. Unidades de refrigeración de hidrógeno o helio capaces de refrigerar hasta 23 K (-250° C)o menos, con una capacidad de eliminación de calor superior a 150 vatios; o
2. Sistemas de almacenamiento y purificación de isótopos de hidrógeno que utilicen hidruros de metal como medio de almacenamiento o de purificación.
1 B232 Turboexpansores o conjuntos de turboexpansor y compresor diseñados para funcionar por debajo de 35 K (- 238° C)y con un caudal de hidrógeno gaseoso de 1000 kg/hora o más.
1 B233 Instalaciones, plantas o equipos de separación de isótopos de litio, según se indica:
a. Jnstalaciones o plantas para la separación de isótopos de litio;
b. Equipo-para la separación de isótopos de litio, según se indica a continuación:
1. Columnas compactas de intercambio líquido-líquido, especialmente diseñadas para amalgamas de litio
2. Bombas de amalgamas de mercurio y/o de litio
3. Células de electrólisis para amelgamas de litio
4. Evaporadores para solución concentrada de hidróxido de litio.
1 C Materiales
Nota técnica:
Metales y aleaciones:
Salvo indicación contraria, las palabras 'metales' y 'aleaciones' en los articulos 1C001
1C012 abarcan las formas brutas y semielaboradas, según se indica a continuación:
Formas brutas:
Anades, bolas, varillas (incluidas las probetas entalladas y el alambrón), tochos, bloques, lupias, briquetas, tortas, cátodos, cristales, cobos, dados, granos, gránolos, lingotes, terrones, pastillas, panes, polvo, discos, granalla, zamarras, pepitas, esponja, estacas;
Formas semielaboradas (estén o no revestidas, chapadas, perforadas o troqueladas):
a. Materiales labrados o trabajados, elaborados mediante laminado, trefilado, extrusión, forja, extrusión por percusión, prensado, granulado, pulverización y rectificado, p ej. ángulos, hierros en U, círculos, discos, polvo, limaduras, hoja y láminas, forjados, planchas, microgránalos, piezas prensadas y estampadas, cintas, aros, varillas (incluidas varillas de soldadura sin revestimiento, varillas de alambre y alambre taminado), perfiles, perfiles laminados, flejes, caños y [ubes (incluidos redondos, cuadrados y [ubes cortos redondeados de paredes gruesas para fabricación de [ubes sin costura), alambre trefilado o extrudido;
b. Material vaciado mediante moldeado con arena, troquel, moldes de metal, de escayola o de otro tipo, incluida la fundición de alta presión, los sinterizados y las formas obtenidas por puivimetalurgia.
No debe eludirse el objetivo del control mediante 1a exportación de formas no citadas en la liste presentadas como productos acabados pero que sean en realidad formas brutas o semielaboradas.
1C001 Materiales diseñados especialmente para absorber las ondas electromagnéticas, o polímeros intrínsecamente conductores, según se indica:
N.B: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 1C1O1.
a. Materiales para la absorción de frecuencias superiores a 2 x 10exp8 Hz e inferiores a 3 x 10exp12 Hz;
Notas: 1. El subartículo 1 C001.a. no somete a control:
a. Absorbedores de tipo capilar, constituidos por fibras naturales o sintéticas, con carga no magnética para permitir la absorción;
b. Absorbedores sin pérdida magnética cuya superficie incidente no sea de forma plana, comprendidas las pirámides, conos, filos y superficies convolutas;
c. Absorbedores planos que posean todas las características siguientes:
1. Fabricados de cualquiera de los siguientes materiales: a. Materiales de espuma plástica (flexibles o no flexibles) con carga de carbono, o materiales orgánicos, incluidos los aglomerantes, que produzcan un eco superior al 5% en comparación con el metal sobre un ancho de banda superior a +- 15% de la frecuencia central de la energía incidente y que no sean capaces de resistir temperaturas superiores a 450 K (177° C); o b. Materiales cerámicos que produzcan un eco superior al 20% en comparación con el metal sobre un ancho de banda superior a + 15% de la frecuencia central de la energía incidente y que no sean capaces de resistir temperaturas superiores a 800 K (527° C); Nota Técnica: Las muestras para ensayos de absorción mencionadas en el subartículo 1C001.a. Nota: 1.c.1. deberán consistir en un cuadrado cuyo lado mida como mínimo cinco longitudes de onda
de Ia frecuencia central y situado en el campo lejano del elemento radiante.
2. Resistencia a la tracción inferior a 7 x 106 N/m2; y
3. Resistencia a la compresión inferior a 14 x 106 Nlm2; d. Absorbedores planos fabricados con ferrita sinterizada que posean las dos características siguientes:
1. Peso especifico superior a 4,4; y
2. Temperatura máxima de funcionamiento de 548 K (275° C);
2. Ninguna de las disposiciones del subartículo 1 C001.a. autoriza la exportación de los materiales magnéticos que permiten la absorción cuando están contenidos en pintura.
b. Materiales para la absorción de frecuencias superiofes a 1,5 x 10exp14 Hz e inferiores a 3,7 x 10exp14 Hz y no trasparentes a la luz visible;
c. Materiales polimeros intrínsecamente conductores con una conductividad eléctrica en volumen superior a 10.000 5/III (siemens por metro) o una resistividad laminar (superficial) inferior a 100 ohmios/cuadrado, basados en uno de los polímeros siguientes:
1. Polianilina;
2. Polipirrol;
3. Politiofeno;
4. Polifenileno-vinileno; o
5. Politienileno-vinileno.
Nota Técnica:
La conductividad eléctrica en volumen y la resistividad laminar (supefficial) se determinarán con arreglo a la norma ASTM D-257 o equivalentes nacionales.
1 C002 Aleaciones metálicas, polvo de aleaciones metálicas o materiales aleados según se indica: N B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 1C202.
Nota: El artículo 1C002 no somete a control las aleaciones metálicas, el polvo de aleaciones metálicas ni los materiales aleados para el revestimiento de sustratos.
a. Aleaciones metálicas según se indica:
1. Aleaciones de níquel o de titanio en forma de aluminuros, según se indica, en formas brutas o semielaboradas:
a. Aluminuros de níquel que contengan como mínimo el 15% en peso de aluminio, como máximo el 38% del peso de aluminio, y como mínimo un elemento de aleación adicional;
b. Aluminuros de titanio que contengan el 10% en peso o más de aluminio, y como mínimo un elemento de aleación adicional;
2. Aleaciones metálicas, según se indica, fabricadas a partir de polvo o material particulado (gránulos)de aleaciones metálicas incluidas en el subartículo 1C002.b.:
a. Aleaciones de níqual que posean:
1. Una longevidad a la rotura por esfuerzos de 10.000 horas o más, a 923 K (650° C) con un esfuerzo de 676 MPa; o
2. Una resistencia a la fatiga por un pequeño número de ciclos de 10.000 ciclos o más, a 823 K (550° C) con un esfuerzo máximo de 1095 Mpa;
b. Aleaciones de niobio que posean:
1. Una longevidad a la rotura por esfuerzos de 10.000 horas o más, a 1073 K
(800° C) con un esfuerzo de 400 MPa; o
2. Una resistencia a la fatiga por un pequeño número de ciclos de 10.000 ciclos o más a 973 K (700° C) con un esfuerzo máximo de 700 Mpa;
c. Aleaciones de titanio que posean:
1. Una longevidad a la rotura por esfuerzos de 10.000 horas o más, a 723 K (450° C) con un esfuerzo de 200 MPa; o
2. Una resistencia a la fatiga por un pequeño número de ciclos de 10.000 ciclos o más, a 723 K (450° C) con un esfuerzo máximo de 400 M Pa;
d. Aleaciones de aluminio que posean una resistencia a la tracción:
1. Igual o superior a 240 MPa a 473 K (200° C); 0
2. Igual o superior a 415 MPa a 298 K (25° C);
e. Aleaciones de magnesio que posean una resistencia a la tracción igual o superior a 345 MPa y una velocidad de corrosión interior a 1 mm/año en una solución acuosa de cloruro de sodio al 3%, medido con arreglo a la norma G-31 de la ASTM o equivalentes nacionales;
Notas Técnicas:
1. Las aleaciones metálicas incluidas en el subartículo 1 C002 a. son aquellas que contienen un porcentaje en paso mas elevado del metal indicado que de cualquier otro elemento.
2 La longevidad a la rotura por esfuerzos se medirá con arreglo a la norma E-139 de la ASTM o sus eguivalentes nacionales.
3. La resistencia a la fatiga por un pegueño número de ciclos se medirá con arreglo a la norma E-606 de la ASTM <Método Recomendado para el Ensayo de Resistencia a la Fatiga por un pequeño número de ciclos a amplitud constante> o sus equivalentes nacionales. El ensayo será axial, con una relación media de esfuerzos igual a 1 y un coeficiente de concentración de esfuerzos (K) iguala 1 La relación media de esfuerzos se define como el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido por el esfuerzo máximo.
b. Polvo o material particulado (gránulos) de aleaciones metálicas para los materiales incluidos en el subartículo 1 C002.a., según se indica:
1. Constituidos por cualquiera de los sistemas de composición siguientes:
Nora técnica:
En los articulos siguientes, X equivale a uno o más elenentos de aleación. a. Aleaciones de níquel (Ni-AI-X, Ni-X-AI) calificadas para las piezas o componentes de motores de turbina, es decir, con menos de 3 partículas no metálicas
(introducidas durante el proceso de fabricación) mayores de 100 micras en 10exp9; partículas de aleación; b. Aleaciones de niobio (Nb-AI-X o Nb-X-AI, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X o Nb-X-Ti) c. Aleaciones de titanio (Ti-AI-X o Ti-X-AI); d. Aleaciones de aluminio (AI-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X oAl-X-Fe); o e. Aleaciones de magnesio (Mg-AI-X o Mg-X-AB); y
2. Obtenidos en un ambiente controlado mediante cualquiera de los procedimientos siguientes:
a. "Atomización al vacío";
b. "Atomización por gas";
c. "Atomización rotatoria";
d. "Enfriamiento brusco por impacto";
e. "Enfriamiento brusco por colisión y rotación" y "trituración";
f. "Extracción en fusión" y "trituración"; o
g. "AIeación mecánica";
c. Materiales aleados, en forma de escamas no pulverizadas, cintas o varillas, obtenidos en un ambiente controlado mediante "enfriamiento brusco por impacto", "enfriamiento brusco
- por colisión y rotación" o "extracción en fusión", utilizados para la fabricación de los polvos o de los materiales particulados de aleaciones metálicas especificados en el subartículo 1C002.b.;
1 C003 Metales magnéticos -de todos los tipos y en todas las formas que posean cualquiera de las características siguientes: a. Permeabilidad inicial relativa igual o superior a 120.000 y esposor igual o inferior a 0,05 mm;
Alota técnica: La medida de la permeabilidad inicial debe realizarse sobre materiales completamente recocidos. b. Aleaciones magnetostrictivas que posean cualquiera de las características siguientes: 1. Una magnetostricción de saturación superior a ax 10ex-4; o 2. Un factor de acoplamiento magnetomecánico (k)superior a 0,8; o c. Bandas de aleación amorfa o nanocristalina que tengan todas las características siguientes:
1. Composición que tenga un 75% en peso como mínimo de hierro, cobalto o níquel;
2. Inducción magnética de saturación (Bs) igual o superior a 1,6 T; y
3. Cualquiera de las características siguientes:
a. Espesor de banda igual o inferior a 0,02 mm; o
b. Resistividad eléctrica igual o superior a 2 x 10exp-4 ohmios/cm.
Nota técnica:
Los materiales 'nanocristalinos' del subartículo 1C003.c. son aquellos materiales con una granalametria de cristales de 50 nm o menos, determinada por difracción con rayos X
1C004 Aleaciones de uranio titanio o aleaciones de tungsteno con una "matriz" a base de hierro, de níquel o de cobre, que posean todas las características siguientes:
a. Densidad superior a 17,5 g/cm3;
b. Límite de elasticidad superior a 1 250 Mpa;
c. Resistencia a la rotura por tracción superior a 1 270 Mpa;
d. Alargamiento superior al 8%.
1C005 Conductores de " materiales compuestos II (<composites>) "superconductores" en longitudes superiores a 100 III o que tengan una masa superior a 100 9, según se indica: a. Conductores de materiales compuestos (<composites>)"superconductores" multifilamentos que contengan uno o más filamentos de niobio-titanio:
1. Incluidos en una "matriz" que no sea de cobre ni de una mezcla a base de cobre; o
2. Que tengan un área de sección transversal inferior a 0,28 x 10exp-4 mm2 (diámetro de 6 micras para los filamentos circulares); b. Conductores de "materiales compuestos" (<composites>) "superconductores" constituidos por uno o más filamentos "superconductores" que no sean de niobio-titanio, que posean todas las características siguientes:
1. Una "temperatura critica" a una inducción magnética nula superior a 9,85
K (-263,310 C)e inferior a 24 K (-249,16° C);
2. Un área de sección transversal inferior a 0,28 x 10- mm2; y
3. Que permanezcan en el estado "superconductor" a una temperatura de 4,2 K (-268,96° C)cuando estén expuestos a un campo magnético correspondiente a una inducción de 12T.
1 C006 Fluidos y sustancias lubricantes según se indica:
a. Líquidos hidráulicos que contengan como ingredientes principales cualquiera de los compuestos o sustancias.siguientes:
1. Aceites de hidrocarburos sintéticos o aceites de silahidrocarburos que posean todas las características siguientes:
Nota: A los fines del subartírolo 1C006.a. 1., los aceites de silahidrocarburos contienen exclusivamente silicio, hidrógeno y carbono.
a. Un punto de encendido (<flash point>) superior a 477 K (204° C);
b. Un punto de fluidez critica igual o inferior a 239 K (-34° C);
c. Un índice de viscosidad igual o superior a 75;
d. Una estabilidad térmica a 616 K (343° C); o
2. Clorofluorcarbonos que posean todas las características siguientes: Nola: A los fines del subartículo 1C006.a.2., los clorofluorcarbonos contienen exclusivamente carbono, flúor y cloro.
a. Ningún punto de encendido (<flash point>);
b. Una temperatura de ignición autógena superior a 977 K (704° C];
c. Un punto de fluidez critica igual o inferior a 219 K (-54° C);
d. Un índice de viscosidad igual o superior a 80; y
e. Un punto de ebullición igual o superior a 473 K (200° C);
b. Sustancias lubricantes que contengan como ingredientes principales cualquiera de los compuestos o sustancias siguientes:
1. Eteres o tioéteres de fenilenos o de alquilfenilenos, o sus mezclas, que contengan más de dos funciones éter o tioéter o sus mezclas, o
2. Fluidos de siliconas fluoradas con una viscosidad cinemática inferior a 5 000 mm2/s (5000 centistokes) medida a 298 K (25° C); c. Fluidos de amortiguación o de flotación de una pureza superior al 99,8% que contengan menos de 25 partículas de un tamaño igual o superior a 200 micras por 100 ml y constituidos en un 85% como mínimo por cualquiera de los compuestos o sustancias siguientes:
1. Dibromotetrafluoretano;
2. Policlorotrifluoretileno (sólo modificaciones oleosas y céreas); o
3. Polibromotrifluoretileno;
d. Fluidos refrigerantes electrónicos de fluorocarbonos que posean todas las características siguientes:
1. Que contengan como mínimo el 85% en peso de cualquiera de las siguientes sustancias, o mezclas de las mismas:
a. Formas monoméricas de perfluoropolialquiléter-triazinas o éteres trifluoroalifáticos; b. Perfluoroalquilaminas; c. Perfluorocicloelcanos; o d. Perfluoroalcanos;
2. Densidad a 298 K (25° C)de 1,5 g/ml o más;
3. En estado líquido a 273 K (0° C); y
4. Que contengan como mínimo el 60% en peso de flúor.
Nota técnica:
A los fines del artículo 1C006:
a. El punto de encendido (<flash point>) se determina empleando el método en vaso abierto de Cleveland descrito en ASTM D-92, o equivalentes nacionales.
b El punto de fluidez crítica se determina empleando el método descrito en ASTM D-97, o equivalentes nacionales.
c. EL índice de viscosidad se determina empleando el método descrito en ASTM D-2270, o equivalentes nacionales
d. La estabilidad térmica se determina empleando el método de ensayo siguiente o sus equivalentes nacionales: Se colocan 20 ml del fluido a ensayar en una cámara de acero inoxidable tipo 317 de 46 ml que contiene una bola de 12,5 mm de diámetro (nominal)de cada uno de los materiales siguientes: acero para herramientas M-10, acero 52100 y bronce naval (60% Cu, 39% Zn, 0, 75% Sn) La cámara se purga con nitrógeno y se cierra herméticamente a la presión atmosférica, su temperatura se eleva luego a 644 + 6 K(371 + 6° C) y se mantiene a esa temperatura durante seis horas. La muestra se considerará térmicamente estable si al final del método descrito se cumplen todas las condiciones siguientes:
1. La pérdida de peso de cada bola es inferior a 10 mg/mm2 de superficie de la bola;
2. El cambio de la viscosidad original, determinada a 311 K (38 ° C), es inferior al 25%; y
3. El índice de acidez o alcalinidad total es inferior a 0,40.
e. La temperatura de ignición autógena se determina empleando el método descrito en ASTM E-659, o sus equivalentes nacionales.
1C007 Materiales de base cerámica, materiales cerámicos que no sean "materiales compuestos" (< composites> ), "materiales compuestos ( < composites> ) de "matriz" cerámica y materiales precursores, según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 1C107.
a. Materiales de base de boruros de titanio simples o complejos que contengan un total de impurezas metálicas, excluidas las adiciones intencionales, inferior a 5 000 ppm, un tamaño medio de partículas igual o inferior a 5 micras y no más de un 10% de partículas mayores de 10 micras;
b. Materiales cerámicos que no sean "materiales compuestos"(<composites>), en formas brutas o semielaboradas, compuestos de boruros de titanio que tengan una densidad igual o superior al 98% de la densidad teórica;
Nota: El subartículo 1C007 b. no somete a control los abrasivos.
c. Materiales de "materiales compuestos"(<composites>)cerámica-cerámica con "matriz" de vidrio o de óxido, reforzados con fibras de cualquiera de los sistemas siguientes:
1. Si-N;
2. Si-C;
3. Si-AI-O-N, 0
4. Si-O-N; con una "resistencia especifica a la tracción" superior a 12,7 x 103 m;
d. Materiales de "materiales compuestos"(<composites>)cerámica-cerámica, con o sin fase metálica continua, que contengan partículas, triquitos o fibras, y en los que la "matriz" esté formada por carburos o nitraros de silicio
circonio o boro;
e. Materiales precursores (es decir, materiales polimeros u organometálicos para fines especiales) destinados a la producción de cualquiera de las fases de los materiales incluidos en el subartículo 1 CO07.c., según se indica: 1. Polidiorganosilanos (para producir carburo de silicio); 2. Polisilazanos (para producir nitruro de silicio); 3. Policarbosilazanos (para producir materiales cerámicos con componentes de silicio, carbono y nitrógeno);
f. "Materiales compuestos" (<composites>) cerámica-cerámica con una "matriz" de óxido o de vidrio, reforzados con fibras de cualquiera de los sistemas siguientes:
1. Al2O3, o
2. Si-C-N.
Nota: El subartículo 1C007f no someta a control los"materiales compuestas" (<composites>) que contengan fibras de estos sistemas con una resistencia a la tracción de la fibra inferior a 700 MPa a 1273 K (1000° C) o con una resistencia a la termofluencia por tracción de la fibra de más de 1% de deformación con una carga de 100 MPa a 1273 K (1000°C) durante 100 horas.
1C008 Sustancias polímeras no fluoradas, según se indica:
a. 1. Bismaleimídas;
2. Poliamidas-imídas aromáticas;
3. Polimídas aromáticas;
4. Polieterimidas aromáticas que tengan una temperatura de transición vitrea (Tg) superior a 513 K (240° C) medida por el método en seco descrito en ASTM D 3418;
Nota: El subartículo 1C008.a. no somete a control los polvos de moldeo por compresión sin fusión ni las formas moldeadas por compresión sin fusión.
b. Copolímeros de cristales líquidos termoplásticos que tengan una temperatura de termodeformación superior a 523 K (250° C) medida de acuerdo con la norma ASTM D-648, método A, o sus equivalentes nacionales, con una carga de 1,82 N/mm2 y compuestos de:
1. Cualquiera de las sustancias siguientes:
a. Fenileno, bifenileno o naftaleno, o
b. Fenileno, bifenileno o naftaleno sustituido por metilo, butilo terciario o fenilo; y
2. Cualquiera de los ácidos siguientes:
a. Acido tereftálico;
b. Acido 6-hidroxi-2 naftoico; o
c. Acido 4-hidroxibenzoico;
c. Cetonas poliarileno éter, según se indica:
1. Poliéter éter cetona (PEEK);
2. Poliéter cetona cetona (PEKK);
3. Poliéter cetona (PEK);
4. Poliéter cetona éter cetona cetona (PEKEKK);
d. Cetonas de poliarileno;
e. Sulfuros de poliarileno en los que el grupo arileno está constituido por bifenileno, trifenileno combinaciones de ellos;
f. Polibifenilenetersulfona.
Nota técnica:
La temperatura de transición vitrea (Tg) para los materiales del artículo 1C008 se determina mediante el método descrito en ASTM D 3418 empleando el método en seco.
1C009 Compuestos fluorados no tratados, según se indica:
a. Copolímeros de fluoruro de vinilideno que tengan una estructura cristalina beta del 75% o más sin estirado;
b. Polimidas fluoradas que contengan el 10% en peso o más de flúor combinado;
c. Elastómeros de fosfaceno fluorado que contengan el 30% en peso o más de flúor combinado. t C010 "Materiales fibrosos o filamentosos" que puedan utilizarse en estructuras o laminados de "materiales compuestos" (< composites>), que tengan una "matriz" orgánica, una "matriz" metálica o una "matriz" de carbono, según se indica:
NB.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 1C210.
a. "Materiales fibrosos o filamentosos" orgánicos que posean todas las características siguientes:
1. "Módulo específico" superior a 12,7 x 106 m; y
2. "Resistencia especifica a la tracción" superior a 23,5 x 1 04 m;
Nota: El subartículo 1CO1O a. no somete a control el polietileno.
b. "Materiales fibrosos o filamentosos" de carbono que posean todas las características siguientes:
1. "Módulo especifico" superior a 12,7 x 106 m; y
2. "Resistencia especifica a la tracción" superior a
23,5 x 104 m;
Nota técnica:
Las propiedades de los materiales descritos en el subartículo 1CO10.b se determinarán empleando los métodos recomendados SRM 12 a 1 7 de la <Suppliers of Advanced
Composite Materials Association> (SACMA)o por métodos equivalentes nacionales de ensayo de cables de filamentos, como por ejemplo la <Japanese Industrial Standard> JIS-R-7601, párrafo 6.6.2., y se basaran en la media de los lotes.
Nota: El subartículo 1C010.b no someta a control los tejidos constituidos por"materiales fibrosos o filamentosos" para la reparación de estructuras o productos laminados de aeronaves en los que el tamaño de cada hoja no sea superior a 50 cm x 90 cm. c. "Materiales fibrosos o filamentosos" inorgánicos que posean todas las características siguientes:
1. " Módulo especifico" superior a 2,54 x 106 m; y
2. Punto de fusión, de ablandamiento, de descomposición o de sublimación superior a 1922 K (1649° C) en ambiente inerte;
Nota: EL subartículo 1CO10, c, no somete a centrol:
1, Las fibras de alúmlna policristalina multifesica discontinua en forma de fibras picadas o de esterillas irregulares, que contengan el 3% en peso o más de silice y tengan un "módulo específico" inferior a 10 x 10exp6 m;
2. Las fibras de molibdeno y de aleaciones de molibdeno;
3, Las fibras de boro;
4, Las fibras cerámicas discontinuas que tengan un punto de fusión, de ablandamiento, de descomposición o de sublimación inferior a 2043 K (1770°C)
en ambiente inerte,
d. "Materiales fibrosos o filamentosos":
1. Constituidos por cualquiera de los elementos siguientes: a. Polieterimidas incluidas en el subartículo 1C008.a.; o b. Materiales incluidos en los subarticulos 1C008.b. a 1C008.f.; o
2. Constituidos por materiales incluidos en los subartículos 1CO1O.d.1.a. o 1DO1O.d.1.b. y "entremezclados" con otras fibras incluidas en los subartículos 1C010.a., 1COLO.b. o 1C010.c.; e. Fibras impregnadas de resina o de brea (preimpregnados), fibras revestidas de metal o de carbono (preformas) o preformas de fibra de carbono, según se indica:
1. Hechas de "materiales fibrosos o filamentosos" incluidos en los subartículos 1CO1O.a., 1C.O1O.b. o 1C010.c.;
2. Hechas de "materiales fibrosos o filamentosos" orgánicos o de carbono que posean las características siguientes:
a. "Resistencia especifica a la tracción" superior a 17,7 x 104 m;
b. "Módulo especifico" superior a 10,15 x 106 m;
c. No incluidos en los subartículos 1C010.a. o 1C010.b.; yd. Cuando estén impregnadas con sustancias incluidas en los artículos 1 COO8 o 1 COO9.b. que tengan una temperatura de transición vítrea (Tg)superior a 383 K (1 10° C), o con resinas fenólicas o resinas epoxi que tengan una temperatura de transición vítrea (Tg) igual o superior a 418 K (145° C).
Notas: El subartículo 1CO1O.e. no somete a control:
1. los "materiales fibrosos o filamentosos " de carbono con matriz impregnada de resina epoxídica (preimpregnados), para la reparación de estructuras o productos laminados de aeronaves, en los que el tamaño de las hojas individuales de material preimpregnado no supere los 50 cm x 90 cm;
2. Los preimpregnados, cuando estén impregnados con resinas fenólicas o epoxídicas que tengan una temperatura de transición vitrea (Tg) inferior a 433 K ( 160° C) y una temperatura de solidificación inferior a la temperatura de transición vítrea,
Nota técnica:
La temperatura de transición vítrea (Tg) para los materiales del subartículo
1C010, e, se determina mediante el método descrito en A STM D 3418 empleando el método en seco, La temperatura de transición vítrea para las resinas fenólicas y epoxídicas se determina por el método descrito en ASTM D 4065, a una frecuencia de 1 Hz y con una velocidad de calentamiento de 2 K (° C)por minuto,
- empleando el método en seco,
1 C0 11 Metales y compuestos, según se indica:
N,B,: VEANSE ASIMISMO LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA Y EL ARTICULO·1C11.
a. Metales en partículas de dimensiones inferiores a 60 micras, ya sean esféricas, atomizadas, esferoidales, en escamas o pulverizadas, fabricadas a partir de un material compuesto al menos en un 99% de circonio, magnesio y aleaciones de los mismos;
N,B,: Los metales y aleaciones enumerados en el subartículo 1C001,a, se someten a control, estén o no encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o berilio,
b. Boro o carburo de boro con un grado de pureza del 85% como mínimo y un
tamano de partículas de 60 micras o menos; N,B,: [os metales y aleaciones enumerádos en el subartículo 1C011,b, se someten a control, estén o no encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o berilio,
c. Nitrato de guanidina.
1C012 Materiales para fuentes térmicas nucleares, según se indica: a. Plutonio en cualquiera de sus formas, con un dosaje isotónico de plutonio de más del 50% en peso de plutonio 238; Nota: El subartículo 1C012,a, no somete a control:
1, Las expediciones con un contenido de plutonio igual o inferior a 1 g;
2. Las expediciones con 3 "gramos efectivos" o menos, cuando estén contenidas en un componente sensor de un instrumento,
b. Neptunio-237 "previamente separado" en cualquiera de sus formas. Nota: El subartículo 1C072,b, no somete a control las expediciones con un contenido igual o inferior a 1 g de neptunio-237,
1C101 Materiales y dispositivos para observaciones reducidas tales como la refIectividad al radar, las signaturas ultravioletas/infrarrojas y acústicas, distintos de los incluidos en el artículo 1 C001, para utilización en "misiles" y sus subsistemas.
Notas: 1. En el presente artículo 1C101 se incluyen
a. Materiales estructurales y revestimientos diseñados especialmente para reducir la reflectividad al radar
b. Revestimientos,incluidas las pintaras, diseñados especialmente para reducir o ajustar la reflectividad o emisividad en la reglón del espectro electromagnético de microondas, infrarrojos o ultravialela.
2. EL artículo 1C101 no incluye los revestimientos cuando se utilicen especialmente para el control térmico de satélites.
1C107 Grafito y materiales cerámicos distintos de los especificados en 1C007, según se indica:
a. Grafitos de granulometría volumétrica fina recristalizados con una densidad aparente de al menos 1,72 g/cm3, medida a 288 K (15° C), y que tengan una tamaño de partícula de 100 micras o menor, grafitos pirolíticos o grafitos fibrosos reforzados, utilizables en toberas de cohetes y puntas de ojivas para vehículos de reentrada;
b. "Materiales compuestos" ( < composites>) cerámicos (con constante dieléctrica menor que 6 en una banda de frecuencia de 100 Hz a 10.000 MHz), también utilizables en radomos, y cerámica reforzada-inexcitada de carburo de silicio de dimensiones mecanizables utilizable en puntas de ojiva.
1C111 Propulsantes y productos químicos constituyentes de propulsantes, distintos de los especificados en 1 C01 1, según se indica:
a. Sustancias propulsoras:
1. Polvo esferoidal de aluminio, distinto del incluido en la Relación de Material de
Defensa, con partículas de diámetro uniforme inferior a 500 micras y un contenido en peso de aluminio del 97% o más;
2. Carburantes metálicos, distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa, con una granulometría inferior a 500 micras, lo mismo esféricas que atomizadas, esferoidales, en copos o molidas, que contengan el 97°/0 o más de cualquiera de los siguientes elementos:
a. Circonio;
b. Berilio;
c. Boro;
d. Magnesio; o
e. Aleaciones de los metales especificados en las anteriores letras a. a d.;
3. Oxidantes líquidos, según se indica:
a. Trióxido de dinitrógeno;
b. Dióxido de nitrógeno/tetróxido de dinitrógeno;
c. Pentóxido de dinitrógeno;
b. Sustancias polímeras:
1. Polibutadieno con grupos terminales carboxílicos (CTPB);
2. Polibutadieno con grupos terminales hidroxílicos (HTPB), excepto los incluidos en la Relación de Material de Defensa;
3. Acido polibutadieno-acrílico (PBAA);
4. Acido polibutadieno-acrlíico acrilonitrilo (PBAN); c. Otros aditivos y agentes para propulsantes:
1. Butaceno;
2. Trietileno glicol dinitrato (TEG DN);
3. 2-nitrodifenilamina;
4. Trinitrato de trimetitoletano (TMETN);
5. Dinitrato de dietilenglicol (DEGDN).
Nota: Para los propulsantes y constituyentes químicos de propulsantes no especificados en el artículo 1C111, véase la Relación de Material de Defensa
1C116 Acero martensítico envejecido (aceros caracterizados por su elevado contenido de níquel y muy bajo contenido de carbono y por el uso de elementos sustitutivos o precipitados para producir el endurecimiento por envejecimiento) con una carga de rotura por tracción de 1500 MPa o superior, medida a 293 K (20° C), en forma de hojas, láminas o tubos de grosor igual o inferior a 5 mm. N B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 1C21 6.
1C117 Wolframio, molibdeno y aleaciones de estos metales en forma de partículas uniformes esféricas o atomizadas de 500 micras de diámetro o menos, con una pureza del 97% o superior, para la fabricación de componentes de motores de cohetes; es decir escudos térmicos, sustratos de toberas, garganta de toberas, y superficies de control del vector de empuje.
1C202 Aleaciones, distintas de las incluidas en los subartículos 1C002.a.2.c. o d., según se indica:
a. 'Aleaciones' de aluminio 'capaces de' soportar una carga de rotura por tracción de 460 MPa o más a 293 K (20° C), en forma de tubos o piezas cilíndricas sólidas (incluidas las piezas forjadas) con un diámetro exterior superior a 75 mm.
b. 'Aleaciones' de titanio 'capaces de' soportar una carga de rotura por tracción de 900 MPa o más a 293 K {20° C) en forma de tubos o piezas cilíndricas sólidas {incluidas las piezas forjadas) con un diámetro exterior superior a 75 mm.
Nota técnica: La frase 'aleaciones capaces de' incluye las aleaciones antes o después del tratamiento térmico
1C210 "Materiales fibrosos o filamentosos" o productos preimpregnados, distintos de los incluidos en los subartículos 1C010.a., b. o e., según se
indica:
a. "Materiales fibrosos o filamentosos" de carbono o aramida con un "módulo específico" de 12,7 x 10exp6 o superior, o una "resistencia especifica a la tracción" de 235 x 10exp3 o superior;
excepto:
"Materiales fibrosos o filamentosos" de aramida que tengan un 0,25 por ciento en peso o más de un modificador de la superficie de la fibra basado en el éster;
b. Materiales "fibrosos o filamentosos" de vidrio con un "módulo especifico" de 3,18 x 10exp6 o superior, y una "resistencia específica a la tracción" de 76,2 x 10exp3 o superior;
o
c. "Hilos", "cables", "cabos" o "cintas" continuos impregnados con resinas termoendurecibles, de no más de 15 mm de espesor (productos preimpregnados), hechos de los "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono o vidrio especificados en los subartículos lC210.a. o b.
Nota técnica:
La resina forma la matriz del "material compuesto" (composite}.
Nota: En el artículo 1C210, el término "materiales fibrosos o filamentosos" se limita a los "monofilamentos", "hilos", "cables", "cabos" o "cintas" continuos.
1C216 Acero martensítico envejecido distinto del incluido en el artículo 1C116, capaz de soportar una carga de rotura por tracción de 2.050 MPa o más a 293 K {20° C);
excepto:
piezas en las que ninguna de sus dimensiones lineales es superior a 75 mm.
Nota técnica:
La frase 'acero martensítico envejecido capaz de' incluye el acero martensítico envejecido antes y después del tratamiento térmico.
1C225 Boro y compuestos de boro, mezclas y materiales con impurezas en los que el isótopo boro-10 represente más del 20%, en peso, del contenido total de boro.
1C226 Wolframio, según se indica: piezas hechas de wolframio, carburo de wolframio o aleaciones de wolframio (más del 90% de wolframio) cuya masa sea superior a 20 kg y que posean una simetría cilíndrica hueca {incluidos los segmentos de cilindro} con un diámetro interior superior a 100 mm pero inferior a 300 mm;
excepto:
las piezas especialmente diseñadas para emplearse como pesas o colimadores de rayos gamma.
1C227 Calcio (de gran pureza) que contenga menos de 1000 partes por millón, en peso, de impurezas metálicas distintas del magnesio y menos de 10 partes por millón de boro.
1C228 Magnesio (de gran pureza) que contenga menos de 200 partes por millón, en peso, de impurezas metálicas distintas del calcio, y menos de 10 partes por millón de boro.
1C229 Bismuto de gran pureza (99,99% o superior}, con un contenido de plata muy escaso (inferior a 10 partes por millón).
1C230 Berilio metal, aleaciones que contengan mas del 50% de berilio en peso, compuestos que contengan berilio o productos fabricados con éstos;
excepto:
a. Ventanas metálicas para máquinas de rayos X, o para dispositivos de diagrafía de sondeos;
b. Piezas de óxido en forma fabricada o semifabricada, especialmente diseñadas como piezas. componentes electrónicos o como sustrato para circuitos electrónicos;
c. Berilio (silicato de berilio y aluminio) en forma de esmeraldas y aguamarinas.
Nota: El artículo 1C230 incluye los desechos y desbastes que can tengan berilio en la forma anteriormente definida
1C231 Hafnio metal, aleaciones y compuestos de hafnio que contengan más del 60% de hafnio en peso, y productos obtenidos de éstos.
1C232 Helio-3 o helio enriquecido en el isótopo helio-3, mezclas que contengan helio-3, o productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores;
excepto:
Productos o dispositivos que contengan menos de 1 g de helio-3.
1C233 Litio enriquecido con el isótopo 6 (6Li) en una concentración superior al 7,5% de átomos, aleaciones, compuestos o mezclas que contengan litio enriquecido con el isótopo 6, o productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores;
excepto:
Dosimetros termoluminiscentes.
Nota técnica:
La proporción natural del isótopo 6 en el litio es del 7,5 por ciento de átomos
1C234 Circonio con un contenido de hafnio inferior a 1 parte de hafnio por 500 partes de circonio en peso, en forma de metal, aleaciones que contengan más del 50% de circonio en peso, o compuestos, o productos fabricados íntegramente a partir de éstos;
excepto:
Circonio en forma de láminas de grosor no superior a 0,10 mm.
Nota: El artículo 1C234 incluye los desechos y desbastes que can tengan circonio en la forma descrita.
1C235 Tritio, compuestos de tritio y mezclas que contengan tritio y en las cuales 1a razón entre el número de átomos de tritio y de hidrógeno sea superior a 1 parte entre 1000, o productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores;
excepto:
Productos o dispositivos que no contengan más de 1,48 x 10exp3 GBq (40 Ci) de tritio en cualquier forma.
1C236 Radionucleidos que emitan partículas alfa cuyo periodo de semidesintegración esté comprendido entre 10 días y 200 años, compuestos o mezclas que contengan cualquiera de dichos radionucleidos y cuya actividad alfa total sea igual o superior a 37 GBq/kg (1 Ci/kg), o productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores;
excepto:
Productos o dispositivos que contengan menos de 3,7 GBq {100 milicurios) de actividad alfa.
1C237 Radio-226, compuestos de radio-226, mezclas que contengan radio-226, o productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores;
excepto:
a. Cápsulas médicas;
b. Un producto o dispositivo que contenga no más de 0,37 GBq (10 milicurios) de radio-226 en cualquier forma.
1C238 Trifluoruro de cloro (CIF3).
1C239 Explosivos de gran potencia, distintos de los incluidos en la Relación de Material de Defensa, o sustancias o mezclas que contengan más del 2% de los mismos, con densidad cristalina superior a 1,8 g/cm3 y una velocidad de detonación superior a 8000 m/s.
1C240 Níquel en polvo o níquel metal poroso, distintos de los especificados en el artículo OC006, según se indica:
a. Polvo con una pureza en níquel igual o superior al 99,% en peso y un tamaño medio de partículas inferior a 10 micras de acuerdo con la norma ASTM B 330,
excepto:
Polvos de níquel filamentosos;
b. Polvo de níquel poroso obtenido a partir de materiales incluidos en el subartículo
1C240.a.;
excepto:
Chapas sueltas de níquel poroso de superficie no superior a 1000 cm2 por chapa.
Nota: El subartículo 1C240 b se refiere al metal poroso obtenido mediante la compresión y sinterización de los materiales del subartículo 1C240.a. para formar un material metálico con poros finos interconectados en toda la estructura
1C350 Sustancias químicas que puedan emplearse como precursoras de agentes químicos tóxicos, según se indica:
N B.: VEASE ASIMISMO LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA.
1. Tiodiglicol (111-48-8);
2. Oxicioruro de fósforo (10025-87-3);
3. Metilfosfonato de dimetilo (756-79-6);
4. VEASE LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA EN LO QUE RESPECTA A Oifluoruro de metilfosfonilo (676-99-3);
5. Dicioruro de metilfosfonilo (676-97-1);
6. Fosfito de dimetilo (868-85-9);
7. Triciofuro de fósforo (7719-12-2);
8. Fosfito de trimetilo (121-45-9);
9. Cloruro de tionilo (7719-09-7);
1O. 3-Hidroxi-1-metilpiperidina (3554-74-3);
11. Cloruro de N,N-diisopropil-Ibetal-aminoetil (96-79-7),
12. N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetanotiol (5842-07-9);
13. Quinuclidin-3-ol (1619-34-7);
14. Fluoruro de potasio (7789-23-3);
15. 2-Cloroetanol (107-07-3);
16. Dimetilamina (124-40-3);
17. Etilfosfonato de dietilo (78-38-6);
18. N, N-dimetilfosforamidato de dietilo (2404-03-7);
19. Fosfito de dietilo (762-04-9);
20. Hidrocioruro de dimetilamina (506-59-2);
21. Dicioruro de etilfosfinilo (1498-40-4);
22. Dicioruro de etilfosfonilo (1066-50-8);
23. Difluoruro de etillosfonilo (753-98-0);
24. Fluoruro de hidrógeno (7664-39-3);
25. Bencilato de metilo (76-89-1);
26. Dicioruro de metilfosfinilo (676-83-5);
27. N, N-diisopropil-(beta)-amincetanol (96-80-0);
28. Alcohol pinacólico (464-07-3);
29. VEASE LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA EN LO QUE RESPECTA A Metilfosfonito de O-etil-2-diisopropilamincetilo (57856-11-8);
30. Fosfito de trietilo (122-52-1);
31. Tricioruro de arsénico (7784-34-1);
32. Acido bencí1ico (76-93-7);
33. Metilfosfonito de dietilo (15715-41-0);
34. Etilfosfonato de dimetilo (6163-75-3);
35. Difluoruro de etilfosfinilo (430-78-4);
36. Difluoruro de metilfosfinilo (753-59-3);
37. Quinuclidin-3-ona (3731-38-2);
38. Pentacioruro de fósforo (10026-13-8);
39. Pinacolona (75-97-8);
40. Cianuro de potasio (151-50-8);
41. Bifluoruro de potasio (7789-29-9);
42. Bifluoruro de amonio (1341-49-7);
43. Fluoruro de sodio (7681-49-4);
44. Bifluoruro de sodio (1333-83-1);
45. Cianuro de sodio (143-33-9);
46. Trietanolamina (102-71-6);
47. Pentasulfuro de fósforo (1314-80-3);
48. Diisopropilamina (108-18-9);
49. Dietilaminoetanol (100-37-8);
50. Sulfuro de sodio (1313-82-2);
51. Monocioruro de azufre (10025-67-9);
52. Dicioruro de azufre (10545-99-0);
53. Hidrocioruro de trietanolamina (637-39-8);
54. Hidrocioruro de N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilo cloruro (4261-68-1).
1C351 Patógenos en los humanos, zoonosis y "toxinas", según se indica:
a. Virus, ya sean naturales, potenciados o modificados, bien en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya material vivo que haya sido inoculado o contaminado deliberadamente con dichos cultivos, según se indica:
1 Virus de Chikungunya;
2. Virus de la fiebre hemorrágica congo-crimeana;
3. Virus de la fiebre dengue,
4. Virus de la encefalitis equina del este;
5. Virus Ebola;
6. Virus Hantaan;
7. Virus Junín;
8. Virus de la fiebre Lassa;
9. Virus de la coriomeningitis linfocítica;
10. Virus Machupo;
11. Virus Marburg;
12. Virus de la viruela del mono;
13. Virus de la fiebre del valle de Rift;
14. Virus de la encefalitis vector-garrapata (tick-borne)
(virus de la encefalitis rusa de primavera-verano);
15. Virus de la viruela;
16. Virus de la encefalitis equina de Venezuela;
17. Virus de la encefalitis equina del oeste;
18. Virus de la viruela blanca (white pox);
19. Virus de la fiebre amarilla;
20. Virus de la encefalitis japonesa;
b. Rickettsias, ya sean naturales, potenciadas o modificadas, bien en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya material vivo que haya sido inoculado o contaminado deliberadamente con dichos cultivos, según se indica:
1. Coxiella burneti;
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki;
4. Rickettsia rickettsii;
c. Bacterias, ya sean naturales, potenciadas o modificadas, bien en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya material vivo que haya sido inoculado o contaminado deliberadamente con dichos cultivos, según se indica:
1. Bacillus anthracis;
2. Brucella abortas;
3. Brucella melitensis;
4. Brucella saris;
5. Chlamydia psittaci;
6. Clostridium botulinum;
7. Francisella tularensis;
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. Salmonella typhi;
11. Shigella dysenteriae;
12. Vibrio cholerae;
13. Yersinia pestis;
d. "Toxinas", según se indica, y las "subunidades de toxina" de las mismas:
1. Toxina botulínica;
2. Toxina del Clostridium periringens;
3. Conotoxina;
4. Ricino;
5. Saxitoxina;
6. Toxina Shiga;
7. Toxina de Staphylococcus aureus;
8. Tetrodotoxina;
9. Verotoxina;
10. Microcistina (Cianginosina);
excepto:
Cualquiera de los productos mencionados en el artículo 1C351 en forma de "vacuna" o de "inmunotoxina".
1C352 Patógenos en los animales, según se indica:
a. Virus, ya sean naturales, potenciados o modificados, bien en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya material vivo que haya sido inoculado o contaminado deliberadamente con dichos cultivos, según se indica:
1. Virus de la peste porcina africana;
2. Virus gripales aviarios que:
a. no estén caracterizados; o
b. los que la Directiva 92/40/CE (DO n° L 16 de 23.1.1992, p. 19) define como altamente patogénicos, según se indica:
1. virus del tipo A con un IVPI (índice de patogenicidad intravenosa) superior a 1,2 en pollos de seis semanas de edad; o
2. virus del tipo A y del subtipo H5 ó H7 para los cuales la secuenciación de nucleótidos haya mostrado aminoácidos básicos múltiples en el lugar de segmentación de la hemaglutinina;
3. Virus de la lengua azul;
4. Virus de la fiebre aftosa;
5. Virus de la viruela caprina;
6. Virus herpes porcino (enfermedad de Aujeszki);
7. Virus de la peste porcina;
8. Virus Lyssa (virus de la rabia);
9. Virus de la enfermedad de Newcastle;
10. Virus de la peste de los pequeños rumiantes;
11. Enterovirus porcino del tipo 9 (virus de la enfermedad vesicular porcina);
12. Virus de la peste bovina;
13. Virus de la viruela ovina;
14. Virus de la enfermedad de Teschen;
15. Virus de la estomatitis vesicular;
b. Mycoplasma mycoides, ya sea natural, potenciado o modificado, bien en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya material vivo que haya sido inoculado o contaminado deliberadamente con dichos Mycoplasma mycoides;
excepto:
Cualquiera de los productos mencionados en el artículo 1C352 en forma de "vacuna".
1C353 "Microorganismos" genéticamente modificados, según se indica:
a. "Microorganismos" genéticamente modificados o elementos genéticos que contengan secuencias de ácido nucleico asociadas con patogenicidad de organismos incluidos en los artículos 1C351.a. a c., 1C352 o 1C354;
b. "Microorganismos" genéticamente modificados o elementos genéticos que contengan secuencias de ácido nucleico con codificación para elaborar cualquiera de las "toxinas-" que se especifican en el subartículo 1C351.d., o "subunidades de toxina" de las mismas.
1C354 Patógenos en las plantas, según se indica:
a. Bacterias, tanto naturales como potenciadas o modificadas, tanto en forma de "cultivo vivo aislado" o como material que ha sido deliberadamente inoculado o contaminado con tales cultivos, según se indica:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri incluyendo las cepas referidas como Xanthomonas campestris pv. citri tipos A,B,C,D,E ó clasificadas de otra forma como Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ó Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
b. Hongos, tanto naturales como potenciados o modificados, tanto en forma de "cultivo vivo aislado" o como material que ha sido deliberadamente inoculado o contaminado con tales cultivos, según se indica:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcyclus uiei (sin. Dothidella Ulei);
4. Puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici);
5. Puccinia striiformis {sin. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe grisea {Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
1D Equipo lógico
1D001 "Equipo lógico" («software») diseñado o modificado especialmente para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos incluidos en los artículos 1B001 a 1B003.
1D002 "Equipo lógico" «software» para el "desarrollo" de "materiales compuestos" («composites») o laminados que contengan una "matriz" orgánica, una "matriz" metálica o una "matriz" de carbono.
1D101 "Equipo lógico" («software») especialmente diseñado para la "utilización" de productos especificados en el arffculo 1B101.
1D103 "Equipo lógico" («software»} especialmente diseñado para el análisis de observables reducidas tales como la reflectividad al radar, las signaturas (firmas} ultravioletas/infrarrojas y las signaturas (firmas) acústicas.
1D201 "Equipo lógico" («software») especialmente diseñado para la "utilización" de los productos incluidos en el artículo 1B201
1E Tecnoloaía
1E001 "Tecnologia", de acuerdo con la Nota General de Tecnología: para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos o materiales incluidos en los artículos 1A001.b., 1A001.c., 1A002 a lA005, 1B ó 1C.
1E002 Otras "tecnologías", según se indica:
a. "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de polibenzotiazoles o de polibenzoxazoles;
b. "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de compuestos de
fluoroelastómeros que contengan al menos un monómero de vinileter;
c. "Tecnología" para el diseño o la "producción" de los materiales de base o de los materiales cerámicos que no sean "materiales compuestos" («composites»} que se indican a continuación:
1. Materiales de base que posean todas las características siguientes:
a. Cualquiera de las composiciones siguientes:
1. Oxidos de circonio simples o complejos y óxidos complejos de silicio o de aluminio;
2. Nitratos de boro simples (formas cristalinas cubicas);
3. Carburos de silicio o de boro, simples o complejos; o
4. Nitraros de silicio, simples o complejos;
b. Total de impurezas metálicas, excluidas las adiciones intencionales, inferior a:
1. 1.000 ppm para los carburos u óxidos simples; o
2. 5.000 ppm para compuestos complejos o nitraros simples;
c. Que posean cualquiera de las característiscas siguientes:
1. Tamaño medio de partículas inferior o igual a 5 micras y con no más del 10% de las partículas mayores de 10 micras; o
Nota: En lo que se refiere al circonio, estos limites serán de 1 micra y de 5 micras, respectívamente;
2. Que posean todas las características siguientes:
a. Plaquetas con una relación de longitud a espesor superior a 5;
b. Triquitos con una relación de longitud a diámetro superior a 10 para los diámetros inferiores a 2 micras; y
c. Fibras continuas o troceadas de diámetro inferior a 10 micras;
2. Materiales cerámicos que no sean "materiales compuestos" («composites») compuestos de los materiales incluidos en el subartículo 1E002.c.1.;
Nota: Elsubarticulo 1E002.c 2 no contempla el control de la tecnología para el diseño o la praducción de abrasivos.
d. "Tecnología" para la "producción" de fibras de poliamídas aromáticas;
e. "Tecnología" para la instalación, el mantenimiento o la reparación de los materiales incluidos en el artículo 1C001;
f. "Tecnología" para la reparación de las estructuras de "materiales compuestos" («composites»), laminados o materiales incluidos en los artfculos lA002, 1C007.c. ó 1C007.d.
Nota: El subartículo lE002 f. no contempla el control de la "tecnología" de reparación de estructuras de "aeronaves civiles" con "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono y resinas epoxidicas, descritas en los manuales de los fabricantes
1E101 "Tecnologfa" de acuerdo con la Nota General de Tecnología sobre la "utilización" de los productos incluidos en los artículos 1A102, 1B001, 1B101, 1B115, 1B116, 1C001, 1C101, lC107, 1C111 a 1C117, 1D101 ó 1D103.
1E102 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" del "equipo lógico" («software») incluidos en los artículos 1D001, 1D101 ó lD103.
1E103 "Tecnología" para la regulación de la temperatura, la presión o el ambiente en autoclaves o en hidroclaves, cuando se utilicen para 1a producción de "materiales compuestos" («composites») o "materiales
compuestos " («composites») parcialmente procesados.
1E104 "Tecnología" para la "producción" de materiales derivados pirolíticamente formados en un molde, mandril u otro sustrato a partir de gases precursores que se descompongan entre 1.573 K (1.300° C) y 3.173 K (2.900° C) de temperatura a presiones de 130 Pa a 20 KPa.
Nota: El artículo 1E104 incluye la "tecnología" para la composición de gases precursores, candeles y los programas y parámetros de control de procesos
1E201 "Tecnología" de acuerdo con 1a Nota General de Tecnología para la "utilización" de los productos incluidos en los articulos 1A002, 1A202, 1A225 a 1A227, 1B201, 1B225 a 1B233, 1C002.a.2.c. ó d., 1C01O.b., 1C202, 1C210, 10216, 1C225 a 1C240 ó 1D201.
1E202 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" o "producción" de los productos incluidos en los artfculos 1A202 ó 1A225 a 1A227.
1E203 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" del "equipo lógico" («software») incluido en el artículo 1D201.
CATEGORIA 2 - TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES
2A Sistemas, equipos y componentes
(Para los rodamientos de funcionamiento silencioso ver la Relación de material de defensa)
2A001 Rodamientos y sistemas de rodamiento antifricción, según se indica, y componentes para ellos:
Nota: El artículo 2A001 no somete a control las bolas con tolerancias especificaáss por el fabricante de acuerdo con la norma ISO 3290 como grado 5 o peor.
a. Rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos macizos con tolerancias especificadas por el fabricante de acuerdo con las normas ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T o ISO clase 4 (o equivalentes nacionales), y que tengan aros, bolas o rodillos de monel o de berilio;
Nota: El subartículo 2A001.a no somete a control los rodamientos de rodillos cónicos.
b. Otros rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos macizos con tolerancias especificadas por el fabricante de acuerdo con las normas ABEC 9, ABEC 9P o ISO clase 2 o mejores (o equivalentes nacionales};
Nota: El subartículo 2AOO1.b. no somete a control los rodamientos de rodillos cónicos.
c. Sistemas de rodamientos magnéticos activos que utilicen cualquiera de los siguientes materiales:
1. Materiales con densidades de flujo de 2,0 T o mayores y límites elásticos superiores a 414 MPa;
2. Diseños de polarización homopolar 3D totalmente electromagnéticas para actuadores; o
3. Sensores de posición de alta temperatura (450 K (177 °C) y superiores).
2A225 Crisoles hechos de materiales resistentes a los metales actinidos líquidos, según se indica:
a. Crisoles con un volumen comprendido entre 150 ml y 8 litros, y fabricados o revestidos de cualquiera de los siguientes materiales, cuya pureza sea del 98% o más:
1. Fluoruro de calcio (CaF2);
2. Circonato de calcio (metacirconato) (CA2ZRO3);
3. Sulfuro de cerio (Ce2S3);
4. Oxido de erbio (erbia) (Er2O3);
5. Oxido de hafnio (hafnia) (HfO2);
6. Oxido de magnesio (MgO);
7. Aleación nitrurada de niobio-titanio-wolframio (aproximadamente 50% de Nb, 30% de Ti, 20% de W);
8. Oxido de itrio (itria) (Y2O3); o
9. Oxido de circonio (circonio) (ZrO2);
b. Crisoles con un volumen entre 50 ml y 2 litros, y hechos o revestidos de tántalo, de pureza igual o superior al 99,9%;
c. Crisoles con un volumen entre 50 ml y 2 litros, hechos o revestidos de tántalo, de pureza igual o superior al 98%, revestidos con carburo, nitruro o boruro de tántalo (o cualquier combinación de éstos).
2A226 Válvulas con un 'tamaño nominal' igual o superior a 5 mm, con cierre de fuelle, fabricadas íntegramente o revestidas de aluminio, aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones que contengan níquel en un 60% o más, de funcionamiento manual o automático.
Nota: Para las válvulas con diferentes diámetros de entrada y de salida, el término anterior 'tamaño nominal' se refiere al diámetro más pequeño.
2B Equipos de ensayo, de control y de producción
Notas técnicas
1. Los ejes de contorneado secundarios paralelos, (por ejemplo el eje w de las mandrinadoras horizontales o un eje de rolación secundario cuya linea central sea paralela al eje de rotación principal) no se incluyen en el número total de ejes de contorneado.
N.B. Los ejes de rotación no necesitan cubrir 360°. Un eje de rotación podrá ser accionado por un dispositivo lineal (por ejemplo un tornillo o un sistema de piñón y cremallera).
2.La nomenclatura de los ejes se ajustará a la norma internacional ISO 841 «Máquinas de Control Numérico-Nomenclatura de Ejes y Movimientos».
3. A los efectos de los articulos 2B001 a 2BOO9 un "husillo basculante II se considera como un eje de rotación.
4. Podrán utilizarse los niveles de precisión de posicionamiento garantizados en logar de los protocolos de ensayo individuales para cada modelo de máquina herramienta que utilice el procedimiento de ensayo reconocido ISO.
5. A los efectos de los articulos 2B001 a 2BOO9 la precisión de posicionamiento de máquinas herramienta de "control numérico" deb era determinarse y presentarse de acuerdo con la norma ISO 230/2.
2B001 Máquinas herramienta, según se indica, y cualquier combinación de ellas, para el arranque (o corte) de metales, materiales cerámicos o "materiales compuestos" <composites>, que, según las especificaciones técnicas del fabricante, puedan dotarse de dispositivos electrónicos para el "control numérico":
N.B: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 2B201.
a. Máquinas herramienta pars torneado que reúnan todas las características
siguientes:
1. Precisiones de posicionamiento, con todas las correcciones disponibles, inferiores a (mejores que) 6 micras en cualquiera de los ejes lineales (posicionamiento global);
2. Dos o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado";
Nota: El subartículo 2B001.a. no somete a control las máquinas de torneado diseñadas especialmente para producir lentes de contacto.
b. Máquinas herramienta para fresado que reúnan cualquiera de las caracterfsticas siguientes:
1.
a. Precisiones de posicionamiento, con todas las correcciones disponibles, inferiores a (mejores que) 6 micras en cualquiera de los ejes lineales {posicionamiento global);
b. Tres ejes lineales más un eje de rotación que puedan coordinarse simultáneamente cara el "control de contorneado";
2. Cinco o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para ei "control de contorneado"; o
3. Una precisión de posicionamiento para las mandrinadoras de coordenadas, con todas las correcciones disponibles, inferiores a (mejores que) 4 micras en cualquiera de los ejes lineales (posicionamiento global);
c. Máquinas herramienta para rectificado que reúnan cualquiera de las características siguientes:
1.
a. Precisiones de posicionamiento, con todas las correcciones disponibles, inferiores a (mejores que} 4 micras en cualquiera de los ejes lineales {posicionamiento global];
b. Tres o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado"; o
2. Cinco o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado";
Nota: El subartículo 2B001. c. no somete a control las máquinas para rectificado, según se indica:
1 Máquinas para rectificado cilíndrico externo, interno o externo-interno que reúnan todas las características siguientes:
a. Limitadas al rectificado cilindrico; y
b. Limitadas a una capacidad máxima para piezas de 150 mm de diámetro exterior o longitud
2 Máquinas disonadas específicamente como rectificadoras de coordenadas que reúnan cualquiera de las características siguientes:
a. El eje c se utilice para mantener las muelas perpendiculares a la superficie de trabajo; o
b. El eje a esté configurado para rectificar levas de tambor.
3. Afiladoras de herramientas o de cuchillas expedidas como sistemas completos con "equipo lógico" (<software>) diseñado especialmente para la producción de herramientas o cuchillas.
4 Máquinas para rectificado de cig eñales o de árboles de levas.
5. Rectificadoras de superficies.
d. Máquinas de electro-erosión (EDM) de tipo distinto al de hilo que tengan dos o más ejes de rotación que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado";
e. Máquinas herramienta para el arranque de metales, materiales cerámicos o "materiales compuestos" (<composites>):
1. Por medio de:
a. Chorros de agua o de otros líquidos, incluyendo los que utilizan aditivos abrasivos;
b. Haz electrónico; o
c. Haz "láser"; y
2. Dotadas de dos o más ejes rotativos, los cuales:
a. Puedan coordinarse simultáneamente para el "control del contorneado";
b. Tengan una precisión de posicionamiento inferior a (mejor que) 0,003°;
f. Máquinas para perioracion profunda y máquinas para tornear modificadas para perforación profunda, que tengan una capacidad máxima de profundidad de perforación superior a 5.000mm y accesorios diseñados especialmente para ellas.
2B002 Máquinas herramienta, que no sean de "control numérico", para la producción de superficies de calidad óptica, según se indica, y los componentes disonados especialmente para ellas:
a. Máquinas de tornear que utilicen una herramienta de corte de punta única y reúnan todas las características siguientes:
1. Precisión de posicionamiento inferior a (mejor que) 0,0005 mm por cada 300 mm de recorrido;
2. Repetibilidad del posicionamiento bidireccional inferior a (mejor que) 0,00025 mm por cada 300 mm de recorrido;
3."Desplazamiento axial periódico radial" (descentramiento) (<run out>) y "desplazamiento axial periódico longitudinal" (<camming>) del husillo, inferiores a (mejor que) 0,0004 mm TIR;
4. Desviación angular del movimiento (guiñada, cabeceo y balanceo} inferior a (mejor que) 2 segundos de arco, TIR, en todo el recorrido; y
5. Perpendicularidad inferior a (mejor que) 0,001 mm por cada 300 mm de recorrido;
Nota Técnica:
La repetibilidad de posicionamiento bidireccional (R) de un eje es el valor máximo de la repetibilidad de posicionamiento en cualquier posición a lo largo o alrededor del eje, determinada por el procedimiento y en las condiciones que se especifican en la parte 2.11 de la norma ISO 230/2: 1988.
b. Talladoras de volante que reúnan todas las características siguientes:
1. "Desplazamiento axial periódico radial" (descentramiento) (<run out>} y "desplazamiento axial periódico longitudinal" (<camming>) del husillo inferior a (mejor que) 0,0004 mm TIR; y
2. Desviación angular del movimiento (guiñada, cabeceo y balanceo) inferior a (mejor que) 2 segundos de arco, TIR, en todo el recorrido.
2B003 Maquinas herramienta de "control numérico" o manuales, y los componentes, controles y accesorios disonados especialmente para ellas, diseñadas especialmente para el rasurado, acabado, rectificado o bruñido de engranajes rectos, de dentado helicoidal y de doble dentado helicoidal,
endurecidos (Rc = 40 o superior), con círculo primitivo de diámetro superior a 1.250 mm y una anchura de diente del 15% o superior del diámetro del circulo primitivo, acabados con calidad igual o superior al nivel AGMA (<Americen Gear Manufacturers Asociation>) 14 (equivalente a ISO 1328 clase 3).
2BOO4 "Prensas isostáticas" en caliente, que reúnan todas las características siguientes, y matrices, moldes, componentes, accesorios y controles diseñados especialmente para ellas:
N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 2B1OA Y 2B2O4.
a. Un ambiente térmico controlado dentro una cavidad cerrada y que posean una cámara con un diámetro interior igual o superior a 406 mm;
b. Cualquiera de las características siguientes:
1. Capacidad para desarrollar una presión de trabajo máxima superior a 207 MPa;
2. Ambiente térmico controlado superior a 1.773 K (1.500 °C); o
3. Capacidad para efectuar impregnación con hidrocarburos y eliminación de las sustancias gaseosas de descomposición resultantes.
e. Equipos de producción "controlados por programa almacenado" para el depósito por pulverización catódica capaces de producir densidades de corriente iguales o superiores a 0,1 mA/mm2 a una velocidad de depósito igual o superior a 15 micras/h;
f. Equipos de producción "controlados por programa almacenado" para el depósito por arco catódico, dotados de una reticula de electroimanes para el control de la dirección del punto de arco en el cátodo;
g. Equipos de producción "controlados por programa almacenado" para la implantación iónica que permitan la medición in situ de una de las características siguientes:
1. Espesor del revestimiento sobre el sustrato y control de la velocidad; o
2. Características ópticas;
Nota: El artículo 2BOO5 no somete a control los equipos para depósito químico mediante vapor, de arco catódico, depósito por pulverización catódica, sedimentación iónica o implantación iónica diseñados especialmente para herramientas de corte o de mecanizado.
2B006 Sistemas y equipos de control dimensional o de medida según se indica:
a. Máquinas de control dimensional controladas por ordenador, por "control numérico" o "controladas por programa almacenado", que tengan una "incertidumbre de medida" de la longitud en tres dimensiones (volumétrica) igual o inferior a (mejor que) (1,7 + L/1.000) micras, (L es la longitud medida expresada en mm) ensayada según la norma ISO 10360-2;
N B: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 2B206.
b. Instrumentos de medida de desplazamiento lineal y angular, según se indica:
1. Instrumentos de medida lineal que posean cualquiera de las características siguientes: a. Sistemas de medida del tipo sin contacto que posean una "resolución" igual o inferior a (mejor que) 0,2 micras dentro de una gama de medida igual o inferior a 0,2 mm;
b. Sistemas de transformadores diferenciales de tensión lineal que reúnan todas las características siguientes:
1. "Linealidad" igual o inferior a (mejor que) 0,1% dentro de una gema de medida igual o inferior a 5 mm; y
2. Deriva igual o inferior a (mejor que) 0,1% por día a la temperatura ambiente normalizada de las salas de verificación +- 1 K; o
c. Sistemas de medida que reúnan todas las características siguientes:
1. Que contengan un "láser"; y
2. Capaces de mantener durante 12 horas como mínimo, a una temperatura normalizada +- 1 K y a una presión normalizada, todas las caracter~sticas siguientes:
a. Una "resolución", en toda la escala, igual o inferior a (mejor que) 0,1 micras; y
b. Una "incertidumbre de medida" igual o inferior a (mejor que) (0,2 + L/2.000) micras (L es la longitud medida expresada en mm);
Nota Técnica:
La dimensión interior de la cámara es 1a de la cavidad de trabajo en la que se generan la temperatura y la presión de trabajo y no incluye el utillaje de sujeción. Dicha dimensión sera inferior al diámetro interior de la cámara de alta presión o al diámetro interior de la cámara aislada del horno, en función de cuál de las cámaras esté situada en el interior de la otra.
2BOO5 Equipos diseñados especialmente para el depósito, proceso y control durante el proceso, de revestimientos, recubrimientos y modificaciones de superficies inorgánicas, según se indica, para sustratos no electrónicos, por los procedimientos que se especifican en la Tabla y en las Notas correspondientes a continuación del artículo 2E003.f., y los componentes de manejo automático, posicionamiento, manipulación y control automatizados diseñados especialmente para ellos:
a. Equipos de producción "controlados por programa almacenado" para el depósito químico mediante vapor (CVD) que reúnan todas las características siguientes:
1. Proceso modificado para uno de los tipos de depósito siguientes:
a. CVD pulsante;
b. Deposición nuclearia térmica controlada (CNTD}; o
c. CVD intensificado por plasma o asistido por plasma;
2. Que incorporen alguna de las características siguientes:
a. Juntas rotatorias de alto vacio (igual o inferior a 0,01 Pa); o
b. Control del espesor del revestimiento in situ;
b. Equipos de producción "controlados por programa almacenado" para la implantación jónica que posean corrientes de haz iguales o superiores a 5 mA;
c. Equipos de producción "controlados por programa almacenado" para el depósito físico mediante vapor, con haz de electrones (EB-PVD), que rdúnan todas las características siguientes:
1. Sistemas de alimentación tasado a más de 80 kW;
2. Sistema de control "láser" del nivel del baño líquido que regule con precisión la velocidad de avance de los lingotes; y
3. Dispositivo de vigilancia de la velocidad controlado por ordenador, que funcione de acuerdo con el principio de la fotoluminiscencia de los átomos ionizados en la corriente en evaporación para controlar la velocidad de
depósito de un revestí-miento gue contenga dos o más elementos;
d. Equipos de producción "controlados por programa almacenado" para ia pulverización de plasma que posean cualquiera de las características siguientes:
1. Funcionamiento en atmósfera controlada a baja presión (igual o inferior a 10 KPa, medida por encima de la salida de la boquilla de la pistola y a una distancia máxima de 300 mm de ésta) en una cámara de vacio capaz de evacuar hasta 0,01 Pa antes del proceso de pulverización; o
2. Control del espesor del revestimiento in situ;
Nota: El subartículo 2B006.b.1. no somete a control los sistemas de medida con interferómetros, sin bucle de realimentación cerrado o abierto, que contengan un "láser" para medir los errores de movimiento del carro de máquinas herramienta, de máquinas de control dimensional o de equipos slmilares.
2. Instrumentos de medida angular con una "desviación de posición angular" igual o inferior a (mejor que) 0,00025°;
Nota: El subartículo 2B006.b.2 no somete a control los instrumentos ópticos, como los autocolimadores, que utilicen luz colimado para detectar eJ desplazamiento angular de un espejo.
c. Equipos destinados a medir irregularidades de superficie midiendo la dispersión (<scatter>) óptica en función del ángulo, con una sensibilidad igual o inferior a (mejor que) 0,5 nm.
Notas: 1 Las máquinas herramienta gue puedan utilizarse como máquinas de medida están sometidas a control si cumplen o sobrepasan los criterios establecidos para la función de máquinas herramienta o para la función de máquinas de medida.
2 Una máquina descrita en el artículo 2B006 esta sometida a control si sobrepasa el limite de control en un punto cualquiera de su gama de funcionamiento.
2B007 "Robots" que reúnan cualquiera de las características siguientes y controladores y "efectores terminales" diseñados especialmente para ellos:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 2B207.
a. Capaces de proceso completo, en tiempo real, de imagen tridimensional o del análisis de escenas tridimensionales para crear o modificar "programas" o datos numéricos de programas;
Nota: La limitación relativa al análisis de escena no incluye la aproximación de la tercera dimensión mediante la visión bajo un ángulo dado, o limitado a la interpretación de una escala de grises para la percepión de la profundidad o la textura para las tareas autorizadas (2 1/2 D).
b. Diseñados especialmente para satisfacer las normas nacionales de seguridad relativas a entornos de armamento explosivo;
c. Diseñados especialmente o tasados como endurecidos a la radiación por encima de los 1ímites necesarios para soportar más de 5 x 103 Gy (Si) sin degradación operativa; o
d. Diseñados especialmente para trabajar a alturas superiores a 30.000 m .
2B008 Conjuntos, unidades o módulos insertables diseñados especialmente para máquinas herramiienta, o para los equipos sometidos a control por los articulos 2B006 ó 2B007, según se indica:
a. Unidades de realimentación de posición lineal (por ejemplo, los dispositivos de tipo inductivo, escalas graduadas, sistemas de infrarrojos o sistemas "láser") que posean una "exactitud" global inferior a (mejor que) (800 + {600 x L x 10-3) nm (siendo L la longitud efectiva en mm);
Nota: Para los sistemas "láser" véase también la nota al subartículo 2B006 b. 1
b. Unidades de realimentación de posición rotatoria, por ejemplo dispositivos de tipo inductivo, escalas graduadas, sistemas de infrarrojos o sistemas "láser" que posean una "exactitud" inferior a (mejor que) 0,00025°;
Nota: Para los sistemas "láser" véase también la nota al subartículo 2B006.b. 1.
c. "Mesas rotativas compuestas" y "husillos basculantes" que, de acuerdo eon las especificaciones del fabricante, puedan mejorar las máquinas herramienta hasta el punto de que alcancen o sobrepasen los niveles establecidos en el artículo 2B.
2BOO9 Máquinas de conformación por rotación y máquinas de conformación por estirado que, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, puedan ser equipadas con unidades de "control numérico" o controladas por ordenador y que reúnan todas las características siguientes:
N. B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICTULOS 2B109 Y 2B209.
a. Tengan dos o más ejes controlados, de los que dos como minímo puedan ser coordinados simultánesmente para el "control de contorneado";
b. Una fuerza en rod~llo superior a 60 kN.
Nota técnica:
Las máquinas que combinen las funciones de conformación por rotación y por estirado
(<spin-forming> y <flow-forming>) se consideran, a efectos del artículo 2B009, como máquinas de con formación por estirado.
2B104 Controles de equipos y procesos diseñados o modificados para la densificación y la pirólisis de toberas de cohetes y puntas de ojiva de veh~culos de reentrada.
Nota: Las únicas "prensas isostáticas" y hornos incluidos en el artículo 2B104 son los siguientes:
a. "Prensas isostáticas", distintas de las especificadas en el artículo 2B004, que tengan todas las características siguientes:
1. Presión de trabajo máxima de 69 MPa o superior;
2. Diseñadas para conseguir y mantener un ambiente termal controlado de 873 K (600°C) o superior; y
3. Que posean una cavidad de la cámara con un diámetro interior de 254 mm o superior;
b. Hornos de CVD diseñados o modificados para 1a densificación de "materiales compuestos" (<composites>) carbono-carbono.
2B109 Máquinas de conformación por estirado, distintas de las incluidas en el artículo 2B009, y componentes diseñados especialmente para elIas que:
N B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 2B209.
a. De acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, puedan ser equipadas con unidades de "control numérico" o controladas por ordenador, aunque no lo estuviesen originariamente con tales unidades, y
b. Tengan más de dos ejes que puedan ser coordinados simultáneamente para el "control de contorneado".
Notas técnicas:
1. Las máquinas que combinen las funciones de conformación por rotación y por estirado (<spin-forming> y <flow-forming>) se consideran, a efectos del artículo 2B109, como de conformación por estirado
2. El artículo 2B109 no somete a control las máquinas que no son utilizables en la producción de componentes y equipos para propulsión (por ejemplo carcasas de motores) para los sistemas incluidos en el subartículo 9A007.a.
2B116 Sistemas para ensayo de vibraciones, equipos y componentes para ellos, según se indica:
a. Sistemas para ensayo de vibraciones que empleen técnicas de realimentación o de bucle cerrado y que incorporen un controlador digital, capaces de someter a un sistema a vibraciones de 10 g rms o más, en toda la banda de 20 Hz a 2.000 Hz e impartiendo fuerzas de 50 kN, medidas a 'mesa vacia', o superiores;
b. Controladores digitales, combinados con "equipo lógico" (<sohware>) especialmente diseñado para ensayos de vibraciones, con "ancho de banda en tiempo real" superior a 5 kHz diseñados para uso en sistemas para ensayos de vibraciones incluidos en el subartículo 2B116.a.;
c. Impuisores para vibración (unidades agitadoras), con o sin los amplificadores asociados, capaces de impartir una fuerza de 50kN, medida a 'mesa vacia', o superior, y utilizables en los sistemas para ensayos de vibraciones incluidos en el subartículo 2B116.a.;
d. Estructuras de soporte de la pieza a ensayar y unidades electrónicas diseñadas para combinar unidades agitadoras múltiples en un sistema capaz de impartir una fuerza efectiva combinada de 50 kN, medida a 'mesa vacia', o superior, y utilizables en los sistemas para ensayos de vibraciones incluidos en el subartículo 2B116.a.
Nota: En el artículo 2B116 'mesa vacia' significa una mesa plana, o superficie, sin guarniciones ni accesorios.
2B201 Máquinas herramienta, distintas de las indicadas en el artículo 2BOO1, según se indica, para el arranque o corte de metales, materiales cerámicos o "materiales compuestos" (<composites>), que, según las especificaciones técnicas del fabricante, puedan dotarse de dispositivos electrónicos para el "control de contorneado" simultáneo en dos o más ejes:
a. Máquinas herramienta para fresado que reúnan cualquiera de las características siguientes:
1. 'Precisiones de posicionamiento' con todas las correcciones disponibles inferiores a (mejores que) 0,006 mm en cualquiera de los ejes lineales (posicionamiento global); o
2. Dos o más ejes de rotación de contorneado;
Nota: El subartículo 2B201,a, no somete a control las máquinas para fresado que reúnan las características siguientes:
a. Desplazamiento en el eje x superior a 2 m; y
b, 'Precisión cle posicionamiento' global en el eje x superior a (peor que) 0,030 mm,
b. Máquinas herramienta para rectificado que reúnan cualquiera de las
características siguientes:
1. 'Precisiones de posicionamiento', con todas las correcciones disponibles, inferiores a (mejores que) 0,004 mm en cualquiera de los ejes lineales (posicionamiento global); o
2. Dos o más ejes de rotación de contorneado.
Nota: El sutartículo 2B20l.b. no somete a control las siguientes máquinas para rectificado:
a. Máquinas para rectificado cilíndrico externo, interno o externo-interno que reúnan todas las características siguientes:
1. Límitadas al rectificado cilíndrico;
2. 150 mm de diámetro o de longitlud exteriores máximos de las piezas;
3. No más de dos ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado"; y
4, No tengan eje c de contorneado;
b. Rectificadoras de coordenadas que sólo dispongan de los ejes: x, y, c y a utilizándose el eje c para mantener las muelas perpendiculares a la supefficie de trabajo y estando el eje a configurado para rectificar levas de tambor;
c. Afiladoras de herramientas o de cuchillas con "equipo lógico" (<software>) diseñado especialmente para la proáucción de herramientas o cuchillas.p
d. Máquinas para rectificado de cigueñales o de árboles de levas.
2B204 "Prensas isostáticas" distintas de las incluidas en los artículos 2B004 ó 2B104, capaces de desarrollar una presión de funcionamiento máxima de 69 MPa o superior y que tengan una cámara de diámetro interior superior a 152 mm,. y matrices, moldes o controles diseñados especialmente para ellas.
Nota técnica:
La dimensión de la cámara interior es la de la cámara en la que se alcanzan tanto la remp era tura de funcionamiento como la presión de funcionamiento, y no incluye los acaesorios. Esta dimensión será la inferior, bien al diámetro interior de la cámara de presión, bien al diámetro interior de la cámara aislada del horno, según cuál de las dos cámaras esté colocada dentro de la otra.
2B206 Máquinas, dispositivos o sistemas de control dimensional, distintos de los incluidos en el artículo 2B006, según se indica:
a. Máquinas de control dimensional controladas por ordenador o por control numérico que reúnan las dos características siguientes:
1. Dos o más ejes; y
2. Una "incertidumbre de medida" de la longitud en una dimensión igual o inferior a (mejor que) (1,25 + L/1000} micras (L es la longitud medida expresada en mm) (Ref,:VDI/VDE 2617 Partes 1 y 2);
b. Sistemas de control simultáneo lineal y angular de semicascos, que reúnan las dos características siguientes:
1. "incertidumbre de medida" en cualquier eje lineal igual o inferior a (mejor que) 3,5 micras en 5mm; y
2. "Desviación de posición angular" igual o inferior 0,02°.
Nota técnica:
1. Las máquinas herramienta que puedan utilizarse como máquinas de medida
están sometidas a control si cumplen o sobrepasan los criterios establecidos para la función de maquinas herramienta o para la función de máquinas de medida.
2. Una máquina descrita en el artículo 2B206 está sametids a control si sobrepasa el limite de control en un punto cualquiera de su gema de funcionamiento.
3. La sonda utilizada para determinar la incertidumbre de medida de un sistema de control dimensional será la descrita en VDI/VDE 2617, partes 2, 3 y 4.
2B207 "Robots" y "efectores terminales", distintos de los incluidos en el artículo 28007, diseñados especialmente para cumplir las normas nacionales de seguridad aplicables a 1a manipulación de explosivos de gran potencia (por ejemplo, satisfacer las especificaciones del código eléctrico para explosivos de gran potencia), y controladores diseñados especialmente para ellos.
2B209 Máquinas de conformación por estirado o máquinas de conformación por rotación, capaces de desempeñar funciones de conformación por estirado, distintas de las incluidas en los articulos 2BOO9 o 2B109, o mandriles, según se indica:
a.
1. Con tres o más cilindros (activos o de guía}; y
2. De acuerdo con la especificación técnica del fabricante, puedan ser equipadas con unidades de "control numérico" o con control por ordenador;
b. Mandriles para la conformación de rotores diseñados para formar rotores cilíndricos de diámetro interior entre 75 mm y 400 mm.
Nota: El artículo 2B209 incluye las máquinas que tengan solo un cilindro único diseñado para deformar el metal más dos cilindros auxiliares que sirvan de apoyo al mandril, pero que no participen directamente en el proceso de deformación.
2B225 Manipuladores a distancia que puedan usarse para efectuar acciones a distancia en las operaciones de separación radioqu~mica y en celdas calientes, según se indica:
a. Con capacidad para atravesar una pared de celda caliente de 0,6 m o más (operación a través de la pared); o
b. Con capacidad para pasar por encima de una pared de celda caliente de 0,6 III o más de grosor (operación por encima de la pared).
Nota: Los manipuladores a distancia traducen las acciones de un operador humano a un brazo operativo y sujeción terminal a distancia. Los manipuladores pueden ser del tipo 'maestro/esclavo' o accionados por palanca universal o teclado numérico.
2B226 Hornos de inducción al vacio o de ambiente controlado (gas inerte) capaces de funcionar a más de 1.123 K {850 °C) y con bobinas de inducción de 600 mm o menos de diámetro, y diseñados con potencias de entrada de 5 kW o más, y fuentes de alimentación especialmente diseñadas para ellos con una potencia de salida especificada de 5 kW o más. N B.: VEASE TAMBIEN LA CATEGORIA 3B.
Nota: El artículo 2B226 no incluye hornos diseñados para la transformación de obleas de semiconductores.
2B227 Hornos metalúrgicos de fusión y de fundición, de vacio y de atmósfera controlada, según se indica, y sistemas especialmente configurados de supervisión y control por ordenador, para ellos:
a. hornos de fundición y de refusión de arco con electrodos consumibles entre 1.000 cm3 y 20.000 cm3 y capaces de funcionar a temperaturas de fusión superiores a 1.973 K (1.700°C);
b. hornos de fusión de haz de electrones, y de atomización y difusión por plasma con potencia igual o superior a 50 kW y capaces de funcionar a temperaturas de fusión superiores a 1.473 K {1.200 °C).
2B228 Equipos de fabricación y ensamblado de rotores, asf como mandriles y matrices para la conformación de fuelles, según se indica:
a. Equipos de ensamblado de rotores para ensamblar secciones de tubos de rotor, pantallas y cofias de centrifugas gaseosas, incluyendo mandriles de precisión, abrazaderas y máquinas de ajuste por contracción asociados.
b. Equipos de enderezamiento de rotores para alinear las secciones de los tubos de los rotores de las centrífugas gaseosas a un eje común.
Nota técnica:
Normalmente, estos equipos consistirán en probetas de medida de precisión conectadas con un ordenador que, subsiguientemente, controla la acción de, por ejemplo, arietes nelJmáticos utilizados para alinear las secciones del tubo del rotor.
c. Mandriles y matrices para la conformación de fuelles, para la producción de fuelles de forma convolutiva simple (fuelles hechos de aleaciones de aluminio de gran tenacidad, acero martensftico envejecido o materiales filamentosos de gran tenacidad). Los fuelles tienen todas las dimensiones siguientes:
1. diámetro interior comprendido entre 75 mm y 400 mm;
2. longitud igual o superior a 12,7 mm;
3. paso superior a 2 mm.
2B229 Máquinas de equilibrado multiplano de centrífugas, fijas o móviles, horizontales o verticales, según se indica:
a. máquinas de equilibrado de centrífugas diseñadas para equilibrar rotores flexibles, que tengan una longitud igual o superior a 600 mm y todas las características siguientes:
1. un diámetro nominal, o un diámetro máximo con oscilación, de 75 mm o más;
2. capacidad para masas entre 0,9 y 23 kg; y
3. capacidad de equilibrar velocidades de revolución superiores a 5.000 r.p.m.;
b. máquinas de equilibrado de centr~fugas disonadas para equilibrar componentes de rotor cilíndricos huecos y que tenga todas las características siguienttes:
1. diámetro nominal igual o superior a 75 mm;
2. capacidad para masas entre 0,9 y 23 kg;
3. capacidad para equilibrar con un desequilibrio residual de 0,01 kg mm/kg por plano o mejor; y
4. del tipo accionado por correa.
2B230 "Transductores de presión" capaces de medir la presión absoluta en cualquier punto en el intervalo de O a 13 kPa, con elementos sensores de la
presión fabricados o protegidos con níquel, aleaciones de níquel con más del 60% de níquel en peso, aluminio o aleaciones de aluminio, que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
a. Una escala total de menos de 13 kPa y una 'exactitud' superior a +- 1% de la escala total; o
b. Una escala total de 13 kPa o más y una 'exactitud' superior a +- 130 Pa.
Nota técnica:
A los fines del artículo 2B230, 'exactitud' incluye la no linealidad, histéresis y repetibilidad a temperatura ambiente.
2B231 Bombas de vacío con un tamaño del orificio de entrada igual o superior a 380 mm, con velocidad de bombeo igual o superior a 15.000 litros por segundo y capaces de producir un vacío final mejor que 13 mPa.
Notas técnicas:
1. El vacío final se determina en la entrada de la bomba, con la entrada de la bomba bloqueada.
2. La velocidad de bombeo se determina en el punto de medición con nitrópeno gaseoso o aire.
2B232 Cañones de gas ligero multietapas u otros sistemas de cañón de alta velocidad (de bobina, electromagnéticos, electrotérmicos u otros sistemas avanzados), capaces de acelerar proyectiles a una velocidad de 2 km/s o más.
2B350 Sistemas y equipos químicos de fabricación, según se indica:
a. Cubas de reacción o reactores, con o sin agitadores, con un volumen interno total (geométrico) superior a 0,1 m3 (100 litros) e inferior a 20 m3 (20.000 litros), en las que todas las superficies que entran en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que están siendo procesados, están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso;
2. Fluoropolímeros;
3. Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
4. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso;
5 Tántalo o aleaciones de tántalo;
6. Titanio o aleaciones de titanio; o
7. Circonio o aleaciones de circonio;
b. Agitadores para uso en cubas de reacción o reactores, cuando todas las superficies del agitador que entran en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que están siendo procesados, están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso;
2. Fluoropolímeros;
3. Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
4. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso;
5. Tántalo o aleaciones de tántalo;
6. Titanio o aleaciones de titanio; o
7. Circonio o aleaciones de circonio;
c. Tanques de almacenaje, contenedores o receptores con un volumen interno total (geométrico) superior a 0,1 m3 (100 litros), en los que todas las
superTicies que entran en contacto directo con el componente o componentes qu~micos contenidos, o que están siendo procesados, están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de nfquel y 20% de cromo, en peso;
2. Fluoropolímeros;
3. Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
4. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso;
5. Tántalo o aleaciones de tántalo;
6. Titanio o aleaciones de titanio; o
7. Circonio o aleaciones de circonio;
d. Intercambiadores de calor o condensadores con una superficie de transferencia de calor de menos de 20 m2, en los que todas las superficies que entran en contacto directo con el componente o componentes químicos que están siendo procesados, están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso;
2. Fluoropolímeros;
3. Vidrio {incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
4. Grafito;
5. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso;
6. Tántalo o aleaciones de tántalo;
7. Titanio o aleaciones de titanio; o
8. Circonio o aleaciones de circonio;
e. Columnas de destilación o de absorción con un diámetro interior superior a 0.1 m, en las que todas las superficies que entran en contacto directo con el componente o componentes químicos que están siendo procesados, están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso;
2. Fluoropolímeros;
3. Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
4. Grafito;
5. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso;
6. Tántalo o aleaciones de tántalo;
7. Titanio o aleaciones de titanio; o
8. Circonio o aleaciones de circonio;
f. Equipos de llenado, manejados por control remoto, en los que todas las superficies que entran en contacto directo con el componente o componentes químicos que están siendo procesados están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso; o
2. Níquel o aleaciones con más del 40°/0 de n~quel en peso;
g. Válvulas con sellado múltiple que incorporen un puerto de detección de fugas, válvulas de sellado en fuelle, válvulas sin retorno (<check>) o de diafragma, en las que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que están siendo
procesados, están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso;
2. Fluoropolímeros;
3. Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
4. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso;
5. Tántalo o aleaciones de tántalo;
6. Titanio o aleaciones de titanio; o
7. Circonio o aleaciones de circonio;
h. Sistema de tuberías multipared que incorporen un puerto de detección de fugas, en los que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que están siendo procesados,están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso;
2. Fluoropolímeros;
3. Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
4. Grafito;
5. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso;
6. Tántalo o aleaciones de tántalo;
7. Titanio o aleaciones de titanio; o
8. Circonio o aleaciones de circonio;
i. Bombas de sellado múltiple, de mecanismo encapsulado, de mecanismo magnético, de fuelle o de diafragma, con una tasa de flujo máxima especificada por el fabricante superior a 0,6 m3/hora, o bombas de vacio con una tasa de flujo máxima especificada por el fabricante superior a 5 m3/hora (bajo condiciones de temperatura normal (273 K (0 °C)) y presión (101,3 kPa), en las que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que están siendo procesados, están hechas de cualquiera de los siguientes materiales:
1. Aleaciones con más del 25% de níquel y 20% de cromo, en peso;
2. Cerámicos;
3. Ferrosilicio;
4. Fluoropolímeros;
5. Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio);
6. Grafito;
7. Níquel o aleaciones con más del 40% de níquel en peso
8. Tántalo o aleaciones de tántalo;
9. Titanio o aleaciones de titanio; o
10. Circonio o aleaciones de circonio;
j. Incineradores diseñados para la destrucción de las sustancias qufmicas incluidas en el artículo 1 C350, que tengan un sistema de aprovisionamiento de residuos especialmente diseñado, con sistema de manipulación especial y con una temperatura media de la cámara de combustión superior a 1.273 K (1.000 °C}, en los que todas las superficies del sistema de aprovisionamiento de residuos que entran en contacto directo con los residuos estén hechas o revestidas con cualquiera de los siguientes
materiales:
1. Aleaciones gue contengan más del 25% de níquel y 20% de cromo en peso;
2. Materiales cerámicos; o
3. Níquel o aleaciones que contengan más del 40 % de níquel en peso;
2B351 Sistemas de supervisión de gases tóxicos, según se indica; y detectores asignados para ellos:
a. Diseñados para funcionar continuamente y utilizables en la detección de agentes para la guerra química, las sustancias químicas especificadas en el artículo 1C350 o compuestos orgánicos que contengan fósforo, azufre, flúor o cloro a una concentración inferior a 0,3 m/m3; o
b. Diseñados para la detección de la actividad inhibidora de la colinesterasa.
2B352 Equipos que puedan usarse en la manipulación de materiales biológicos, según se indica:
a. Instalaciones completas de confinamiento biológico con nivel de contención P3, P4;
Nota técnica:
Los niveles de confinamiento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) son los especificados en el Manual WHO de Seguridad Biológica en Laboratorios de la OMS (Ginebra, 1983).
b. Fermentadores capaces de cultivar "microorganismos" patógenos, virus o capaces de producir toxinas, sin propagación de aerosoles, y que tengan una capacidad total de 100 litros o más;
Nota técnica:
Los fermentadores incluyen biorreactores, químiostatos y sistemas de flujo continuo.
c. Separadores centrífugos, capaces de separación continua sin propagación de aerosoles, que tengan todas las características siguientes:
1. Velocidad de flujo superior a 100 litros por hora;
2. Componentes de acero inoxidable pulido o titanio;
3. Juntas de estanqueidad dobles o múltiples dentro de la zona de confinamiento del vapor;
4. Capaces de esterilización in situ estando cerrados.
Nota técnica:
Los separadores centrífugos incluyen los decantadores.
d. Equipos de filtrado de flujo transversal, capaces de separación continua sin propagación de aerosoles, que tengan las dos características siguientes:
1. De tamaño igual o superior a 5 metros cuadrados;
2. Capaces de esterilización in situ;
e. Equipos de liofilización esterilizables por vapor, con una capacidad del condensador superior a 50 kg de hielo en 24 horas e inferior a 1.000 kg de hielo en 24 horas;
f. Equipo que incorpore o esté contenido en recintos de confinamiento P3 o P4, según se indica
1. Trajes de protección, totales o parciales, con ventilación independiente;
2. Cámaras o aisladores de seguridad biológica que permitan realizar operaciones manuales en su interior, a la vez que proporcionan un ambiente equivalente a la protección biológica de Clase III
Nota: En el subartículo 2B352.f.2, los aisladores incluyen aisladores flexibles, cajas secas, cámaras anaeróbicas y cajas de guante.
9. Cámaras diseñadas para ensayos de ataque de aerosoles con "microorganismos" o "toxinas", que tengan una capacidad de 1 m3 o mayor.
2C
Materiales
Ninguno.
2D Equipo lógico
2D001 "Equipo lógico" («software») diseñado o modificado especialmente para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos incluidos en los artículos 2A001 ó 2B001 a 2BOO9.
2D002 "Equipo lógico" {«software») destinado a dispositivos electrónicos, incluido el residente en un dispositivo o en un sistema electrónicos, que permita que estos dispositivos o sistemas funcionar como una unidad de "control numérico" capaz de realizar cualquiera de las siguientes funciones:
a. Coordinar simultáneamente más de cuatro ejes para "control de contorneado'; o
b. "Proceso en tiempo real" de los datos para modificar la trayectoria de la herramienta, la velocidad de avance y los datos del husillo durante la operación de mecanizado, por cualquiera de los métodos siguientes:
1. Cálculo automático y modificación de los datos de los programas de pieza para el mecanizado en dos o más ejes mediante ciclos de medida y el acceso a datos fuente; o
2. "Control adaptativo" con más de una variable física medida y procesada por medio de un modelo de cálculo (estrategia) para modificar una o varias instrucciones de mecanizado a fin de optimizar el proceso.
Nota: El artículo 2D002.a. no somete a control el "equipo lógico («software») especialmente diseñado o modificado para el funcionamiento de máquinas herramienta no sometidas a control por la Categoría 2
2D101 "Equipo lógico" («software») especialmente disonado para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 2B104, 2B109 ó 2B1 16. N.B.: VEASE TAMBLEN EL ARTICULO 9D004.
2D201 "Equipo lógico" («software») especialmente diseñado para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 2B204, 2B206, 2B207, 2B209 2B227 ó 2B229.
2D202 "Equipo lógico" («software») especialmente diseñado o modificado para el "desarrollo", "producción" o "utilización" de los equipos especificados en el artículo 2B201.
2E
Tecnología
2E001 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de los equipos o del "equipo lógico" («software»} incluidos en los artículos 2A, 2B ó 2D;
2E002 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "producción" de los equipos incluidos en los artículos 2A ó 2B.
2E003 Otras "tecnologías", según se indica:
a. "Tecnología" para el "desarrollo" de gráficos interactivos, como elemento integrado en las unidades de "control numérico", para la preparación o la
modificación de programas de piezas;
b. "Tecnología" de tos procesos industriales relativos al trabajo de los metales, según se indica:
1. "Tecnología" de diseño de herramientas, moldes o montajes diseñados especialmente para tos procedimientos siguientes: a. "Conformación superplástica"; b. "Unión por difusión"; o c. "Prensado hidráulico por acción directa";
2. Datos técnicos consistentes en métodos o parámetros de los procesos que se relacionan a continuación y que sirvan para controlar: a. La "conformación superplástica" de las aleaciones de aluminio, las aleaciones de titanio o las superaleaciones:
1. Preparación de superficies;
2. Grado de deformación;
3. Temperatura;
4. Presión;
La "unión por difusión" de las "superaleaciones" y las aleaciones de titanio;
1. Preparación de superficies;
2. Temperatura;
3. Presión;
El "prensado hidráulico por acción directa" de las aleaciones de aluminio y las aleaciones de titanio:
1. Presión;
2. Duración del ciclo;
d. La "densificación isostática en caliente" de las aleaciones de titanio, las aleaciones de aluminio y las "superaleaciones";
1. Temperatura; 2. Presión; 3. Duración del ciclo;
c. "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de máquinas de conformación hidráulica por estirado y de moldes para ellas, para la fabricación de estructuras de fuselajes de aeronaves;
d. "Tecnología" para el "desarrollo" de generadores de instrucciones (por ejemplo de programas de piezas}para maquinas herramienta a partir de datos de diseño residentes en el interior de unidades de "control numérico";
e. "Tecnología" para el "desarrollo" de "equipo lógico" {«software»)de integración para su incorporación en unidades de "control numérico" de sistemas expertos destinados a servir de soporte de decisiones de alto nivel en relación con operaciones de taller;
f. "Tecnología" para la aplicación de los revestimientos inorgánicos por recubrimiento o los revestimientos inorgánicos por modificación de superficie {especificados en la columna 3 de la tabla siguiente) sobre sustratos no electrónicos {especificados en la columna 2 de la tabla siguiente) por los procedimientos que se especifican en la columna 1 de la tabla siguiente y se definen en la Nota Técnica.
TABLA METODOS DE DEPOSITO
METODOS DE DEPOSITO
----------------------------------------------------------------------------------
|1. Proceso de revestimiento |2. Sustrato |3. Revestimiento |
|(1)* | | resultante |
----------------------------------------------------------------------------------
|A. Depósito en fase de vapor |"Superaleaciones" |Aluminuros para |
|por métodos químicos (CVD) | | superficies internas |
| |Cerámicas y |Siliciuros |
| |vidrios de baja |Carburos |
| |dilatación (14) |Capas dieléctricas (15) |
| |"Materiales |Siliciuros |
| |compuestos" |Carburos |
| |(<composites») |Metales refractarios |
| |carbono-carbono, |Mezclas de ellos (4) |
| |cerámicos y de |Capas dieléctricas (15) |
| |"matriz" metálica |Aluminuros |
| | |Aluminuros aleados (2) |
| |Carburo de |Carburos |
| |wolframio |Wolframio |
| |cementado (16), |Mezclas de ellos (4) |
| |Carburo de silicio |Capas dieléctricas (15) |
| |Molibdeno y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |molibdeno | |
| |Berilio y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |berilio | |
| |Materiales para |Capas dieléctricas (15) |
| |ventanas de | |
| |sensores (9) | |
----------------------------------------------------------------------------------
|B. Depósito en fase de vapor | | |
|por | | |
|método físico de evaporación | | |
|térmica (TE-PVD) | | |
| | "Superaleaciones" | Siliciuros aleados |
|1. Depósito en fase de vapor | | Aluminuros aleados (2) |
|por método físico (PVD): | | MCRAIX (5) |
|de haz de electrones (EB- | | Circonio modificado (12) |
|PVD) | | Siliciuros |
| | | Aluminuros |
| | | Mezclas de ellos (4) |
| |Cerámicas y |Capas dieléctricas (15) |
| |vidrios de baja | |
| |dilatación (14) | |
| |Acero resistente a |MCRAIX (5) |
| |la corrosión (7) |Circonio modificado (12) |
| | |Mezclas de ellos (4) |
| |"Materiales |Siliciuros |
| |compuestos" |Carburos |
| |(<composites») |Metales refractarios |
| |carbono-carbono, |Mezclas de ellos (4) |
| |cerámicos y de |Capas dieléctricas (15) |
| |"matriz" metálica | |
| |Carburo de |Carburos |
| |wolframio |Wolframio |
| |cementado (16) |Mezclas de ellos (4) |
| |Carburo de silicio |Capas dieléctricas (15) |
| |Molibdeno y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |molibdeno | |
| |Berilio y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de |Boruros |
| |berilio | |
| |Materiales para |Capas dieléctricas (15) |
| |ventanas de | |
| |sensores (9) | |
| |Aleaciones de |Boruros |
| |titanio (13) |Nitruros |
----------------------------------------------------------------------------------
|B.2 Depósito en fase vapor por |Cerámicas y |Capas dieléctricas (15) |
|método físico mediante | vidrios de baja | |
|calentamiento por | dilatación (14) | |
|resistencia asistido por haz | | |
|de iones (metalizado iónico) | | |
| |"Materiales |Capas dieléctricas (15) |
| |compuestos" | |
| |(<composites») | |
| |carbono-carbono, | |
| |cerámicos y | |
| |de "matriz" | |
| |metálica | |
| |Carburo de |Capas dieléctricas (15) |
| |wolframio | |
| |cementado (16), | |
| |Carburo de silicio | |
| |Molibdeno y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |molibdeno | |
| |Berilio y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |berilio | |
| |Materiales para |Capas dieléctricas (15) |
| |ventanas de | |
| |sensores (9) | |
----------------------------------------------------------------------------------
|B.3. Depósito en fase de vapor |Cerámicas y |Siliciuros |
|por método físico mediante | vidrios de baja | Capas dieléctricas (15) |
|evaporación por "laser" | dilatación (14) | |
| |"Materiales |Capas dieléctricas (15) |
| |compuestos" | |
| |(<composites») | |
| |carbono-carbono, | |
| |cerámicos | |
| |y de "matriz" | |
| |metálica | |
| |Carburo de |Capas dieléctricas (15) |
| |wolframio | |
| |cementado (16), | |
| |Carburo de silicio | |
| |Molibdeno y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |molibdeno | |
| |Berilio y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |berilio | |
| |Materiales para |Capas dieléctricas (15) |
| |ventanas de |Carbono diamante |
| |sensores (9) | |
----------------------------------------------------------------------------------
|B.4. Depósito en fase de vapor |"Superaleaciones" |Siliciuros aleados |
|por método físico de arco | | Aluminuros aleados (2) |
|catódico | | MCRAIX (5) |
| |Polímeros (11) y |Boruros |
| |"materiales" |Carburos |
| |compuestos |Nitruros |
| |(<composites») de | |
| |"matriz" | |
| |orgánica | |
----------------------------------------------------------------------------------
|C. Cementación en paquete |"Materiales |Siliciuros |
|(véase | compuestos" | Carburos |
|también el párrafo A anterior | (<composites») | Mezclas de ellos (4) |
|para cementación fuera de | carbono-carbono, | |
|paquete) (10) | cerámicos | |
| |y de matriz | |
| |metálica. | |
| |Aleaciones de |Siliciuros |
| |titanio (13) |Aluminuros |
| | |Aluminuros aleados (2) |
| |Metales y |Siliciuros |
| |aleaciones |Oxidos |
| |refractarios (8) | |
----------------------------------------------------------------------------------
|D. Atomización de plasma |"Superaleaciones" |MCRAIX (5) |
| | |Circonia modificada (12) |
| | |Mezclas de ellos (4) |
| | |Níquel-grafito sujeto a |
| | |abrasión |
| | |Ni-Cr-Al-bentonita sujeto |
| | |a abrasión |
| | |Aluminuros aleados (2) |
| |Aleaciones de |MCRAIX (5) |
| |aluminio (6) |Circonia modificada (12) |
| | |Siliciuros |
| | |Mezclas de ellos (4) |
| |Metales y |Aluminuros |
| |aleaciones |Siliciuros |
| |refractarios (8) |Carburos |
| |Acero resistente a |Circonia modificada (12) |
| |la corrosión (7) |Mezclas de ellos (4) |
| |Aleaciones de |Carburos |
| |titanio (13) |Aluminuros |
| | |Siliciuros |
| | |Aluminuros aleados (2) |
| | |Níquel-grafito sujeto a |
| | |abrasión |
| | |Ni-Cr-Al-bentonita sujeto |
| | |a abrasión |
| | |Poliéster |
----------------------------------------------------------------------------------
|E. Depósito de barbotina y |Materiales |Siliciuros fundidos |
|aleaciones (8) | refractarios | Aluminuros fundidos |
| | |Excepto elementos de |
| | |caldeo |
| | |por resistencia |
| |"Materiales |Siliciuros |
| |compuestos" |Carburos |
| |(<composites») |Mezclas de ellos (4) |
| |carbono-carbono, | |
| |cerámicos | |
| |y de "matriz" | |
| |metálica | |
----------------------------------------------------------------------------------
|F. Deposición catódica |"Superaleaciones" |Siliciuros aleados |
| | | Aluminuros aleados (2) |
| | | Aluminuros modificados con|
| | | metal noble (3) |
| | | MCRAIX (5) |
| | | Circonia modificada (12) |
| | | Platino |
| | | Mezclas de ellos (4) |
| | Cerámicas y | Siliciuros |
| | vidrios de baja | Platinos |
| | dilatación (14) | Mezclas de ellos (4) |
| | | Capas dieléctricas (15) |
| |Aleaciones de |Boruros |
| |titanio (13) |Nitruros |
| | |Oxidos |
| | |Siliciuros |
| | |Aluminuros |
| | |Aluminuros aleados (2) |
| | |Carburos |
| |"Materiales |Siliciuros |
| |compuestos" |Carburos |
| |(<composites») |Metales refractarios |
| |carbono-carbono, |Mezclas de ellos (4) |
| |cerámicos y |Capas dieléctricas (15) |
| |de "matriz" | |
| |metálica | |
| |Carburo de |Carburos |
| |wolframio |Wolframio |
| |cementado (16), |Mezclas de ellos (4) |
| |Carburo de silicio | |
| |Molibdeno y |Capas dieléctricas (15) |
| |aleaciones de | |
| |molibdeno | |
| |Berilio y |Boruros |
| |aleaciones de |Capas dieléctricas (15) |
| |berilio | |
| |Materiales para |Capas dieléctricas (15) |
| |ventanas de | |
| |sensores (9) | |
| |Metales y |Aluminuros |
| |aleaciones |Siliciuros |
| |refractarios (8) |Oxidos |
| | |Carburos |
----------------------------------------------------------------------------------
|G. Implantación iónica |Aceros para |Adiciones de cromo, |
| |rodamientos de |tántalo o niobio |
| |alta temperatura |(columbio) |
| |Aleaciones de |Boruros |
| |titanio (13) |Nitruros |
| |Berilio y |Boruros |
| |aleaciones de | |
| |berilio | |
| |Carburo de |Carburos |
| |wolframio |Nitruros |
| |cementado (16) | |
----------------------------------------------------------------------------------
METODOS DE DEPOSITO
NOTAS
1. Se entenderá por 'proceso de revestimiento' tanto la reparación y restauración del revestimiento como el revestimiento original.
2. La expresión 'revestimiento de aluminuro aleado' designa los revestimientos realizados en una o varias fases en los que uno o varios elementos se depositan antes o durante la aplicación del revestimiento de aluminuro, aun cuando estos elementos se depositen por otro proceso de revestimiento, si bien el uso múltiple de procesos de cementación en paquete en una sola fase para conseguir aluminuros aleados no se incluye en la expresión revestimiento de aluminuro aleado'.
Se entenderá por revestimiento de 'aluminuro modificado con metal noble' todo revestimiento en varias fases en el que el metal o metales nobles se depositan por algún otro proceso de revestimiento antes de la aplicación del revestimiento de aluminuro
4. Las mezclas están formadas por materiales infiltrados, composiciones graduadas, depósitos simultáneos y depósitos de varias capas, y se obtienen por uno c, más de los procesos de revestimiento especificados en esta tabla.
5. MCRAIX hace referencia a una aleación de revestimiento en la que M representa cobalto, hierro, níquel o combinaciones de los mismos y X representa hafnio, itrio, silicio, tántalo en cualquier cantidad u otras adiciones menores de más de 0,01% en peso, en proporciones y combinaciones diversas, excepto: a. Revestimientos de COCRAIY que contengan menos de 22% en peso de cromo, menos de 7% en peso de aluminio y menos de 2% en peso de itrio; b. Revestimientos de COCRAIY que contengan 22 a 24% en peso de cromo, 10 a 12% en peso de aluminio y 0,5 a 0,7% en peso de itrio; o c. Revestimientos de NICRAIY que contengan 21 a 23% en peso de cromo, 10 a 12% en peso de aluminio y 0,9 a 1,1% en peso de itrio.
6. Se entenderá por 'aleaciones de aluminio' las que posean una resistencia a la rotura por tracción igual o superior a 190 MPa medida a 293 K {20° C}.
7. Se entenderá por 'acero resistente a la corrosión' el acero de la serie AISI {Americen Iron and Steel Institute) 300 o acorde con normas nacionales equivalentes.
8. Los metales refractarios son los metales siguientes y sus aleaciones: niobio {columbio}, molibdeno, wolframio {tungsteno}y tántalo.
9. Los materiales para ventanas de sensores son los siguientes: alúmina, silicio, germanio, sulfuro de zinc, seleniuro de zinc, arseniuro de galio y los haluros metálicos siguientes: yoduro de potasio, fluoruro de potasio o materiales para ventanas de sensores de más de 40 mm de diámetro para el bromuro de talio y el ciorobromuro de talio.
10. La categoría 2 no contempla el control de la "tecnología" para la cementación en paquete en una sola fase de superficies aerodinámicas.
11. Polímeros según se indica: poliimida poliéster, polisulfuro, policarbonatos y poliuretanos.
12. Se entenderá por circonio modificada la que haya recibido adiciones de
otros óxidos metálicos, como por ejemplo óxidos de calcio, de magnesio, de itrio, de hafnio, de tierras raras, etc., con el fin de estabilizar ciertas fases cristalográficas y composiciones de las mismas. La presente categoría no somete a control los revestimientos destinados a servir de barrera térmica constituidos por circonio modificada con óxido de calcio o de magnesio mediante mezcla o fusión.
13. Se entenderá por aleaciones de titanio las aleaciones de uso aeroespacial que posean una resistencia a la rotura por tracción igual o superior a 900 MPa medida a 293 K {20° C].
14. Se entenderá por vidrios de baja dilatación los que posean un coeficiente de dilatación térmica igual o inferior a 1 x 10-7 K-, medido a 293 K (20° C).
Las capas dieléctricas son revestimientos formados por varias capas de materiales aislantes en las que se utilizan, las propiedades de interferencia de un conjunto de materiales con índices de refracción diferentes para reflejar, transmitir o absorber diferentes bandas de longitudes de onda. Se entenderá por capas dieléctricas más de cuatro capas dieléctricas o capas de "materiales compuestos" (< composites» )dieléctrico-metal.
16. El carburo de wolframio {<tungsteno») cementado no incluye los materiales para herramientas de corte y de conformación consistentes en carburo de tungsteno/(cobalto, níquel], carburo de titanio/Icobalto, níquel}, carburo de cromo/cromo-níquel y carburo de cromo/níquel
METODOS DE DEPOSITO
NOTA TECNICA
Las definiciones de los procesos que aparecen en la Columna 1 de la Tabla son las siguientes: a. El depósito en fase de vapor por métodos químicos {CVD) es un proceso de revestimiento por recubrimiento o de revestimiento por modificación de superficie en el que un metal, aleación, "material compuesto" {<composite»), material dieléctrico o material cerámico se deposita sobre un sustrato calentado. Los gases reactivos se reducen o combinan en las proximidades del sustrato, lo que origina el depósito del material elemental, de la aleación o del material compuesto sobre el sustrato. La energía necesaria para este proceso de descomposición o reacción química se obtiene del calor del sustrato, de un plasma de descarga luminiscente o de una irradiación láser.
N.B.1 La CVD incluye los procesos siguientes: depósito fuera de paquete con flujo de gas dirigido, CVD pulsante, deposición nuclearia térmica controlada {CNTD}, intensificado por plasma o asistido por plasma.
N B.2 Se entiende por paquete un sustrato sumergido en una mezcla de polvos.
N.B.3 El material gaseoso utilizado en el proceso fuera de paquete se produce utilizando las mismas reacciones y parámetros básicos del proceso de cementación en paquete, excepto que el sustrato que va a revestirse no está en contacto con la mezcla de polvos. b. El depósito en fase de vapor por método físico de evaporación térmica (TE-PVD) es un proceso de revestimiento por recubrimiento que se lleva a cabo en una cámara de vacío a una presión inferior a 0,1 Pa, en el que se utiliza una fuente de energía térmica para vaporizar el material de revestimiento. Este proceso origina la condensación
o el depósito de los vapores producidos sobre sustratos situados convenientemente.
La adición de gases a la cámara de vacío durante el proceso de revestimiento para sintetizar los revestimientos compuestos es una modificación normal del proceso.
La utilización de haces de iones o de electrones, o de plasma, para activar o asistir el depósito del revestimiento es también una modificación normal de este método. Se pueden utilizar monitores para medir durante el proceso las características ópticas y el espesor de los revestimientos.
Los procesos TE-PVD específicos son los siguientes:
1. En el depósito en fase de vapor por método físico mediante haz de electrones se utiliza un haz de electrones para calentar y vaporizar el material que constituye el revestimiento;
2. En el depósito en fase de vapor por método físico mediante calentamiento por resistencia se utilizan fuentes de calentamiento por resistencia eléctrica capaces de producir un flujo controlado y uniforme de material de revestimiento vaporizado;
3. En la evaporación por "láser" se utilizan haces "láser" pulsados o en ondas continuas para calentar el material que constituye el revestimiento;
4. En el depósito por arco catódico se utiliza un cátodo consumible del material que constituye el revestimiento y que emite una descarga de arco en la superficie por el contacto momentáneo de un disparador puesto a masa. El movimiento controlado del arco erosiona la superficie del cátodo creando un plasma fuertemente ionizado. El ánodo puede ser un cono fijado a la periferia del cátodo por medio de un aislante o a la cámara. La polarización del sustrato permite el depósito fuera del alcance visual. N.B.: Esta definición no incluye el depósito por arco catódico aleatorio con sustratos no polarizados. c. El metalizado jónico es una modificación especial de un proceso general TE-PVD en el que se utiliza un plasma o una fuente de iones para ionizar el material a depositar y se aplica una polarización negativa al sustrato para facilitar la operación consistente en extraer del plasma el material a depositar. La introducción de materiales reactivos, la evaporación de sólidos en el interior de la cámara de proceso y la utilización de monitores para medir durante el proceso las características ópticas y el espesor de los revestimientos son modificaciones normales del proceso. d. La cementación en paquete es un proceso de revestimiento por modificación de superficie o de revestimiento por recubrimiento en el que un sustrato se sumerge en una mezcla de polvos denominada <paquete», formada por:
1. Los polvos metálicos que han de depositarse {por lo general aluminio, cromo, silicio o combinaciones de ellos);
2. Un activador (normalmente una sal haloideal; y
3. Un polvo inerte, casi siempre alúmina.
El sustrato y la mezcla de polvo se introducen en una retorta que se calienta a una temperatura comprendida entre 1.030 K (757° C) y 1.375 K (1.102° C}durante un tiempo suficiente para que se deposite el revestimiento.
La pulverización de plasma es un proceso de revestimiento por recubrimiento
en el que una pistola soplete de pulverización que produce y controla un plasma recibe los materiales de revestimiento en forma de polvo o de alambre, los funde y los proyecta hacia un sustrato en el que se forma as' un revestimiento aglutinado integralmente. La pulverización de plasma puede ser una pulverización a baja presión o una pulverización a gran velocidad efectuada bajo el agua.
N B.1 Se entiende por baja presión la interior a la presión atmosférica ambiente N.B.2 Se entiende por gran velocidad una velocidad del gas a la salida de la tobera de más de 750 m/s calculada a 293 K {20° C) a 0,1 MPa. f. El depósito de barbotina es un proceso de revestimiento por modificación de superficie Q de revestimiento por recubrimiento en el que un polvo metálico o cerámico con un aglutinante orgánico se suspende en un liquido y se aplica a un sustrato por pulverización, inmersión o pintura; a continuación, se seca al aire o en horno, y se trata térmicamente para obtener el revestimiento deseado.
9. La deposición catódica es un proceso de revestimiento por recubrimiento basado en un fenómeno de transferencia de energía cinética, en el que iones positivos son acelerados por un campo eléctrico hacia la superficie de un blanco {material de revestimiento). La energía cinética desprendida por el choque de los iones es suficiente para que se liberen átomos de la superficie del blanco y se depositen sobre un sustrato situado convenientemente.
N.B.1 La Tabla hace referencia únicamente a la deposición por triodo, magnetrón o reactiva, para aumentar la adhesión del revestimiento y la velocidad del depósito, y a la deposición catódica aumentada por radiofrecuencia (RF) utilizada para permitir la vaporización de materiales de revestimiento no metálicos.
N.B.2 Se pueden utilizar haces de iones de baja energía (inferior a 5 keV) para activar el deposición. h. La implantación jónica es un proceso de revestimiento por modificación de superficie en el que el elemento que se pretende alear es ionizado, acelerado mediante un gradiente de potencial e implantado en la zona superficial del sustrato. La definición incluye procesos en los que la implantación jónica se realiza simultáneamente con el depósito en fase de vapor por método físico de haz de electrones o la pulverización catódica.
2E101 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología sobre la "utilización" de equipos o "equipo lógico" (< software») especificados en los artículos 2B004, 2B1 04, 2B1 09, 2B1 1 6 ó 2D1 01.
2E201 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología sobre la "utilización" de equipos o "equipo lógico" {<software») especificados en los artículos 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c.,2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 a 2B232, 2D201 ó 2D202.
2E301 "Tecnología" requerida para la "utilización" de productos incluidos en los artículos 2B350 a 2B352.
CATEGORIA 3
ELECTRONICA
3A Sistemas, equipos y componentes
Notas: 1. El criterio respecto a la inclusión en e/ control de los equipos,
dispositivos y componentes descritos en los artículos 3A001 ó 3A002, excepto los que se describen en /os subartículos 3A001 a 3. a3A001 a. 10 ó 3A001.a. 12., que estén diseñado especialmente o posean las mismas características funcionales que otros equipos, vendrá determinado por el criterio respecto a la inclusión en e/ control de los otros equipos
El criterio respecto a la inclusión en e/ control de los circuitos integrados descritos en los subartículos 3A00 1.a. 3. a 3A 00 1 a. 9. ó 3A00 1. a. 1 2., que estén programados o diseñados de manera inalterable para una función especifica para otros equipos vendrá determinado por e/ criterio respecto a la inclusión en e/ control de los otros equipos.
N.B.: Cuando e/ fabricante o el solicitante de la licencia no puedan determinar e/ criterio respecto a la inclusión en e/ control de los otros equipos, e/ criterio respecto a la inclusión en e/ control de los circuitos integrados será e/ que determinen los subartículos 3A00 1.a.3. a 3A00 1 a.9. y 3A001.a 12.
Si e/ circuito integrado es un "microcircuito microordenador" basado en silicio
0 un microcircuito microcontrolados descrito en e/ subartículo 3A001.a.3. que tenga una longitud de la palabra del operando {datos) de 8 bits o menos, e/ criterio respecto a la inclusión en e/ control del circuito integrado se determina en el subartículo 3A001 a.3.
3A001 Componentes electrónicos, según se indica: a. Circuitos integrados de uso general, según se indica:
Notas: 1. El criterio respecto a la inclusión en el control de las obleas {terminadas o no) cuya función esté determinada, se evaluará en función de los parámetros establecidos en el subartículo 3A 001. a
2. Los circuitos integrados incluyen los tipos siguientes: "Circuitos integrados monolíticos"; "Circuitos integrados híbridos"; "Circuitos integrados multipastilla"; "Circuitos integrados peliculares", incluidos los circuitos integrados silicio sobre zafiro; "Circuitos integrados ópticos".
1. Circuitos integrados, diseñados o tasados como resistentes a la radiación para resistir cualquiera de las siguientes dosis: a. Una dosis total igual o superior a 5 x 103 Gy {Sil; o b. Una tasa de dosis de 5X106 Gy {Si)/s o superior;
2. "Microcircuitos de microprocesador", "microcircuitos de microordenador", microcircuitos de microcontrolador, circuitos integrados para almacenamiento fabricados en un semiconductor compuesto, convertidores analógico-digital, convertidores digital-analógico, electro-óptico o "circuito integrado óptico" diseñado para "proceso de señal", conjunto de puertas programables por el usuario, conjunto lógico programable por el usuario, circuitos integrados para redes neuronales, circuito integrado para el usuario en el que la función es desconocida o en el que el estado de control del equipo, en el que se vaya a usar el circuito integrado, es desconocido, o procesadores de Transformada rápida de Fourier (FFT), memorias de solo lectura programables, con borrado eléctrico (EEPROM), memorias flash o memorias estáticas de acceso aleatorio {SRAM), que tengan cualquiera de las características siguientes: a. Tasados para operar a una temperatura ambiente superior a 398 K(125 °C); b. Tasados para operar a una temperatura
ambiente inferior a 218 i< (-55 °C); o c. Tasados para operar en todo el intervalo de temperatura ambiente entre 218 K (-55 °C) y 398 K {125 °C);
Nota: El subartículo 3A001.a.2. no se aplica a los circuitos integrados para aplicaciones civiles para automóviles o ferrocarriles.
3. "Microcircuitos de microprocesador, "microcircuitos de microordenador" y microcircuitos de microcontrol que tengan cualquiera de las características siguientes:
Nota: El subartículo 3A001.a 3. incluye los procesadores de señales digitales, los conjuntos de procesadores digitales y los coprocesadores digitales.
a. Un "funcionamiento teórico compuesto" ("CTP") de 260 millones de operaciones teóricas por segundo {Mtops) o más y una unidad aritmética lógica con una anchura de acceso de 32 bits o superior;
b. Fabricado a partir de un semiconductor compuesto y funcionando a una frecuencia de reloj superior a 40 MHz; o
c. Más de un bus de datos o de instrucciones o más de un puerto de comunicaciones serie, destinados a la interconexión externa en un procesador paralelo que tenga una velocidad de transferencia superior a 2,5 Moctetos/s {Mbytes/s);
4. Circuitos integrados de almacenaje fabricados a partir un semiconductor compuesto;
5. Circuitos integrados convertidores analógico-digital y digital-analógico, según se indica:
a. Convertidores analógico-digital que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Resolución igual o superior a 8 bits, pero inferior a 12 bits, con un tiempo de conversión total a resolución máxima inferior a 10 ns;
2. Resolución de 12 bits con un tiempo de conversión total a resolución máxima inferior a 200 ns, o
Resolución superior a 12 bits con un tiempo de conversión total a resolución máxima inferior a 2 micro s;
b. Convertidores digital-analógico con una resolución igual o superior a 12 bits y un "tiempo de estabilización" inferior a 10 ns;
6. Circuitos integrados electroópticos o "circuitos integrados ópticos" diseñados para "proceso de señales" que tengan todas las características siguientes:
a. Uno o más diodos "láser" internos;
b. Uno o más elementos fotodetectores internos, y
c. Guiaondas ópticos;
7. Conjuntos de puertas programables por el usuario que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Número de puertas equivalente utilizables superior a 30.000 (puertas de 2 entradas}; o
b. Un "retardo por propagación en la puerta básica" típico inferior a 0,4 ns;
8. Conjuntos lógicos programables por el usuario que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Número de puertas equivalente utilizables superior a 30.000 (puertas de 2
entradas); o
b. Una frecuencia de conmutación superior a 1 33 MHz;
9. Circuitos integrados para redes neuronales;
10. Circuitos integrados para el usuario de los que la función es desconocida o en el que el estado de control del equipo, en el que se vaya a usar el circuito integrado, es desconocido para el fabricante y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Más de 208 terminales;
b. Un "retardo por propagación en la puerta básica" típico inferior a 0,35 os; o
c. Una frecuencia de funcionamiento superior a 3 GHz;
11. Circuitos integrados digitales distintos de los que se describen en los subartículos 3A001.a.3. a 3A001.a.10. ó 3A001.a.12., fabricados a partir de un semiconductor compuesto cualquiera y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Un numero de puertas equivalente superior a 300 {puertas de 2 entradas); o
b. Una frecuencia de conmutación superior a 1,2 GHz;
12. Procesadores de transformada rápida de Fourier (FFT) que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Un tiempo de ejecución tasado para una transformación FFT compleja de 1.024 puntos, menor que 1 ms;
b. Un tiempo de ejecución tasado para una transformación FFT compleja, distinta de 1.024 puntos, de menos de N 1092 N/10.240 ms, siendo N el número de puntos; o
c. Una capacidad de tránsito directo (<butterfly throughtput>) superior a 5,12 MHz.
b. Componentes de microondas o de ondas milimétricas según se indica:
1. Tubos electrónicos de vacío y cátodos, según se indica:
Nota: El subartículo 3A001.b. 1. no incluye los tubos diseñados o tasados para funcionar en las bandas asignadas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en frecuencias no superiores a 31 GHz.
a. Tubos de ondas progresivas, de impulsos o continuas, según se indica:
1. Que funcionen a frecuencias superiores a 31 GHz;
2. Dotados de un elemento calefactor de cátodo con un tiempo de subida hasta la potencia de radiofrecuencia nominal inferior a 3 segundos;
3. Tubos de cavidades acopladas, o los derivados para ellos, con una "ancho de banda instantáneo" superior al 7% o una potencia de pico que exceda 2,5kW;
4. Tubos helicoidales, o los derivados para ellos, que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. "Ancho de banda instantáneo" superior a una octava, y un producto de la potencia media (expresada en kW) por la frecuencia {expresada en GHz) superior a 0,5;
b. "Ancho de banda instantáneo" igual o inferior a una octava, y un producto de la potencia media {expresada en kW}por la frecuencia (expresada en GHz) superior a 1; o c. Sean "calificados para uso espacial";
b. Tubos amplificadores de campos cruzados con ganancia superior a 17 dB;
c. Cátodos impregnados diseñados para tubos electrónicos, que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Tiempo de subida hasta la potencia de emisión nominal inferior a 3 segundos; 0
2. Produzcan una densidad de corriente en emisión continua, en las condiciones de funcionamiento nominales, superior a 5 A/cm2;
2. Circuitos integrados de microondas o módulos que contengan "circuitos integrados monolíticos" con frecuencias de funcionamiento superiores a 3 GHz;
Nota: El subartículo 3A001.b.2. no somete a control los circuitos ni los módulos destinados a equipos diseñados o tasados para funcionar en las bandas asignadas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a frecuencias no superiores a 31 GHz.
3. Transistores de microondas tasados para funcionar a frecuencias superiores a 31 GHz;
4. Amplificadores de estado sólido, para microondas, que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Frecuencias de funcionamiento superiores a 10,5 GHz y un "ancho de banda instantáneo" superior a media octava; o
b. Frecuencias de funcionamiento superiores a 31 GHz;
5. Filtros pasabanda o filtros supresores de banda sintonizables electrónica o magnéticamente, dotados de más de 5 resonadores sintonizables capaces de sintonizar en una banda de frecuencias de 1,5:1 (fmax/fmin) en menos de 10 micro s, que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Banda de paso de más de 0,5 % de la frecuencia central; o
b. Banda de atenuación infinita de menos de 0,5% de la frecuencia central;
6. Conjuntos de microondas capaces de funcionar a frecuencias superiores a 31 G Hz;
7. Mezcladores y convertidores disonados para extender la gama de frecuencia de los equipos descritos en los subartículos 3A002.c., 3A002.e., o 3A002.f. más allá de los límites que allí se indican;
8. Amplificadores de potencia de microondas que contengas tubos incluidos en el subartículo 3A001.b. y que tengan todas las características siguientes:
a. Frecuencias de funcionamiento superiores a 3 G Hz;
b. Una densidad de potencia media de salida superior a 80 W/kg;
c. Volumen inferior a 400 cm3;
Nota: El subartículo 3A001.b.8. no somete a control los equipos diseñados o tasados para funcionar en una banda asignada de la Unión internacional de Telecomunicaciones.
c. Dispositivos de ondas acústicas, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos:
1. Dispositivos de ondas acústicas de superficie y de ondas acústicas rasantes (poco profundas}(es decir, dispositivos de "proceso de señales que utilicen ondas elásticas en materiales) y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Frecuencia portadora superior a 2,5 GHz;
b. Frecuencia portadora superior a 1 GHz pero no superior a 2,5 GHz y que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Rechazo de lóbulos laterales superior a 55 dB;
2. Producto del retardo máximo {expresado en microsegundos}por el ancho de banda (expresado en MHz) superior a 100;
3. Ancho de banda superior a 250 MHz; o
4. Retardo de dispersión superior a 10, microsegundos; o
c. Frecuencia portadora igual o inferior a 1 GHz, que reúna cualquiera de las características siguientes:
1. Producto del retardo máximo {expresado en microsegundos) por el ancho de banda (expresado en MHz) superior a 100;
2. Retardo de dispersión superior a 1 0, microsegundos; 0
3. Rechazo de lóbulos laterales superior a 55 dB y ancho de banda superior a 50 MHz;
2. Dispositivos de ondas acústicas de volumen {es decir, dispositivos de "proceso de señales" que utilicen ondas elásticas) que permitan el procesado directo de señales a frecuencias superiores a 1 GHz;
3. Dispositivos optoacústicos de "proceso de señales" en los que se utilice una interacción entre ondas acústicas {de volumen o de superficie}y ondas luminosas que permita el procesado directo de señales o de imágenes, incluidos el análisis espectral, la correlación o la convolución;
d. Dispositivos y circuitos electrónicos que contengan componentes fabricados a partir de materiales "superconductores" diseñados especialmente para funcionar a temperaturas inferiores a la "temperatura critica" de al menos uno de los constituyentes superconductores, con cualquiera de las funciones siguientes:
1. Amplificación electromagnética: a. Frecuencias iguales o interiores a 31 GHz con un factor de ruido inferior a 0,5 dB; o b. A frecuencias superiores a 31 GHz;
2. Conmutación de corriente para circuitos digitales utilizando puertas
"superconductoras" con un producto del tiempo de retardo por puerta (expresado en segundos) por la disipación de energía por puerta {expresada en vatios) inferior a
10exp-14 J o
3. Selección de frecuencia a todas las frecuencias utilizando circuitos resonantes con valores de Q superiores a 10.000;
e. Dispositivos de alta energía, según se indica:
1. Baterías y paneles fotovoltaicos, según se indica:
Nota: El subartículo 3A001.e. 1. no somete a control las baterías de volumen igual o inferior a 27 cm3 /por ejemplo, las células C o baterías R 14 normalizadas)
a. Células y baterías primarias que posean una densidad de energía superior a 480 Wh/kg y tasados para funcionar dentro de la gama de temperaturas comprendida entre menos de 243 K (-30 °C) y más de 343 K (70 °C);
b. Células y baterías recargables que posean una densidad de energía superior a 150 Wh/kg después de 75 ciclos de carga y descarga a una corriente de descarga igual a C/5 horas {siendo C la capacidad nominal en amperios hora) funcionando dentro del intervalo de temperaturas entre menos de 253 K (-20 °C) y más de 333 K (60 °C);
Nota técnica: La densidad de energía se obtiene multiplicando la potencia
media expresada en vatios (igual al producto de la tensión media, expresada en voltios, por la corriente media expresada en amperios) por la duración de la descarga expresada en horas al 75% de la tensión en circuito abierto y dividiendo por la masa total dela célula {o dela batería) expresada en kg.
c. Conjuntos fotovoltaicos "calificados para uso espacial" y endurecidos a la radiación que posean una potencia específica superior a 160 W/m2 a una temperatura de funcionamiento de 301 K (28 °C) bajo una iluminación, procedente de wolframio, de 1 kW/m2 a 2.800 K (2.527 °C);
2. Condensadores de alta capacidad de almacenamiento de energía, según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL SUBARTICULOS 3A201.a.
a. Condensadores con una frecuencia de repetición inferior a 10 Hz (condensadores monopulsos) que tengan todas las características siguientes:
1. Tensión nominal igual o superior a 5 kV;
2. Densidad de energía igual o superior a 250 J/kg;
3. Energía total igual o superior a 25 kJ;
b. Condensadores con una frecuencia de repetición igual o superior a 10 Hz
(condensadores de descargas sucesivas) que tengan todas las características siguientes:
1. Tensión nominal igual o superior a 5 kV;
2. Densidad de energía igual o superior a 50 J/kg;
3. Energía total igual o superior a 100 J; y
4. Vida útil igual o superior a 10.000 ciclos de carga/descarga;
3. Electroimanes o solenoides "superconductores" diseñados especialmente para un tiempo de carga o descarga completa inferior a un segundo y que tengan todas las características siguientes:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL SUBARTICULO 3A201.b.
a. La energía suministrada durante la descarga sea superior a 10 kJ en el primer segundo;
b. El diámetro interior de las bobinas portadoras de corriente sea superior a 250 mm; c. Estén tasados para una inducción magnética superior a 8 T o una "densidad de corriente global" en las bobinas superior a 300 A/mm2;
Nota: El subartículo 3A001.e 3. no incluye los electroimanes o solenoides "superconductores" diseñados especialmente para los equipos médicos de formación de imágenes por resonancia magnética (MBI)
f. Codificadores de posición absoluta con eje del tipo de entrada rotativa que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Resolución mejor que 1 parte por 265.000 {resolución de 18 bits) a fondo de escala; o
2. Precisión mejor que +2,5 segundos de arco.
3A002 Equipos electrónicos de uso general, según se indica: a. Equipos de grabación, según se indica, y las cintas magnéticas de prueba diseñadas especialmente para ellos:
1. Equipos de grabación analógica en cinta magnética para instrumentación, incluidos los que permitan la grabación de señales digitales (por ejemplo, utilizando un módulo de grabación digital de alta densidad (NDDR) y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Ancho de banda superior a 4 MHz por canal o pista electrónicos;
b. Ancho de banda superior a 2 MHz por canal o pista electrónicos y que posean más de 42 pistas; o
c. Error {de base}de desplazamiento de tiempo, medido de acuerdo con los documentos IRIG (Inter Range Instrumentation Group) o EIA {Electronic Industries Association) pertinentes, inferior a +0,1 microsegundos;
Nota: Los equipos de grabación analógica en cinta magnética diseñado especialmente para el uso en vídeo civil no se consideran equipos de grabación en cinta para instrumentación.
2. Equipos de grabación digital de vídeo en cinta magnética que posean una velocidad máxima de transferencia en la interfaz digital superior a 180 Mbit/s;
Nota: El subartículo 3A002.a 2. no somete a control los equipos de grabación digital de vídeo en cinta magnética disonados especialmente para la grabación de televisión usando un formato de señal normalizado o recomendado por el CCIR (Comité Consultivo de Radiocomunicaciones o el CTI {Comisión Técnica internacional} para aplicaciones civiles de la televisión.
3.Equipos de grabación de datos digitales en cinta magnética para instrumentación, que empleen técnica de exploración helicoidal o de cabeza fija y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Velocidad máxima de transferencia en la interfaz digital superior a 175 Mbit/s; o b. "Calificados para uso espacial
Nota: El subartículo 3A002 a.3. no somete a central los equipos de grabación analógica en cinta magnética equipados con electrónica de conversión, o a la la grabación digital de afta densidad (HDDR) y configurados para grabar únicamente datos digitales.
4. Equipos que tengan una velocidad máxima de transferencia en la interfaz digital superior a 175 Mbit/s, diseñados para la conversión de equipos de grabación digital de vídeo en cinta magnética para su utilización como equipos de grabación de instrumentación digital de datos;
5. Digitalizadores de formas de onda y grabadores de transitorios que tengan todas las características siguientes:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 3A202.
a. Tasas de digitalización iguales o superiores 200 millones de muestras por segundo y una resolución de 10 bits o superior; y
b. Un tránsito {<throughput>) continuo superior a 2 Gbits/s o superior;
Nota técnica: Para los instrumentos con arquitectura de bus en paralelo, la tasa de tránsito continuo es la tasa más alta de palabras multiplicada por el número de bits por palabra. Tránsito continuo es la tasa de datos más rápida que el instrumento puede dar como salida al almacenamiento de masa sin pérdida de ninguna información, sosteniendo la tasa de muestreo y la conversión analógico-digital.
b. "Conjuntos electrónicos sintetizadores de frecuencias" con un "tiempo de conmutación de frecuencia" de una frecuencia dada a otra, inferior a 1 ms;
c. "Analizadores de señal según se indica:
1. "Analizadores de señal" capaces de analizar frecuencias superiores a 31 GHz;
2. "Analizadores de señales dinámicas" con un "ancho de banda en tiempo real" superior a 25,6 KHz;
Nota: El subartículo 3A002.c.2. no somete a control los "analizadores de señales dinámicas" que utilicen únicamente filtros de ancho de banda de porcentaje constante
Nota técnica:
Los filtros de ancho de banda de porcentaje constante se llaman también filtros de octavas o filtros de octavas parciales.
d. Generadores de señales de frecuencia sintetizada que produzcan frecuencias de salida cuya precisión y cuya estabilidad a corto y largo plazo estén controladas por, derivadas de o regidas por la frecuencia patrón interna y que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Frecuencia máxima sintetizada superior a 31 G Hz;
2. "Tiempo de conmutación de frecuencia" de una frecuencia seleccionada a otra, inferior a 1 ms o
3. Ruido de fase en banda lateral única (SSB) mejor que -(126 + 20 log base 10 F - 20 log base10 f) expresado en dBc/Hz, siendo F el desfase con respecto a la frecuencia de funcionamiento expresada en Hz y f la frecuencia de funcionamiento expresada en MHz
Nota; El subartículo 3A002 d. no somete a control los equipos en los que la frecuencia de salida se produce mediante la adición o la sustracción de dos o más frecuencias obtenidas mediante osciladores a cristal, o por una adición o sustracción seguida por una multiplicación del resultado
e. Analizadores de redes con una frecuencia de funcionamiento máxima superior a 40 GHz;
f. Receptores de prueba de microondas que tengan todas las características siguientes:
1. Frecuencia máxima de funcionamiento superior a 40 GHz; y
2. Capacidad para medir simultáneamente la amplitud y la fase;
g. Patrones de frecuencia atómicos que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Estabilidad a largo plazo (envejecimiento) inferior a (mejor que) 1 x 10 exp-11/mes; o
2. "Calificados para uso espacial".
Nota: El subartículo SA002.g. 1. no somete a control los patrones de rubidio no "calificados para uso espacial"
3A101 Equipos, dispositivos y componentes electrónicos, distintos de los incluidos en el artículo 3A001, según se indica:
a. Convertidores analógico-digital, que puedan utilizarse en "misiles", disonados para las especificaciones militares para equipos robustos (<ruggedized>);
b. Aceleradores capaces de suministrar radiaciones electromagnéticas producidas por radiación de frenado (<Bremsstrahlung>) a partir de electrones acelerados de 2 MeV o más, y sistemas que contengan dichos aceleradores.
Nota: El subartículo 3A 101.b., no incluye los equipos diseñado especialmente para uso médico
31 Componentes electrónicos, distintos de los incluidos en el artículo 3A001, según se indica: a. Condensadores con las características siguientes:
1. Voltaje nominal superior a 1,4 kV, almacenamiento de energía superior a
10 J, capacitancia superior a 0,5 microFaradios e inductancia en serie inferior a 50 nH; o
2. Voltaje nominal superior a 750 V, capacitancia superior a 0,25 ~F e inductancia en serie inferior a 10 nanoFaradios b. Electroimanes solenoidales superconductores que tengan todas las características siguientes:
1. Capacidad de crear campos magnéticos de más de 2 testas {20 kilogauss);
2. Con un valor de L/D (longitud dividida por el diámetro interior) superior a 2;
3. Con un diámetro interior de más de 300 mm; y
4. Con un campo magnético con un grado de uniformidad superior al 1% en el 50°/0, centrado, del volumen interior;
Nota: El subartículo 3A201.b. no incluye imanes diseñado especialmente para, y exportados como piezas de sistemas médicos de formación de imágenes por resonancia magnética nuclear (NMR) La expresión 'como pieza de' no significa necesariamente que se trate de una pieza física incluida en la misma expedición. Se permiten expediciones por separado, de orígenes distintos, siempre que los correspondientes documentos de exportación- especifiquen claramente que los envíos se despachan 'como pieza de' los sistemas de formación de imágenes.
c. Generadores de rayos X de descarga por destello o aceleradores por impulso de electrones, con picos de energía de 500 keV o más, según se indica; excepto:
Aceleradores que sean componentes de dispositivos diseñados para fines distintos de la radiación por haz electrónico o rayos X (microscopia electrónica, por ejemplo), y aquellos diseñados para fines médicos:
1. Que tengan un pico de energía de electrones, del acelerador, de 500 keV o más, pero inferior a 25 MeV y con un factor de mérito {K}igual o superior a 0,25, definiéndose K como:
K = 1.7 x 10 exp3 Vexp2.65 Q,
siendo V el pico de energía de los electrones en millones de electronvoltios y Q es la carga acelerada total en culombios, si la duración del impulso del haz del acelerador es igual o menor que 1,microsegundo; si la duración del impulso del haz del acelerador es mayor que 1 microsegundo Q es la carga acelerada máxima en 1 microsegundo [Q es igual a la integral de i respecto a t, a lo largo de 1 microsegundo o la duración del impulso del haz, si ésta es inferior, (Q = [integral] idt) siendo i la corriente del haz en amperios y t el tiempo en segundos]; o
2. Que tengan un pico de energía de los electrones, del acelerador, de 25 MeV o más y un pico de potencia superior a 50 MW. [Pico de potencia = (pico de potencial en voltios) x (pico de corriente del haz en amperios)]
Notas técnicas:
a. Duración del impulso del haz - En las máquinas, basadas en cavidades aceleradoras para microondas la duración del impulso del haz es el valor inferior de los dos siguientes: 7 microsegundos o la duración del paquete de haz agrupado que resulta de un impulso del modulador de microondas.
b. Pico de corriente del haz - En las maquinas basadas en cavidades aceleradoras para microondas, el pico de corriente del haz es la corriente
media en la duración de un paquete agrupado del haz.
3A202 Osciloscopios y registradores de transitorios, distintos de los incluidos en el subartículo 3A002.a.5., según se indica; y componentes disonado especialmente para ellos:
a. Osciloscopios analógicos no modulares que tengan un ancho de banda de 1 GHz o más;
b. Sistemas de osciloscopios analógicos modulares que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Una unidad central con un ancho de banda de 1 GHz o superior; o
2. Módulos enchufables, cada uno con un ancho de banda de 4 GHz o superior;
c. Osciloscopios analógicos de muestreo para el análisis de fenómenos recurrentes con un ancho de banda efectivo de más de 4 G Hz;
d. Osciloscopios digitales y registradores de transitorios que empleen técnicas de conversión analógico-digital, capaces de almacenar los transitorios mediante el muestreo secuencial de entradas, de tomas instantáneas, a intervalos sucesivos de menos de 1 ns (mayor que 1 giga-muestra por segundo), con resolución digital hasta 8 bits o más, y que almacenen 256 o más muestras.
Nota: Los componentes diseñado especialmente incluidos en este artículo son los siguientes, para osciloscopios analógicos:
1. Unidades enchufables
2. Amplificadores externos;
3. Preamplificadores;
4. Dispositivos de muestreo;
5. Tubos de rayos catódicos.
Nota técnica:
El ancho de banda se define como la banda de frecuencias en la cual la deflexión del tubo de rayos catódicos no desciende por debajo del 70,7% de su valor máximo medido bajo una tensión de entrada constante al amplificador del osciloscopio.
3A225 Convertidores de frecuencia (también conocidos como cambiadores o invertidores) o generadores distintos de los incluidos en el subartículo OB001.c.11., que tengan todas las características siguientes:
a. Una salida multifase capaz de suministrar una potencia de 40 W o más,
b. Capacidad para funcionar en la gema de frecuencias entre 600 y 2.000 Hz;
c. Distorsión armónica total inferior al 10%;
d. Control de frecuencia mejor que el 0,1%.
3A226 Fuentes de corriente continua de gran potencia, distintas de las incluidas en el subartículo OB001.j.6. capaces de producir de modo continuo, a lo largo de 8 horas o más, 100 V o más con una corriente de salida de 500 amperios o más, y con una regulación de la corriente o del voltaje mejor que et 0,1%
3A227 Fuentes de corriente continua de alto voltaje, distintas de las incluidas en el subartículo OB001.j.5., capaces de producir de modo continuo, a lo largo de 8 horas o más, 20.000 V o más con una corriente de salida de 1 amperio o más, y con una regulación de la corriente o del voltaje mejor que el O,1 %
3A228 Dispositivos de conmutación, según se indica:
a. Tubos de cátodo frío (incluidos los tubos <krytron> de gas y los tubos <sprytron> de vacío), llenos de gas o no, de funcionamiento similar a los descargadores de chispas, que tengan tres o más electrodos, y que tengan todas las características siguientes:
1. Voltaje nominal de pico en el ánodo igual o superior a 2.500 V;
2. Intensidad nominal de corriente de pico en el ánodo igual o superior a 100 A;
3. Tiempo de retardo de ánodo igual o inferior a 10 microsegundos
b. Descargadores de chispas con disparo y con un tiempo de retardo de ánodo igual o inferior a 15 microsegundos y tasados para una intensidad de corriente nominal de pico igual o superior a 500 A;
c. Módulos o conjuntos con una función de conmutación rápida que tengan todas las características siguientes:
1. Voltaje nominal de pico en el ánodo superior a 2.000 V;
2. intensidad nominal de corriente de pico en el ánodo igual o superior a 500 A; y
3. Tiempo de conexión igual o inferior a 1 microsegundo.
3A229 Conjuntos de ignición y generadores equivalentes de impulsos de corriente elevada (para detonadores controlados), según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA.
a. Conjuntos de ignición de detonador explosivo diseñados para accionar los detonadores múltiples controlados incluidos en el artículo 3A232;
b. Generadores modulares de impulsos eléctricos (pulsadores}diseñados para uso portátil, móvil o en condiciones severas <ruggedized> (incluidos los excitadores de lámparas de destello de xenón), que tengan todas las características siguientes:
1. Capacidad para suministrar su energía en menos de 15 microsegundos;
2. Salida superior a 100 A;
3. Tiempo de subida inferior a 10 microsegundos en cargas inferiores a 40 ohmios (el tiempo de subida se define como el intervalo de tiempo comprendido entre el 10% y el 90% de la amplitud de corriente cuando se excita una carga resistiva);
4. Encerrado en un receptáculo estanco al polvo;
5. Ninguna dimensión superior a 254 mm;
6. Peso inferior a 25 kg; y
7. Especificado para utilizarse en una amplia gama de temperaturas (223 K (-50°C) a 373 K (100 °C)) o especificado como adecuado para uso aeroespacial.
3A230 Generadores de impulsos de gran velocidad, con voltajes de salida superiores a 6 V sobre una carga resistiva de menos de 55 ohmios, y con tiempos de transición de impulsos inferiores a 500 ps.
Nota técnica:
En el artículo 3A230, el 'tiempo de transición de impulso' se define como el intervalo de tiempo entre el 10% y el 90% de la amplitud del voltaje
3A231 Sistemas generadores de neutrones, incluidos los tubos, disonados para funcionar sin sistema de vacío externo y que utilicen una aceleración electrostática para inducir una reacción nuclear tritio-deuterio.
3A232 Detonadores y sistemas de iniciación multipunto, según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN LA RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA.
a. Detonadores explosivos accionados eléctricamente, según se indica:
1. De tipo puente explosivo (EB);
2. De tipo puente explosivo con filamento metálico (EBW);
3. De percutor (< slapper>);
4. Iniciadores de laminilla (EFI);
b. Conjuntos que empleen detonadores únicos o múltiples diseñados para iniciar casi simultáneamente una superficie explosiva (de más de 5.000 mm2) a partir de una sola señal de detonación (con un tiempo de iniciación distribuido por la superficie de menos de 2,5, microsegundos)
Nota: El artículo 3A232 no incluye los detonadores que empleen solamente explosivos primarios, como azida de plomo.
Nota técnica: Todos los detonadores en cuestión utilizan un pequeño conductor eléctrico (de puente, de puente con filamento metálico o de laminilla) que se vaporiza de forma explosiva cuando lo atraviesa un rápido impulso eléctrico de corriente elevada. En los tipos que no son de percutor, el conductor inicia, al explotar, una detonación química en un material altamente explosivo en contacto con él, como el tetranitrato de pentseritritol (PETN) En los detonadores de percusión, 1a vaporización explosiva del conductor eléctrico impulsa a un elemento volador o percutor (<flyer o slapper>) a través de un hueco, y el impacto de este elemento sobre el explosivo inicia una detonación química. En algunos modelos, el percutor va accionado por una fuerza magnética. El término 'detonador de laminilla' puede referirse a un detonador EB o a un detonador de tipo percutor. Asimismo, a voces se utiliza el término 'iniciador' en lugar de 'detonador'.
3A233 Espectrómetros de masas, distintos de los incluidos en el subartículo OB002.g., capaces de medir iones de 230 unidades de masa atómica o mayores, y que tengan una resolución mejor que 2 partes por 230, según se indica, así como las fuentes de iones para ellos:
a. Espectrómetros de masas de plasma acoplados inductivamente (ICP/MS);
b. Espectrómetros de masas de descarga luminosa (GDMS);
c. Espectrómetros de masas de ionización térmica (TIMS);
d. Espectrómetros de masas de bombardeo electrónico que tengan una cámara fuente construida, revestida o chapada con materiales resistentes al UF6;
e. Espectrómetros de masas de haz molecular, según se indica:
1. Que tengan una cámara fuente construida, revestida o chapada con acero inoxidable o molibdeno, y que tengan una trampa fría capaz de enfriar hasta 193 k (-80°C}o menos; o
2. Que tengan una cámara fuente construida, revestida o chapada con materiales resistentes al UF6; o
f. Espectrómetros de masas equipados con una fuente de iones de microfluorización diseñada para utilizarse con actínidos o fluoruros de actinidos.
3B Equipos de ensayo, inspección y producción
3B001 Equipos para la fabricación de dispositivos o de materiales semiconductores, según se indica, y componentes y accesorios disonados especialmente para ellos:
a. Equipos disonados para crecimiento epitaxial "controlados por programa almacenado", según se indica:
1. Capaces de producir capas de espesor uniforme con una precisión inferior a (mejor que) +- 2,5% sobre una distancia igual o superior a 75 mm;
2. Reactores de depósito por vapor químico metálico-orgánico (MOCVD) diseñados especialmente para el crecimiento de cristales de semiconductores compuestos mediante reacción química entre materiales incluidos en los artículos 3C003 ó 3C004;
3. Equipos de crecimiento epitaxial de haz molecular que utilicen fuentes de gas. b. Equipos "controlados por programa almacenado" diseñados para la implantación jónica, que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Una tensión de aceleración superior a 200 keV;
2. Estén diseñados especialmente y optimizados para funcionar a una tensión de aceleración inferior a 1 o keV;
3. Con capacidad de escritura directa; o
4. Con capacidad de implantación, a alta energía, de oxígeno en un "sustrato" de material semiconductor calentado.
c. Equipos "controlados por programa almacenado" para la grabación, por plasma anisotrópico en seco, según se indica:
1. Equipos con funcionamiento cassette-a-cassette y bloqueos de carga y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Confinamiento magnético; o
b. Resonancia electrón ciclotrón (< ECR> );
Equipos diseñados especialmente para equipos incluidos en el subartículo 3B001.e. y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Confinamiento magnético; o
b. Resonancia electrón ciclotrón (<ECR>);
d. Equipos de depósito en fase de vapor por método químico intensificado por plasma "controlados por programa almacenado", según se indica:
1. Equipos con funcionamiento cassette-a-cassette y bloqueos de carga, y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Confinamiento magnético; o
b. Resonancia electrón ciclotrón (<ECR>);
2. Equipos diseñados especialmente para equipos incluidos en el subartículo 3B001.e. y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Confinamiento magnético; o
b. Resonancia electrón ciclotrón (< ECR> );
e. Sistemas centrales de manipulación de obleas "controlados por programa almacenado" para la carga automática de cámaras múltiples, que tengan todas las características siguientes:
1. Interfaces para la entrada y salida de obleas, a los que hayan de conectarse más de dos partes de equipos de proceso de semiconductores; y
2. Diseñados para formar un sistema integrado en un ambiente bajo vacío para el tratamiento secuencial múltiple de las obleas.
Nota: El artículo 3B001.e. no somete a control los sistemas robotizados automáticos de manipulación de obleas que no estén diseñados para funcionar en un ambiente bajo vacío.
f. Equipos de litografía "controlados por programa almacenado", según se indica:
1. Equipos de alineación y exposición, por paso y repetición, para el proceso de obleas utilizando métodos fotoópticos o de rayos X y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Longitud de onda de la fuente luminosa inferior a 400 nm.; o
b. Capaces de producir un patrón con característica resoluble de un tamaño mínimo de 0,7 micras o inferior;
Nota: El tamaño mínimo de característica resoluble se calcula mediante la siguiente fórmula:
CRM = (longitud de onda de la fuente de luz para la exposición en micras) x (factor K)/ apertura numérica
siendo:
El<factorK> - 0,7
CRM» el tamaño mínimo de característica resoluble.
2. Equipos diseñados especialmente para la fabricación de máscaras o el proceso de dispositivos semiconductores utilizando un haz electrónico, un haz iónico o un haz "láser", por enfoque y deflexión, y que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Tamaño de punto (proyección) inferior a 0,2 micras;
b. Sean capaces de producir modelos de dimensión inferior a 1 micra; o
c. Precisión de recubrimiento mejor que +0,20 micras (3 sigma);
9. Máscaras y retículas diseñadas para circuitos integrados incluidos en el artículo 3A001;
h. Máscaras multicapa con una capa de cambio de fase.
3B002 Equipos de ensayo "controlados por programa almacenado" diseñados especialmente para el ensayo de dispositivos semiconductores terminados o no terminados, según se indica, y componentes y accesorios de los mismos diseñados especialmente:
a. Para ensayo de parámetros 5 de dispositivos de transistores a frecuencias superiores a 31 Ghz;
b. Para ensayo de circuitos integrados con capacidad para realizar ensayos de funcionamiento {tabla de verdad) a una tasa de configuración superior a 60 MHz;
Nota: El subartículo 3B002 b. no somete a control los equipos de ensayo diseñados especialmente para el ensayo de:
1 "Conjuntos electrónicos" o de diversas clases de "conjuntos electrónicos" para aplica clones domésticas o de esparcimiento;
2. Componentes electrónicos, "conjuntos electrónicos" o circuitos integrados no sometidos a control.
c. Para el ensayo de circuitos integrados de microondas a frecuencias superiores a 3 GHz;
Nota: El subartículo 3B002.c. no somete a control los equipos de ensayo diseñados especialmente para el ensayo de circuitos integrados de microondas para equipos diseñados o tasados para funcionar en las bandas asignadas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a frecuencias no superiores a 31 Ghz.
d. Sistemas de haz electrónico diseñados para funcionar a 3 keV o menos, o
sistemas de haz
"láser", para su uso como sonda, sin contacto, de dispositivos semiconductores en funcionamiento, que tengan todas las características siguientes:
1. Capacidad estroboscópica con borrado del haz o muestreo estroboscópico del detector; y
2. Un espectrómetro electrónico para medidas de voltaje con una resolución inferior a 0,5 V.
Nota: El subartículo 3B002.d. no somete a control los microscopios electrónicos de barrido, excepto:
Los diseñado especialmente y equipados para su uso como sonda sin contacto de dispositivos semiconductores en funcionamiento.
3C Materiales
3C001 Materiales hetero-epitaxiales consistentes en un "sustrato" con capas múltiples apiladas obtenidas por crecimiento epitaxial de cualquiera de los siguientes productos:
a. Silicio;
b. Germanio; o
c. Compuestos III/V de galio o indio.
Nota Técnica:
Los compuestos III/V san productos policristalinos o binarios o monocristalinos complejos constituidos por elementos de los grupos IIIA y VA de la tabla de clasificación periódica de Mendeleiev {por ejemplo, arseniuro de galio, arseniuro de galio-aluminio y fosfuro de indio).
3C002 Materiales de protección (<resists>), según se indica, y "sustratos" revestidos con materiales de protección sometidos a control:
a. Materiales de protección positivos para litografía en semiconductores especialmente ajustados (optimizados) para su utilización a longitudes de onda por debajo de 370 n».;
b. Todos los materiales de protección destinados a su utilización con haces de electrones o haces iónicos, y que posean una sensibilidad de 0,01 microculombios/mm2 o mejor;
c. Todos los materiales de protección destinados a su utilización con rayos X y que posean una sensibilidad de 2,5 mJ/mm2 o mejor;
d. Todos los materiales de protección optimizados para tecnologías de formación de imágenes de superficie, incluidos los materiales de protección sililados;
Nota Técnica: Los métodos de sililación se definen como procesos que incluyen la oxidación de la superficie del material de protección con el fin de mejorar la realización del revelado tanto en húmedo como en seco.
3C003 Compuestos órgano-inorgánicos, según se indica:
a. Compuestos organometálicos de aluminio, de galio o de indio, con una pureza {del metal}superior al 99,999%;
b. Compuestos organoarsénicos, organoantimónicos y organofosfóricos con una pureza {del elemento inorgánico) superior a 99,999%.
Nota: El artículo 3C003 solo somete a control los compuestos cayo componente metálico, parcialmente metálico o no metálico está directamente enlazado al carbono en la parte orgánica de la molécula.
3C004 Hidruros de fósforo, de arsénico o de antimonio con una pureza superior al 99,999 % incluso diluidos en gases inertes o de hidrógeno.
Nota: El Artículo 3C004 no somete a control los hidruros que contienen e/ 20% molar o mas de gases es inertes o de hidrógeno
3D Equipo lógico
3D001 "Equipo lógico" {<software>}diseñado especialmente para el "desarrollo" o la "producción" de equipos incluidos en los artículos 3A001.b. a 3A002.g. o 3B.
3D002 "Equipo lógico" (<software>}diseñado especialmente para la "utilización" de equipos "controlados por programa almacenado "incluidos en el artículo 3B.
3D003 "Equipo lógico" {<software»}para diseño asistido por ordenador {CAD) para dispositivos semiconductores o circuitos integrados, que tengan cualquiera de las características siguientes:
a. Reglas de diseño o reglas de verificación de circuitos;
b. Simulación de la disposición física de los circuitos; o
c. Simuladores de proceso litográfico para el diseño.
Nota Técnica:
Un simulador de proceso litográfico es un paquete de "equipo lógico" {<software») utilizado en la fase de diseño para definir la secuencia de los pasos de litografía grabado o depósito, destinadas a transformar patrones de enmascaramiento en patrones topográficos específicos en los materiales conductores, dieléctricos o semiconductores.
Nota: El Artículo 3D003 no somete a control el "equipo lógico" {<software>) diseñado especialmente para la introducción del esquema, la simulación lógica, la colocación y el trazado del recorrido, la verificación de/ esquema o la cinta de generación de patrones. N B.: Las librerías los atributos de diseño y los datos conexos para el diseño de dispositivos semiconductores o de circuitos integrados se consideran "tecnología".
3D101 "Equipo lógico" {<software>) diseñado especialmente para la "utilización" de los equipos incluidos en el subartículo 3A101.b.
3E Tecnología
3E001 "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de equipos o materiales incluidos en los artículos 3A, 3B o 3C;
Nota: El artículo 3E001 no somete a control la "tecnología" para el "desarrollo" o la
"producción" de:
a. Transistores de microondas que funcionen a frecuencias inferiores a 31 Ghz;
b. Circuitos integrados incluidos en los subartículos 3A001 a 3. a 3A001.a. 12, que tengan todas las características siguientes:
1. Empleo de "tecnología" de 1 micra o más; y
2. Que no incorporen 'estructuras multicapa'.
N.B.: Las 'estructuras multicapa' a que se refiere el punto b 2. de la Nota del artículo 3E001 no incluyen los dispositivos que contengan, como máximo, dos capas metálicas y dos capas de polisilicio.
3E002 Otras "tecnologías" para el "desarrollo" o la "producción" de:
a. Dispositivos microelectrónicos de vacío;
b. Dispositivos semiconductores de hetero-estructura tales como los transistores de alta movilidad de electrones {HEMT}, transistores hetero-bipolares {HBT}, dispositivos de pozo cuántico o de super redes;
c. Dispositivos electrónicos "superconductores";
d. Sustratos o películas de diamante para componentes electrónicos.
3E101 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de equipos o de "equipo lógico" (<software>)Incluidos en los artículos 3A001 .a. 1 . ó 2., 3A101 ó 3D101.
3E102 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" del "equipo lógico" (< software» )incluido en el artículo 3D 1 01 .
3E201 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de los equipos incluidos en los artículos 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A201, 3A202, 3A225 a 3A233.
CATEGORIA 4- ORDENADORES
Notas: 1. Los ordenadores, el equipo conexo y el "equipo lógico" {<software>) que realicen funciones de telecomunicaciones o de "redes de área local" deberán evaluarse también con arreglo a las características de funcionamiento definidas en la categoría 5, primera parte {Telecomunicaciones).
N B. 1. Las unidades de control que interconectan directamente los buses o canales de las unidades centrales de proceso, de la "memoria principal" o de controladores de discos no se consideran equipos de telecomunicaciones descritos en la categoría 5, primera parte (Telecomunicaciones)
2. Para lo relacionado con la situación de control del "equipo lógico" {<software>}diseñado especialmente para la conmutación de paquetes, véase 1a categoría 5D001 (Telecomunicaciones).
2. Los ordenadores, el equipo conexo y el "equipo lógico" (<software>) que realicen funciones criptográficas, criptoanaliticas, de seguridad multinivel certificable o de aislamiento del usuario certificable, o que excedan los limites de 1a compatibilidad electromagnética (EMC), deberán evaluarse igualmente con arreglo a las características de funcionamiento definidas en la categoría 5, segunda parte {"Seguridad de la información")
4A Sistemas, equipos y componentes
4A001 Ordenadores electrónicos y equipo conexo, según se indica, y los "conjuntos electrónicos" y componentes diseñados especialmente para ellos:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 4A101. a. Diseñados especialmente para tener cualquiera de las características siguientes:
1. Tasados para funcionar a una temperatura ambiente inferior a 228 K {-45 °C}o superior a 358 K {85 °C);
Nota: El subartículo 4A001.~. 1. no es aplicable a los ordenadores diseñados especialmente para aplicaciones civiles en automóviles y ferrocarriles.
2. Endurecidos a la radiación que exceda a cualquiera de las especificaciones siguientes: a. Dosis total 5 x 103 Gy (Si); b. Modificación de la tasa de dosis 5 x 106 Gy {Sil/seg; o c. Modificación por fenómeno único 1 x 1 0-7 errores/bit/dfa; b. Que posean características o realicen funciones superiores a los límites definidos en la categoría 5, segunda
parte (Seguridad) de la información").
4A002 "Ordenadores híbridos según se indica, y "conjuntos electrónicos" y componentes diseñados especialmente para ellos:
N.B.: VEASE TAMBIEN El ARTICULO 4A102.
a. Que contengan "ordenadores digitales" incluidos en el Artículo 4A003;
b. Dotados de convertidores analógico-digital que tengan las dos características siguientes:
1. 32 canales o más; y
2. Una resolución de 14 bits {más el bit de signo) o más con una tasa de conversión igual o superior a 200.000 conversiones/s.
4A003 "Ordenadores digitales", "conjuntos electrónicos" y equipo conexo para ellos, según se indica, y los componentes disonados especialmente para ellos:
Notas: 1. El artículo 4A003 incluye lo siguiente:
a. los procesadores vectoriales;
b. los conjuntos de procesadores;
c. los procesadores de señales digitales;
d. los procesadores lógicos;
e. los equipos diseñados para "resaltado de imagen";
f. los equipos diseñados para "proceso de señales".
2 La situación de control de los "ordenadores digitales" o equipo conexo descritos en el Artículo 4A003 se determina por la situación de control de los otros equipos o sistemas, siempre que:
a. Los "ordenadores digitales" o equipo conexo sean esenciales para el funcionamiento delos otros equipos o sistemas;
b. Los "ordenadores digitales" o equipo conexo no sean un "elemento principal" de los otros equipos o sistemas; y
NB.: 1. La situación de control de los equipos de "proceso de señales" o de
"resaltado de imagen" diseñados especialmente para otros equipos que posean funciones limitadas a las necesarias para los otros equipos, viene determinada por la situación de control de los otros equipos aunque se sobrepase el criterio de "elemento principal".
2. En lo que se refiere a la situación de control de los "ordenadores digitales" o equipo conexo para equipos de telecomunicaciones, véase la categoría 5, primera parte {Telecomunicaciones). c. La "tecnología" relativa a los "ordenadores digitales" y equipo conexo se rige por el Artículo 4F. a. Diseñados o modificados para "tolerancia a fallos";
Nota: A los efectos del subartículo 4A003.a., los "ordenadores digitales n y equipo conexo no se consideran diseñados ni modificados para "tolerancia a fallos" si utilizan cualquiera de los siguientes elementos:
1. Algoritmos de detección o corrección de errores en la "memoria principal";
2. La interconexión de dos "ordenadores digitales" de modo que, si falla la unidad central de proceso activa, una unidad centra/ de proceso de reserva, imagen de la anterior, pueda mantener el funcionamiento del sistema;
3. La interconexión de dos unidades centrales de proceso mediante canales de datos o por el uso de memoria compartida, para permitir a una unidad central de proceso realizar otro trabajo hasta que falle la segunda unidad central
de proceso, en cayo momento la primera unidad central de proceso toma el relevo para mantener el funcionamiento del sistema; o
4. La sincronización de dos unidades centrales de proceso por medio del "equipo lógico" (<software>}, de modo que una unidad central de proceso reconozca cuándo falla la otra unidad central de proceso y se haga cargo de sus tareas. b. "Ordenadores digitales" que posean un "funcionamiento teórico compuesto" ("CTP") superior a 710 millones de operaciones teóricas por segundo (Mtops);
c. "Conjuntos electrónicos" diseñados o modificados especialmente para ser capaces de mejorar las prestaciones mediante agrupación de "elementos de proceso" ("CE"), de forma que el "funcionamiento teórico compuesto" del conjunto exceda el límite especificado en el subartículo 4A003.b.;
Notas: 1. El subartículo 4A003 c solo es aplicable a "conjuntos electrónicos" y a las interconexiones programables que no sobrepasen el límite especificado en el subartículo 4A003 b., cuando se expidan como "conjuntos electrónicos" no integrados. No se aplica a los "conjuntos electrónicos" limitados intrínsecamente por la naturaleza de su diseño a su utilización como equipo conexo incluidos en los subartículo 4A 003. d., 4A 003. e ó 4A 003.f
2. El subartículo 4A003 c. no incluye los "conjuntos electrónicos" diseñados especialmente para un producto o una familia de productos cuya configuración máxima no sobrepase el limite especificado en el subartículo 4A 003.b
d. Aceleradores gráficos y coprocesadores gráficos con una "tasa vectorial tridimensional" superior a 3.000.000;
e. Equipos que realicen conversiones analógico-digital que sobrepasen los límites especificados en el subartículo 3A001.a.5.;
f. Equipos que contengan "equipos terminales de interfaz" que sobrepasen los límites especificados en el subartículo 5A001.b.3;
Nota: A los fines del subartículo 4A003.f., los "equipos terminales de interfaz" incluyen las interfaces de "red de área local" y otras interfaces de comunicaciones. Las interfaces de "red de área local" se evalúan como "controladores de acceso a la red ".
9. Equipos disonados especialmente para proporcionar las interconexiones externas de
"ordenadores digitales" o equipos asociados, que permitan comunicaciones con tasas de datos superiores a 80 Megaoctetos/s
Nota: El subartículo 4A003.g no somete a control los equipos de interconexión interna
(por ejemplo <backplanes>, <buses>) o los equipos pasivos de interconexión.
4A004 Ordenadores, según se indica y equipo conexo, "conjuntos electrónicos" y componentes, diseñados especialmente para ellos:
a. "Ordenadores de conjunto sistólico";
b. "Ordenadores neuronales"
c. "Ordenadores ópticos".
4A101 Ordenadores analógicos, "ordenadores digitales" o analizadores diferenciales digitales, distintos de los incluidos en el subartículo 4A001.a.1, para uso en condiciones severas (<ruggedized>) y diseñados o modificados para emplearlos en los sistemas incluidos en los artículos 9A004
ó 9A104.
AA102 "Ordenadores híbridos" diseñados especialmente para la modelización, la simulación o la integración de diseño de los sistemas incluidos en los artículos 9A004 o 9A104.
Nota: Este control sólo se aplica si el equipo se suministra con e/ "equipo lógico (<software>) especificado en los artículos 7D103 o 9D103.
4B Equipos de ensayo, inspección y producción
Ninguno.
4C Materiales
Ninguno.
4D Equipo lógico
Nota: La situación de control del "equipo lógico" (<software>) para el "desarrollo", "producción" o "utilización de los equipos descritos en otras categorías se contempla en la categoría respectiva La situación de control del "equipo lógico" (<software>) para los equipos descritos en la presente categoría se contempla en esta categoría.
4D001 "Equipo lógico" (<software>) especialmente diseñado o modificado para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de equipos o "equipo lógico" {<software>) incluidos en los artículos 4A001 a 4A004, ó 4D.
4D002 "Equipo lógico" {<software>) especialmente diseñado o modificado para sustentar la "tecnología" incluida en el artículo 4E.
4D003 "Equipo lógico" (< software>) específico, según se indica:
a. " Equipo lógico" (<software>) para sistemas operativos, "equipo lógico (<software>) para herramientas de desarrollo y compiladores diseñados especialmente para equipos de "proceso de múltiples flujos de datos", en "código fuente";
b. " Sistemas expertos " o "equipo lógico " (<software>) para máquinas de inferencia de "sistemas expertos" que proporcionen las dos características siguientes: 1. Reglas dependientes del tiempo; y2. Primitivas para el tratamiento de las características temporales de las reglas y los hechos;
c. "Equipo lógico" {<software») que posea características o realice funciones que sobrepasen los límites especificados en la categoría 5, segunda parte ("Seguridad de la información");
d. Sistemas operativos disonados especialmente para equipos de "proceso en tiempo real" que garanticen un "tiempo global de latencia por interrupción" inferior a 20 microsegundos.
4E Tecnología
4E001 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de equipos, o "equipo lógico" (<software>) incluidos en los artículos 4A o 4D.
NOTA TECNICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO TEORICO COMPUESTO" ("CTP")
Abreviaturas utilizadas en la presente nota técnica
"CE" "elemento de proceso" (generalmente una unidad aritmética lógica)
FP coma flotante
XP coma fija
t tiempo de ejecución
XOF OR exclusivo
CPU unidad central de proceso
TP funcionamiento teórico (de un solo "CE"}
"CTP" "funcionamiento teórico compuesto (de varios " CE" }
R tasa de cálculo efectiva
WL longitud de la palabra
L ajuste de la longitud de la palabra
* multiplicación
El tiempo de ejecución 't' se expresa en microsegundos TP y "CTP" en millones de operaciones teóricas
por segundo (Mtops) y WL se expresa en bits.
Introducción al método de cálculo del "CTP"
El "CTP" es una medida de la velocidad de proceso expresada en millones de operaciones teóricas por segundo (Mtops). Para calcular el "CTP" de una configuración de elementos de proceso "CEs" son necesarios los tres pasos siguientes:
1. Calcular 1a tasa de cálculo efectiva R de cada "CE";
2. Aplicar a esa tasa R el ajuste por longitud de palabra (L), a fin de obtener un funcionamiento teórico (TP) para cada "CE";
3. Si hay más de un elemento de proceso "CE", combinar los TP obtenidos en un "CTP" para la configuración.
Los detalles para esos pasos se dan en las próximas secciones.
Nota 1 Para subsistemas con agregaciones de múltiples "CEs" que tengan memoria compartida y no compartida, el cálculo del "CTP" se completa jerárquicamente, en dos pasos: primero, se agrega el grupo de "CEs" que comparten memoria, segundo, se calcula el "CTP" de los grupos usando el método de cálculo para múltiples "CEs" que no comparten memoria.
Nota 2 Los "CEs" que estén limitados a funciones de entrada/salida y periféricas {por ejemplo controladores de disco, de comunicaciones y de presentación de vídeo) no se agregarán para calcular el "CTP".
NOTA TECNICA SOBRE EL "CTP"
La tabla siguiente muestra el método de cálculo de la tasa de cálculo efectiva R para cada "CE"
Paso 1: Tasa de cálculo efectiva R
Para "Ces" que tengan:
Nota: Cada "CE" debe ser evaluado independientemente
Tasa de cálculo efectiva R
Xp únicamente
(Rsub xp)
1/3*(tsub xp suma)
si no existe suma se utilizará:
1/(tsub xp mult)
Si no existe suma ni multiplicación se utilizará la operación aritmética más rápida disponible, según se indica:
1/3 *tsub xp
Ver notas X y Z
FP únicamente (Rsub fp)
Max 1/tsub fp suma, 1/tsub fp multi
Ver notas X y Z
FP y XP (ambas) (R)
Se calcularán las dos tasas Rsub xp, Rsub fp
Para los procesadores lógicos simples que no efectúen ninguna de las operaciones aritméticas especificadas.
1/3*tsub log
Siendo tsub log el tiempo de ejecución de XOR, o si el equipo físico lógico no tiene XOR, la operación lógica simple más rápida.
ver notas X y Z
Para procesadores lógicos simples que no efectúen ninguna de las operaciones aritméticas especificadas.
R=R' * WL/64
Siendo R' el número de resultados por segundo, WL el número de bits sobre el que se efectúa la operación lógica y 64 un factor para normalizar a operaciones de 64 bits.
NOTA TECNICA SOBRE EL "CTP"
Nota W: Para un "CE" configurado en <pipeline> capaz de ejecutar hasta una operación aritmética o lógica cada ciclo de reloj después que la <pipeline> se llene, se puede establecer una lasa en la <pipeline> La tasa de cálculo efectiva R para tal "CE" es la más rápida de la tasa con < pipeline> o la tasa de ejecución sin < pipeline>.
Nota X: Para los "CEs" que realicen operaciones múltiples de un tipo determinado en un solo ciclo (por ejemplo dos sumas por ciclo o dos operaciones lógicas idénticas por ciclo) el tiempo de ejecución t será:
t = duración del ciclo / número de operaciones aritméticas idénticas por ciclo de máquina.
Los "CEs" que realicen diferentes tipos de operaciones aritméticas o lógicas en un solo ciclo de máquina se tratarán como varios "CEs" separados que funcionasen simultáneamente (por ejemplo un "CE" que ejecute una suma y una multiplicación en un ciclo se tratará como dos
"CEs", uno de los cuales efectuase una suma en un ciclo y el otro una multiplicación en un ciclo).
Si un solo "CE" tiene función escalar y función vectorial se utilizará e/ valor del tiempo de ejecución más corto.
Nota Y: Si el "CE" no realiza sumas en coma flotante ni multiplicaciones en coma flotante pero realiza divisiones en coma flotante:
R sub fp = 1/t subfp división
Si el "CE" realiza recíprocos en coma flotante, pero no sumas en coma flotante, multiplicaciones en coma flotante ni divisiones en coma flotante, entonces
R sub fp = 1/t sub fp recíproca
Si no existe ninguna de las instrucciones especificadas, la tasa efectiva con coma flotante es igual a 0.
Nota Z: En las operaciones lógicas simples, una sola instrucción realiza una sola manipulación lógica de no más de dos operandos de longitudes dadas.
En las operaciones lógicas complejas, una sola instrucción efectúa varias manipulaciones lógicas para producir uno o más resultados a partir de dos o más operandos.
NOTA TECNICA SOBRE EL "CTP"
Nota Z: Las tasas se calcularán para todas las longitudes de operando
soportadas, considerando ambas operaciones, con <pipeline>{si es el caso) y sin <pipeline>, utilizando la instrucción de ejecución más rápida para cada una de las longitudes de operando, como sigue:
1. Operaciones con < pipeline> o de registro a registro. Se excluirán los tiempos de ejecución excepcionalmente breves obtenidos para operaciones correspondientes a un determinado operando u operandos (por ejemplo, multiplicación por O o por 1) Si no se realiza operaciones de registro a registro, se aplicará el párrafo 2.
2. La más rápida de las operaciones de registro a memoria o de memoria a registro; si tampoco existen estas operaciones, se aplicará el párrafo 3.
3. De memoria a memoria.
En cada uno de los casos indicados se utilizará el tiempo de ejecución más corto certificado por el fabricante.
Paso 2: TP para cada longitud de operando WL utilizada
Se ajustará la tasa efectiva R (o R') mediante el ajuste por longitud de palabra L según se indica:
TP = R * L,
siendo L = (1/3 + WL/96)
Nota: La longitud de palabra WL utilizada en estos cálculos es la longitud en bits del operando. (Si en una operación se utilizan operandos de diferentes longitudes, se tomará la longitud de palabra mayor).
La combinación de una unidad aritmética lógica (ALU) para mantisa y una unidad aritmética lógica (ALU) para exponente, de un procesador o unidad de coma flotante se considera que es un "elemento de proceso n "CE" con una longitud de palabra WL igual al número de bits en la representación de los de tas {típicamente 32 o 64} para los propósitos del cálculo del "funcionamiento teórico compuesto" "CTP".
Este ajuste no es aplicable a los procesadores lógicos especializados que no utilizan instrucciones XOR. En este caso TP = R.
Se tomará el valor máximo obtenido de TP para:
Cada "CE" con coma fija únicamente (Rsubxp);
Cada "CE" con coma flotante únicamente {Rsubfp);
Cada "CE" con coma flotante y coma fija combinadas {R);
Cada procesador lógico simple qué no efectúe ninguna de las operaciones aritméticas especificadas; y
Cada procesador lógico especial que no utilice ninguna de las operaciones aritméticas o lógicas especificadas.
NOTA TECNICA SOBRE EL "CTP"
- Paso 3: "CTP" para agrupaciones de "CEs" incluidas unidades centrales de proceso CPUs
Para una CPU con un solo "CE",
"CTP =- TP"
para "CEs" que realicen tanto operaciones con coma fija como con coma flotante
TP = max (TPsubfp, TPsubxp))
Para las agrupaciones de varios "CEs" que funcionen simultáneamente, el "CTP" se calcula del siguiente modo:
Nota 1: Para las agrupaciones que no permitan el funcionamiento simultáneo
de todos los "CEs", se utilizará la configuración posible de "CE" que proporcione el mayor "CTP". El TP de cada "CE" considerado se calculará con su máximo valor teóricamente posible, antes de obtener e/ "CTP" de la combinación.
N.B. Para determinar las posibles combinaciones de "CE" que operen simultáneamente, se genera una secuencia de instrucción que inicie operaciones en múltiples "CEs", empezando con el "CE" inferior {el que necesite el mayor número de ciclos para completar su operación) y terminando con el "CE" más rápido, En cada ciclo de la secuencia, la combinación de "CEs" en operación durante ese ciclo es una combinación posible, La secuencia de instrucción tiene que tomar en cuenta todas las limitaciones del equipo físico (<hardware>) y/o de arquitectura en solape de las operaciones.
Nota 2: Una sola pastilla o placa de circuitos integrados puede contener varios "CEs".
Nota 3: Se supone que existen operaciones simultáneas cuando el fabricante del ordenador asegura en un manual o en un folleto del ordenador la existencia de un funcionamiento o de una ejecución en modo concurrente, paralelo o simultáneo.
Nota 4: Los valores de "CTP" no se agregarán para combinaciones de "CEs" (interconectadas por "redes de área local", redes de área amplia, dispositivos de entrada/salida con conexiones compartidas, controladores de entrada/salida y cualquier interconexión de comunicaciones implementada mediante equipo lógico.
NOTA TECNICA SOBRE EL "CTP"
Nota 5: Los valores de "CTP" han de ser agregados para "CEs" múltiples especialmente diseñadas para mejorar los resultados mediante agrupación, funcionando simultáneamente y compartiendo memoria, o combinaciones -memoria múltiple/"CE" operando simultáneamente y utilizando equipo físico (< hardware>) especialmente diseñado.
Estas aplicaciones no aplican a los "conjuntos electrónicos" descritos en el subartículo 4A003.d.
"CTP" = TP1+C2*TP2+... + Csub n *TPsub n, donde los TP se ordenan par valores, siendo TP1, el TP más elevado, TP2 el segundo más elevado,..., y TPn el más bajo. Ci es un coeficiente determinado por la fuerza de interconexión entre los "CEs", según se indica:
Para varios "CEs" operando simultáneamente y compartiendo memoria:
C2=C3=C4=...= Cn = 0,75
Nota 1: Cuando el "CTP" calculado por el método anterior no exceda de 194 Mtops, la siguiente fórmula puede ser usada para calcular Ci
Ci = Q'75/(m)exp1/2*(i = 2,..., n)
donde m= número de "CEs" o grupos de "CEs" que comparten acceso.
siempre que:
1. Los "TP;" de cada "CE" o grupo de "CEs" no excedan 30 MTops
2. Los "CE" o grupos de "CEs" compartan acceso a la memoria principal (excluida la memoria oculta (<cache>) en un canal único; y
3. Sólo un "CE" o grupo de "CE" pueda hacer uso del canal en un instante de terminado .
N B. Esto no se aplica a los artículos controlados en 1a categoría 3.
Nota 2: Los "CEs" comparten una memoria si tienen acceso a un segmento común de una memoria de estado sólido. Esta memoria puede ser una memoria oculta {<cache>}, una memoria principal u otra memoria interna. No se incluyen los dispositivos de memoria periféricos tales como las unidades de cinta, las unidades de disco o los discos RAM
NOTA TECNICA SOBRE EL "CTP"
Para varios "CEs" o grupos de "CEs" que no comparten una memoria, e interconectados mediante uno o más canales de datos:
Ci = 0,75*ki (i=2,...,32) (ver nota más adelante)
= 0,60*ki (i=33,...,64)
= 0,45*ki (i=65,...,256)
= 0,30*ki {i>256)
El valor de Ci se basa en el número de "CEs", no en el numero de nodos.
Donde ki = min{Si/Kr, 1}, y
kr = factor normalizador de 20 Moctetos/s.
S1 = suma de la tasas máxima de datos (en unidades de Moctetos/s) para todos los canales de datos conectados con el iexp mo "CE" o grupo de "CEs" que compartan memoria.
Cuando se calcule un Ci para un grupo de "CEs", el número del primer "CE" en un grupo determina los límites propios para Ci. Por ejemplo, en una agregación de grupos consistente de 3 "CEs" -cada uno, el vigesimosegundo grupo contendrá "CE"sub64, "CE"sub65; y "CE"sub66. El límite propio para C; para este grupo es 0,60.
Las agregaciones (de "CEs" o grupos de "CEs"}deberán ser de las más rápidas a las más lentas, por ejemplo:
TP1>=,TP2>=...>=TPn, y
en el caso de TPi=TPi+1+, del mayor al menor, por ejemplo:
Ci>=Ci+1
Nota: El factor ki no se aplica a los "CEs" 2 al 12 si el TPi del "CE" o grupo de "CEs" es más de 50 MTops; por ejemplo, el Ci para los "CEs" 2 a 12 es de 0, 75
CATEGORIA 5 - TELECOMUNICACIONES Y "SEGURIDAD DE LA INFORMACION"
Primera parte - TELECOMUNICACIONES
Notas: 1. La Categoría 5, primera parte define la situación de control de los componentes, "láseres", equipos de ensayo y de "producción", materiales y el "equipo lógico" (<software>) para ellos, diseñados especialmente para equipos o sistemas de telecomunicaciones.
2. Los "ordenadores digitales", equipo conexo o "equipo lógico" (<software>) cuando sean esenciales para el funcionamiento y soporte de los equipos de telecomunicaciones descritos en esta categoría, se considerarán componentes diseñados especialmente siempre que sean los modelos estándar suministrados normalmente por el fabricante Esto incluye los sistemas informáticos de explotación, administración, mantenimiento, ingeniería o facturación.
5A1 Sistemas, equipos y componentes
5A001 a. Cualquier tipo de equipo de telecomunicaciones que posea cualquiera de las características, funciones o elementos siguientes:
1. Diseñado especialmente para resistir los efectos electrónicos
transitorios o los efectos de impulso electromagnético, ambos consecutivos a una explosión nuclear;
2. Endurecido especialmente para resistir la radiación gamma, neutrónica o iónica; o
3. Diseñado especialmente para funcionar fuera de la gama de temperaturas de 218 K (-55 ºC}a 397 K {124 ºC).
Nota: El subartículo 5AOO 1.a.3. sólo es aplicable a los equipos electrónicos.
Nota: Los subartículos 5A001.a.2. y 3. no son aplicables a los equipos a bordo de satélites. b. Equipos o sistemas de transmisión para telecomunicaciones y los componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos, que posean cualquiera de las características, funciones o elementos siguientes:
Nota: Equipos de transmisión para telecomunicaciones: a Clasificados según se indica, o constituidos por combinaciones de los equipos siguientes:
1 Equipos de radio (por ejemplo transmisores, receptores y transceptores);
2. Equipos terminales de línea;
3 Equipos amplificadores intermedios;
4. Equipos repetidores;
5 Equipos regeneradores;
6. Codificadores de traducción (transcodificadores)
7. Equipos multiplex {incluidos los multiplexores estadísticos
8. Moduladores/demoduladores (modems);
9. Equipos transmultiplex {ver Rec. G. 701 del CCITT7;
10 Equipos de interconexión digitales "controlados por programa almacenado n;
11. "pasarelas" y puentes,
12. "Unidades de acceso a los soportes"; y b Diseñados para su empleo en telecomunicaciones monocanal o multicanal, por cualquiera de los siguientes medios:
1. Hilo conductor (línea);
2. Cable coaxial;
3. Cable de fibra óptica;
4. Radiación electromagnética; o
5 Propagación por onda acústica subacuática.
Que utilicen técnicas digitales, incluido el proceso digital de señales analógicas, y estén diseñados para funcionar en el punto de multiplexado de nivel máximo a una "tasa de transferencia digital" superior a 45 Mbit/s o a una "tasa de transferencia digital total" superior a 90 Mbits
Nota: El subartículo 5A00 1.b. 1. no somete a control los equipos diseñados especialmente para su integración y funcionamiento en cualquier sistema de satélite para uso civil.
-Sistemas de comunicaciones subacuáticos que posean cualquiera de las características siguientes:
a. Frecuencia portadora acústica fuera de la gama de 20 a 60 kHz;
b. Que utilicen una frecuencia portadora electromagnética inferior a 30 kHz; o
c. Que utilicen técnicas electrónicas de orientación del haz;
3. Equipos que contengan cualquiera de los elementos siguientes:
a. "Controladores de acceso a la red" y su soporte común conexo con una "tasa de transferencia digital n superior a 156 Mbit/s; o
b. "Controladores de canales de comunicaciones" que posean una salida digital con una "tasa de señalización de datos" superior a 2,1 Mbit/s por canal;
Nota: Si un equipo no controlado contiene un "controlador de acceso a la red ", no puede tener ningún tipo de interfaz de telecomunicaciones; excepto:
Los descritos, pero no incluidos, en el subartículo 5A00 1.b 3
4. Que utilicen un "láser" y posean cualquiera de las características siguientes:
a. Longitud de onda de transmisión superior a 1000 n».;
b. Que utilicen técnicas analógicas y tengan un ancho de banda superior a 45 Mhz;
Nota: El subartículo 5A001.b.4.b. no contempla el control de los sistemas de televisión comercial.
c. Que utilicen técnicas de transmisión óptica coherente o de detección óptica coherente (también denominadas técnicas ópticas heterodinos u homodinas);
d. Que utilicen técnicas de multiplexado por división de longitudes de onda; o
e. Que realicen "amplificación óptica";
Equipos de radio que funcionen a frecuencias de entrada o de salida superiores a los
31 GHz
Nota: El subartículo 5A001 b.5b no incluye los equipos disonados o modificados para funcionar en una banda asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
6. Equipos de radio que utilicen cualquiera de las técnicas siguientes:
a. Técnicas de modulación de amplitud en cuadratura (<QAM») por encima del nivel 4 si la "tasa de transferencia digital total" excede 8.5 Mbits/s.;
b. Técnicas de modulación de amplitud en cuadratura {<QAM») por encima del nivel 16 si la "tasa de transferencia digital total" es igual o menor a 8.5 Mbits.
c. Otras técnicas de modulación digitales y posean una "eficiencia espectral" superior a 3 bits/s/Hz;
Notas 1. El subartículo 5A001.b 6. no somete a control los equipos diseñados especialmente para su integración y funcionamiento en cualquier sistema de satélites para uso civil
El subartículo 5A001.b.6 no somete a control los equipos de repetidores de radio para el funcionamiento dentro de la banda designada por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
a. 1. Que no exceda los 960 MHz; o
2. Con una "tasa de transferencia digital total" que no exceda de 8,5 Mbits/s; y
b. Que tenga una "eficiencia espectral" que no exceda de 4 bits/s/Hz.
7. Equipos de radio que funcionen en la banda de 1,5 a 87,5 MHz y posean cualquiera de las características siguientes: a. Provistos de técnicas
adaptativas que permitan una supresión de más de 15 dB de una señal de interferencia; o b. Que posean las dos características siguientes:
1. Predicción y selección automáticas de frecuencias y de "tasas de transferencia digital totales" por canal para optimizar la transmisión; y
2. Que contengan una configuración de amplificador de potencia lineal con capacidad para soportar simultáneamente señales múltiples a una potencia de salida igual o superior a 1 kW en la gama de frecuencia de 1,5 a 30 MHz o igual o superior a 250 W en 1a gama de frecuencia de 30 a 87,5 MHz, sobre un "ancho de banda instantáneo" de una octava o más con un contenido de armónicos de salida y de distorsión mejor que -80 dB;
8. Equipos de radio que utilicen técnicas de "espectro ensanchado" o de "agilidad de frecuencia" {saltos de frecuencias) y posean cualquiera de las características siguientes:
a. Códigos de ensanchamiento programables por el usuario; o b. Un ancho de banda de transmisión total igual o superior a 100 veces el ancho de banda de cualquiera de los canales de información y superior a 50 kHz;
Nota: El subartículo 5A001.b.8.b. no somete a control los equipos de radio celulares que funcionan en las bandas civiles.
Nota: El subartículo 5A001.b.8. no somete a control los equipos que funcionan con una potencia de salida igual o menor que 1,0 vatios.
9. Receptores de radio controlados digitalmente que posean todas las características siguientes:
a. Más de 1000 canales;
b. Un "tiempo de conmutación de frecuencia" inferior a 1 ms;
c. 8úsqueda o exploración automáticas en una parte del espectro electromagnético;
d. Identificación de las señales recibidas o del tipo de transmisor.
Nota: El subartículo 5A001 b 9. no somete a control los equipos de radio celulares que funcionan en las bandas civiles.
10. Que utilicen funciones de "proceso de señales digital para efectuar la codificación de la voz a tasas inferiores a 2.400 bits/s.
c. Equipos de conmutación "controlados por programa almacenado" y sistemas conexos de señalización que posean cualquiera de las características, funciones o elementos siguientes, y los componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos:
Nota: Los multiplexores estadísticos con entrada y salida digitales que permítanla conmutación se consideran conmutadores "controlados por programa almacenado".
1. "Señalización por canal común" que funcione en modo de explotación no asociado o en modo de explotación cuasi asociado;
2. "Encaminamiento adaptativo dinámico";
Nota: El subartículo 5A001.c 2. no somete a control los conmutadores o encaminadores de paquetes cayos puertos o líneas no superen los limites del subartículo 5A001.c :3.
3. Conmutadores de paquetes, conmutadores de circuitos y encaminadores cuyos puertos o líneas sobrepasen cualquiera de los límites siguientes: a. Una "tasa de señalización de datos" de 2,1 Mbits/s por canal para un "controlador de canales de comunicaciones"; o
Nota: El subartículo 5A001. c.3 a. no somete a control los enlaces compuestos multiplexados constituidos sólo de canales de comunicaciones no sometidos individualmente a control por el subartículo 5A 001c. 3.a. b. Una "tasa de transferencia digital" de 156 Mbit/s para un "controlador de acceso a red" y el soporte común conexo;
4. "Conmutación óptica"
5. Que utilicen técnicas de " Modo de Transferencia Asíncrono" ("ATM");
d. Cables de fibra óptica para comunicaciones, fibras ópticas y accesorios, según se indica:
1.Fibras ópticas y cables de fibra óptica de más de 50 m de longitud que posean cualquiera de las características siguientes:
a. Diseñados para funcionamiento monomodo; o
b. Fibras ópticas, especificadas por el fabricante con capacidad de soportar un ensayo de esfuerzo por tracción igual o superior a 2 x 109 N/m2;
Nota técnica:
Ensayos de resistencia: ensayos de producción en línea o fuera de línea selectivos que aplican dinámicamente un esfuerzo por tracción prescrito, a una fibra de 0,5 a
3 m de longitud a una velocidad de arrastre de 2 a 5 m/s mientras pasa entre cabestrantes de 150 mm de diámetro aproximadamente. La temperatura ambiente nominal es de 293 K {20° C) y la humedad relativa nominal del 40 %.
N B.: Se podrán utilizar las normas nacionales equivalentes para realizar los ensayos de resistencia.
2. Cables de fibra óptica y accesorios diseñados para uso subacuático
Nota: el subartículo 5A001.d.2. no somete a control los cables y accesorios normalizados de telecomunicación civil.
N.B.: Para los conectares o penetradores de casco de fibra óptica, véase el subartículo 8A002.c
e. "Antenas orientables electrónicamente mediante ajuste de fases" que funcionen a más de 31 GHz.
Nota: El subartículo 5A001 e no contempla el control de las "antenas orientables electrónicamente mediante ajuste de fases" para sistemas de aterrizaje con instrumentos que satisfagan las normas de la Organización internacional de
Aviación Civil (OIAC) que se refieren alos sistemas de microondas para aterrizaje
(<MLS>).
5A101 Equipos de telemedida y telecontrol utilizables en "misiles"
Nota: El Artículo 5A 101 no somete a control los equipos diseñados especialmente para e/ control remoto de modelos de aviones, barcos o vehículos y cayo campo eléctrico no sea superior a 200 micro V/m a una distancia de 500 m
5B1 Equipos de prueba, de inspección y de producción
5B001 Equipos y componentes diseñados especialmente y accesorios para ellos, diseñados especialmente para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos, materiales, funciones o elementos incluidos en los artículos 5A001, 5B001, 5C001, 5D001 ó 5E001.
Nota: El subartículo 5B001 no contempla el control de las fibras ópticas ni
el equipo de caracterización de "preformas de fibra óptica" que no empleen "láseres" semiconductores
5C1 Materiales
5C001 Preformas de vidrio o de cualquier otro material optimizado para la fabricación de fibras ópticas incluidas en el subartículo 5A001.d.
5D1 Equipo lógico
5D001 a. "Equipo lógico" {<software>) especialmente diseñado o modificado para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos, funciones o elementos incluidos en los artículos 5A001, 5B001 ó 5C001.
b. "Equipo lógico" (<software>) especialmente diseñado o modificado para el soporte de la "tecnología" incluida en el Artículo 5E001. c.
"Equipo lógico" (<software>) específico, según se indica:
1. "Equipo lógico" (<software>), excepto en forma ejecutable por máquina, especialmente diseñado o modificado para la "utilización" de equipos o sistemas digitales de radio celulares;
2. "Equipo lógico" (<software>) especialmente diseñado o modificado para proporcionar características, funciones o elementos de los equipos incluidos en los artículos 5A001 ó 5B001;
3. "Equipo lógico" (<software>) que permita recuperar el "código fuente" del "equipo lógico" {<software>) de telecomunicaciones incluidos en los artículos 5A001 ó 5B001;
4. "Equipo lógico" {<software>), excepto en forma ejecutable por máquina, diseñado especialmente para el "encaminamiento adaptativo dinámico".
N B En relación con e/ "equipo lógico " {<software» J para "proceso de señales ", ver también los artículos 4D y 6D
5E1 Tecnología
5E001 a. "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" {excepto la explotación}de los equipos, funciones o elementos, materiales o "equipo lógico" {<software>) incluidos en los artículos 5A001, 5BOO1, 5C001 o 5D001 .
b. Tecnologías especificas, según se indica:
1. "Tecnología" "necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de equipos de telecomunicaciones diseñados especialmente para su empleo a bordo de satélites;
2. "Tecnología" para el "desarrollo" o la "utilización" de técnicas de comunicación por "láser" que permitan la adquisición y el seguimiento automáticos de señales y el mantenimiento de comunicaciones a través de medios exoatmosféricos o subacuáticos;
3. "Tecnología" para el proceso y la aplicación a las fibras ópticas de revestimientos disonados especialmente para hacerlas aptas para uso subacuático;
4. "Tecnología" para el "desarrollo" de equipos que utilicen las técnicas de "Jerarquía Digital Síncrona" ("SDH") o "Red Optica Síncrona" ("SONET");
5. "Tecnología" para el "desarrollo" de "textura de conmutación" de mas de 64000 bit/s por canal de información para fines distintos de la interconexión digital integrada en el conmutador;
6. "Tecnología" para el "desarrollo" del control centralizado de redes o del "encaminamiento adaptativo dinámico";
7. "Tecnología" para el "desarrollo" de sistemas digitales de radio celular;
8. "Tecnología" para el "desarrollo" de "Redes Digitales de Servicios Integrados ("RDSI") de banda ancha;
9. "Tecnología" para el "desarrollo" de técnicas QAM, para equipos de radio, de nivel superior a 4.
1O. "Tecnología" para el "desarrollo" de técnicas de espectro ensanchado" o "agilidad de frecuencia" (saltos de frecuencia).
5E101 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo", "producción" o "utilización" de los equipos incluidos en el artículo 5A101.
Segunda parte - "SEGURIDAD DE LA INFORMACION"
Nota: La situación de control de los equipos, "equipo lógico" {<software>), sistemas, "conjuntos electrónicos" específicos para aplicaciones determinadas, módulos, circuitos integrados, componentes o funciones destinados a la "seguridad dela información se determina en la Categoría 5, segunda parte aunque se trate de componentes o de "conjuntos electrónicos"
de otros equipos.
5A2 Sistemas, equipos y componentes
5A002 a. Sistemas, equipos, "conjuntos electrónicos" específicos para aplicaciones determinadas, módulos o circuitos integrados destinados a la "seguridad de la información", según se indica, y otros componentes diseñados especialmente para ellos:
N B. Para el control de los sistemas de navegación global por satélite que contengan o utilicen el descifrado {p. ej. GPS o GLONASS, véase el Artículo 7A005.
1. Diseñados o modificados para utilizar la "criptografía" empleando técnicas digitales destinadas a garantizar la "seguridad de la información"
2. Diseñados o modificados para realizar funciones criptoanalíticas;
3. Diseñados o modificados para utilizar la "criptografía" empleando técnicas analógicas destinadas a garantizar la "seguridad de la información";
Nota: El subartículo 5A002.a. 3. no somete a control los siguientes equipos:
1 Equipos que utilicen embrollamiento {<scrambling>) de banda "fija" para bandas como máximo y en los que los cambios de transposición no se efectúen más de una vez cada segundo;
2 Equipos que utilicen embrollamiento {<scrambling>) de banda "fija" para más de 8 bandas y en los que los cambios de transposición no se efectúen más de una vez cada diez segundos;
3. Equipos que utilicen inversiones de frecuencia "fija" y en los que los cambios de transposición no se efectúen más de una vez cada segundo;
4 Equipos de facsímil;
5. Equipos para la difusión de audiencia restringida;
6 Equipos de televisión civil;
4. Diseñados o modificados para suprimir las emanaciones comprometedoras de señales portadoras de información;
Nota: El subartículo 5A002.a 4 no somete a control los equipos diseñados especialmente para suprimir las emanaciones por motivos de sanidad o de seguridad.
5 Diseñados o modificados para utilizar técnicas criptográficas con el fin de generar el código de ensanchamiento para el "espectro ensanchado" o el código de salto para los sistemas de "agilidad de frecuencia";
6 Diseñados o modificados para proporcionar una "seguridad multinivel" o un aislamiento del usuario certificados o certificables a un nivel superior a la clase B2 de la norma <Trusted Computer System Evaluation Criteria> (< TCSEC)> o equivalente;
7. Sistemas de cables de comunicaciones diseñados o modificados por medios mecánicos, eléctricos o electrónicos para detectar intrusiones subrepticias.
Nota: El Artículo 5A002 no somete a control:
a. Las "tarjetas inteligentes personalizadas", o los componentes diseñados especialmente para ellas, que posean cualquiera de las siguientes características.
1. Carecer de capacidad para el cifrado del tráfico de mensajes o del cifrado de datos suministrados por el usuario, o de las funciones clave de gestión de los mismos o
2 Cuando estén limitados para su uso en los equipos no sometidos a control en los apartados 1 a 6. de la Nota del subartículo 5A 002. a. 3. o en los apartados b.a h. de esta Nota;
b. Equipo que contenga técnicas "fijas" de compresión de datos o de codificado.
c. Equipo receptor para radiodifusión televisión de pago o audiencia televisiva restringida similar de uso general, sin cifrado digital y donde el descifrado digital se limite al vídeo, audio o las funciones de administración;
d. Radio teléfonos móviles o portátiles para uso civil (por ejemplo, para uso en sistemas de radiocomunicación celular comercial civil) que carezcan de la capacidad de cifrado de extremo a extremo;
e. Funciones de descifrado, especialmente diseñadas para permitir la ejecución de "equipo lógico" (<software») cuya copia esté protegida, siempre que las funciones de descifrado no sean accesibles al usuario.
f. Equipo de control de acceso, tales como cajeros automáticos, impresoras para autoservicios o terminales de puntos de venta, que protege las contraseñas (<password>) ó números de identificación personal (PIN) ó de tas similares para prevenir el acceso no autorizado pero que no permitan el cifrado de ficheros o de textos, excepto los relacionados directamente con la protección de las contraseñas {<password>) o de los números de identificación personal {<PIN);
g. Equipo de autentificación de datos que calcule un Código de Autentificación de Mensaje {< MA C») ó resultado similar para asegurar que no ha tenido lugar una alteración del texto o para autentificar usuarios, pero que no permite el cifrado de de tos, texto u otro medio que e/ necesario para la autentificación;
h. Equipo criptográfico especialmente diseñado y limitado al uso en máquinas para transacciones bancarias o monetarias, tales como cajeros automáticos, impresoras para autoservicios o terminales de puntos de venta
5B2 Equipos de ensayo, de inspección y de producción
5B002 a. Equipos diseñados especialmente para:
1. El "desarrollo" de equipos o de funciones incluidos en los artículos 5A002, 5B002, 5D002 ó 5E002, incluyendo los equipos de medida o de ensayo;
2. La "producción" de equipos o de funciones incluidos en los artículos 5A002, 5B002, 5D002 ó 5E002, incluyendo los equipos de medida, ensayo, reparación o "producción ";
b. Equipos de medida diseñados especialmente para evaluar y validar las funciones de "seguridad de la información" incluidas en los artículos 5A002 o ED002.
5C2 Materiales
Ninguno
5D2 Equipo lógico
5D002 a. "Equipo lógico" (<software>) especialmente diseñado o modificado para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de equipos o de "equipo lógico" (<software>) incluidos en los artículos 5A002 5B002 ó 5D002; b. "Equipo lógico" (<software>) especialmente diseñado o modificado para dar soporte a la "tecnología" incluida en el Artículo 5E002; c.
"Equipo lógico" (<software>) especifico, según se indica:
1. "Equipo lógico" (<software>) que posea las características o que realice o simule las funciones de los equipos incluidos en los artículos 5A002 ó 5B002;
2. " Equipo lógico" (<software>)destinado a certificar "equipo lógico" (< software>) incluido en el subartículo 5D002.c.1.
Nota: El Artículo 50002 no somete a control: a. El "equipo lógico" (<software») "necesario" para la "utilización" de los equipos excluidos del control de acuerdo con la Nota al Artículo 5A002; b E/ "equipo lógico" {<software»J que proporcione cualquiera de las funciones de los equipos excluidos del control de acuerdo con la Nota al Artículo 5A002
5E2 Tecnología
5E002 'tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de equipos o de "equipo lógico {<software>) incluidos en los artículos 5A002, 5B002 ó 5D002.
CATEGORIA 6 - SENSORES Y LASERES
6A Sistemas, equipos y componentes
6A00 1 Acústica
a. Sistemas marinos acústicos, equipos, y los componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica:
1. Sistemas o equipos activos {transmisores o transmisores y receptores}, y componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica:
Nota: El subartículo 6A001.a. 1. no somete a control:
a. Las sondas de profundidad que funcionen en la vertical por debajo del aparato, no posean función de barrido de más de +-20º y se utilicen exclusivamente para medir la profundidad del agua, la distancia de objetos sumergidos o enterrados o la detección de bancos de peces;
b. Las balizas acústicas, según se indica:
1. Balizas acústicas para emergencias;
2. Tintineadores {<Pingers>) diseñados especialmente para relocalizar o retornar a una posición subacuática.
a. Sistemas batimétricos de barrido ancho diseñados para cartografía
topográfica del fondo marino, que reúnan todas las condiciones siguientes:
1. Estar diseñados para efectuar mediciones en ángulos superiores a 20° respecto de la vertical;
2. Estar disonados para medir profundidades superiores a 600 m por debajo de la superficie del agua; y
3. Estar diseñados para ofrecer cualquiera de lo siguiente:
a. Incorporación de varios haces con alguno menor de 1,9º;
o
b. Precisiones de datos mejores que un 0,3 % de la profundidad del agua a lo ancho del pasillo, siendo esta precisión la medida de las mediciones realizadas en el interior del pasillo;
b. Sistemas de detección o localización de objetos que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Frecuencia de transmisión inferior a 10 kHz;
2. Nivel de presión acústica superior a 224 dB {referencia 1 microPa a 1 m) para los equipos que funcionen a una frecuencia comprendida en la banda de 10 a 24 kHz inclusive;
3. Nivel de presión acústica superior a 235 dB {referencia 1 microPa a 1 m) para los equipos que funcionen a una frecuencia comprendida en la banda de 24 a 30 kHz;
4. Que formen haces de menos de 1º en cualquier eje y funcionen a una frecuencia inferior a 100 kHz;
5. Diseñados para funcionar con un alcance no ambiguo, en presentación visual, superior a 5.120 m; o
6. Diseñados para soportar, en funcionamiento normal, la presión de profundidades superiores a 1.000 m y dotados de transductores que reúnan cualquiera de lo siguiente:
a. Con compensación dinámica de la presión; o
b. Que utilicen como elemento de transducción un material distinto del titanato-zirconato de plomo;
c. Proyectores acústicos, incluidos los transductores, que incorporen elementos piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electroestrictivos, electrodinámicos o hidráulicos que funcionen por separado o en una combinación determinada y que tengan cualquiera de las características siguientes:
Notas: 1. La situación de control de los proyectores acústicos, incluidos los transductores, diseñados especialmente para otros equipos está determinada por la situación de control de esos otros equipos.
2. El subartículo 6A001.a. 1.c. no somete a control fuentes electrónicas que dirigen el sonido solo verticalmente, o fuentes mecánicas {por ejemplo, cañones de aireo de vapor {<vapor shock gun>)) o químicas (por ejemplo explosivas).
1. Densidad de potencia acústica radiada instantánea superior a 0,01 mW/mm2/Hz para los dispositivos que funcionen a frecuencias inferiores a 10 kHz;
2. Densidad de potencia acústica radiada continua superior a 0,001 mW/mm2/Hz para los dispositivos que funcionen a frecuencias inferiores a 10 kHz;
Nota técnica:
La densidad de potencia acústica se obtiene dividiendo la potencia acústica de salida por el producto del área de la superficie radiante y de la frecuencia de funcionamiento.
3. Diseñados para soportar, en funcionamiento normal, la presión de profundidades superiores a 1.000 m; o
4. Supresión de lóbulos laterales superior a 22 dB;
d. Sistemas, equipos acústicos y componentes disonados especialmente para determinar la posición de buques o vehículos subacuáticos que reúnan cualquiera de las condiciones siguientes:
Nota: El subartículo 6A001.a. 1.d. incluye:
a. Los equipos que utilizan el "proceso de señales" coherente entre dos o más balizas y la unidad de hidrófono transportada por el bague de superficie o vehículo subacuático;
b. Los equipos capaces de corregir automáticamente /os errares de velocidad de propagación del sonido para e/ cálculo de un punto.
1 Diseñados para funcionar con un alcance superior a 1.000 m con una precisión de posicionamiento inferior a 10 m RMS {media cuadrática) medidos a una distancia de 1.000 m; o
2. Diseñados para soportar la presión de profundidades superiores a 1.000 m;
2. Sistemas pasivos (receptores, relacionados o no en funcionamiento normal con equipos activos separados}, equipos o componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica:
a. Hidrófonos (transductores) que reúnan cualquiera de las características siguientes:
1. Dotados de sensores flexibles continuos o conjuntos de elementos sensibles discretos, de diámetro o longitud inferior a 20 mm y con una separación entre elementos inferior a 20 mm;
2. Que tangan cualquiera de los elementos sensores siguientes:
a. Fibras ópticas;
b. Polímeros piezoeléctricos; 0
c. Materiales cerámicos piezoeléctricos flexibles;
3. Una sensibilidad de los hidrófonos mejor que -180 dB a cualquier profundidad, sin compensación de la aceleración;
4. Cuando estén diseñados para funcionar a profundidades no superiores a 35 m, una sensibilidad de los hidrófonos mejor que -186 dB con compensación de la aceleración;
5. Cuando estén diseñados para funcionar normalmente a profundidades superiores a 35 .m, una sensibilidad de los hidrófonos mejor que -192 dB con compensación de la aceleración;
6. Cuando estén disonados para funcionar normalmente a profundidades superiores a 100 m, una sensibilidad de los hidrófonos mejor que -204 dB; o
7. Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1.000 m;
Nota Técnica:
La sensibilidad de los hidrófonos se define como veinte veces el logaritmo decimal de la relación entre la tensión eficaz de salida (RMS) y una referencia de 1 V eficaz
(RMS)cuando el sensor del hidrófono, sin preamplificador se sitúe en un campo acústico de ondas planas con una presión eficaz (RMS) de 1 microPa Por
ejemplo, un hidrófono de -160 dB {referencia, 1V por , microPa daría una tensión de salida de 10 exp -8
V en este campo, mientras que uno de -180 dB de sensibilidad sólo daría una tensión de salida de 1 O~9 V. Por lo tanto - 160 dB es mejor que - 180 dB. b. Baterías de hidrófonos acústicos remolcadas que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Espaciado entre los grupos de hidrófonos inferior a 12,5 m;
2. Espaciado entre los grupos de hidrófonos desde 1 2,5 m a menos de 25m y disonadas o 'modificables' para funcionar a profundidades superiores a 35 m;
Nota Técnica: El término 'modificables ' del subartículo 6A001.a.2.b. 2. significa que están provistos para permitir la modificación del cableado o de las interconexiones para modificar el espaciado de los grupos de hidrófonos o los limites de profundidad de funcionamiento. Estas provisiones son: cableado de repuesto que represente más del 10 % del número de cables, bloques de ajuste del espaciado de los grupos de hidrófonos o dispositivos internos de limitación de profundidad que sean ajustables o que controlen más de un grupo de hidrófonos.
3. Espaciado entre los grupos de hidrófonos igual o superior a 25 III y diseñados para funcionar a profundidades superiores a 100 m;
4. Detectores de rumbo incluidos en el subartículo 6A001.a.2.d.;
5. Tubos para batería reforzados longitudinalmente;
6. Baterías montadas, con un diámetro inferior a 40 mm;
7. Señales de grupos de hidrófonos multiplexados diseñadas para funcionar a profundidades superiores a 35 III o dotadas de un mecanismo sensor de profundidad ajustable o desmontable para funcionamiento a profundidades superiores a 35 m; o
5. Características de los hidrófonos incluidas en el subartículo 6A001.a.2.a.; c. Equipo de procesado diseñado especialmente para baterías de hidrófonos acústicos remolcadas que tengan "programabilidad accesible al usuario" y proceso y correlación en el dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el análisis espectral, el filtrado digital y la formación de haz mediante transformada rápida de Fourier u otras transformadas o procesos; d. Detectores de rumbo que tengan todas las características siguientes:
1. Una precisión mejor que +0,5°;
2. Cualquiera de lo siguiente: a. Diseñados para ser incorporados en los tubos de la batería y para funcionar a profundidades superiores a 35 III o que tengan dispositivos sensores de profundidad ajustables o desmontables, para funcionamiento a profundidades superiores a 35 m; Q b. Diseñados para ser montados en el exterior de los tubos de la batería y dotados de un unidad sensora capaz de funcionar con una rotación de 360° a profundidades superiores a 35 m; e. Sistemas de cable de fondo o de orilla que reúnan cualquiera de las siguientes características:
1. Dotados de hidrófonos incluidos en el subartículo 6A001.a.2.a.;
2. Dotados de señales de grupos de hidrófonos-multiplexados diseñadas para funcionar a profundidades superiores a35 III o que tengan un mecanismo sensor de profundidad, ajustable o desmontable, para funcionamiento a profundidades superiores a 35 m; o
3. Equipo de procesado diseñado especialmente para sistemas de cable de fondo o de elementos (<bey cable»)que tengan "programabilidad accesible al usuario" y proceso y correlación en el dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el análisis espectral, el filtrado digital y la formación de haz mediante transformada rápida de Fourier u otras transformadas o procesos; b. Equipo de registro sonar de correlación-velocidad diseñado para medir la velocidad horizontal del equipo portador con respecto al fondo marino a distancias superiores a 500 III. entre el portador y el fondo marino.
6A002 Sensores ópticos
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 6A102.
a. Detectores ópticos, según se indica:
Nota: El subartículo 6A002.a. no somete a control los fotodispositivos de germanio o de silicio
1. Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial", según se indica: a. Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Respuesta de pico en la gama de longitudes de onda superiores a10 nm pero no superiores a300 nm; y
2. Respuesta inferior a 0,1% con respecto a 1a respuesta de pico a longitudes de onda superiores a 400 nm; b. Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 900 nm pero no superiores a 1.200 nm; y
2. "Constante de tiempo" de respuesta igual o inferior a 95 os; c. Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que tengan una respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 1.200 nm pero no superiores a 30.000 nm;
2. Tubos intensificadores de imagen y los componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica: a. Tubos intensificadores de imagen que tengan todas las características siguientes:
1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm pero no superiores a 1.050 nm;
2. Placa de microcanal para amplificación electrónica de imagen con un paso de agujeros (distancia entre centros) igual o inferior a 15 micras;
3. Fotocátodos, según se indica: a. Fotocátodos 5-20, 5-25 o multialcalinos de fotosensibilidad superior a 240 microA/lm; b. Fotocátodo de GaAs o de GainAs; o c. Otros fotocátodos semiconductores compuestos III-V;
Nota: El subartículo 6A002.a 2.a.3.c. no somete a control los fotocátodos semiconductores compuestos de sensibilidad máxima de radiación igual o inferior a 10 mA/W. b. Componentes diseñados especialmente, según se indica:
1. Placas de microcanal con un paso de agujeros (distancia entre centros) igual o inferior a 1 5 micras;
2. Fotocátodos de GaAs o de GainAs;
3. Otros fotocátodos semiconductores compuestos III-V Nora: El subartículo 6A002 a 2.b.3. no somete a control los fotocátodos semiconductores compuestos de sensibilidad máxima de radiación igual o inferior a 10 mA/W.
3. "Conjuntos de plano focal", no "calificados para uso espacial", según se
indica:
Nota técnica:
Los conjuntos multielemento de detectores, lineales o bidimensionales, son denominados "conjuntos de plano focal".
Notas:
1. El subartículo 6A002.a 3 incluye los conjuntos de fotoconductores y los conjuntos fo fotovoltaicos
2. El subartículo 6A002.a 3. no somete a control los "conjuntos de plano focal" de silicio, constituidos por células fotoconductoras o detectores piroeléctricos multielemento (no más de 16 elementos) encapsulados, que utilicen cualquiera de los siguientes:
a. Sulfuro de plomo;
b. Sulfato de triplicina y variantes;
c. Titanato de zirconio-lantano-plomo y variantes;
d. Tantalio de litio;
e. Fluoruro de polivinilideno y variantes;
f. Niebato de estroncio bario y variantes; o
g. Seleniuro de plomo a. "Conjuntos-de piano focal" no "calificados para uso espacial", que tengan todo lo siguiente:
1. Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 900 nm pero no superiores a 1.050 nm; y
2. "Constante de tiempo" de respuesta interior a 0,5 os; b. "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial", que tengan todo lo siguiente:
1. Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 1.050 nm pero no superiores a 1.200 nm;
2. "Constante de tiempo" de respuesta igual o inferior a 95 os; c. "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial", que tengan elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 1.200 nm pero no superior a 30.000 nm; b. "Sensores de imágenes monoespectrales" y "sensores de imágenes multiespectrales" diseñados para aplicaciones de teledetección, que tengan cualquiera de lo siguientes:
1. Campo de visión instantáneo (<IFOV») inferior a 200 microrradianes; o
2. Especificados para funcionar en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm pero no superiores a 30.000 nm y que tengan todas las condiciones siguientes: a. Que proporcionen salida de datos de imagen en formato digital; b. Que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Estén "calificados para uso espacial"; o
2. Estén diseñados para funcionamiento aerotransportado, utilicen detectores que no sean de silicio y tengan un campo de visión instantáneo <IFOV» menor que 2.5 miliradianes. c. Equipos de formación de imágenes de 'visión directa' que funcionen en el espectro visible o en el infrarrojo y dotados de cualquiera de los siguientes: 1. Tubos intensificadores de imagen incluidos en el subartículo 6A002.a.2.a.; o 2. "Conjuntos de plano focal" incluidos en el subartículo 6A002.a.3.
Nota técnica:
La expresión 'visión directa' se refiere a los equipos de formación de imágenes que funcionan en el espectro visible o en el infrarrojo y que
presentan al observador humano una imagen visible sin convertirla en una señal electrónica para su visualización en una pantalla de televisión, y que no pueden grabar ni almacenar la imagen por medios fotográficos, electrónicos o de otra clase.
Nota: EL subartículo 6A002.c. no somete a control los equipos siguientes dotados de fotocátodos distintos de los de GaAs o GainAs: a. Sistemas de alarma por allanamiento industriales o civiles, o sistemas de control o de recuento de tráfico o de movimientos en la industria; b Equipo médico; c. Equipos industriales utilizados para la inspección, clasificación o análisis de las propiedades de los materiales; d. Detectores de llama para hornos industriales; e. Equipos diseñados especialmente para uso en laboratorio. d. Componentes para uso especial, para sensores ópticos, según se indica: 1. Sistemas de refrigeración criogénicos "calificados para uso espacial"; 2. Sistemas de refrigeración criogénicos no "calificados para uso espacial" con temperatura de la fuente de refrigeración inferior a 218 K (-55 °C), según se indica: a. De ciclo cerrado y con un tiempo medio hasta el fallo (<MTTF») o un tiempo medio entre fallos (<MTBE») superior a 2.500 horas; b. Minirrefrigeradores autorregulables Joule-Thomson (JT) que tengan diámetros interiores (exterior) inferiores a 8 mm;
3. Fibras ópticas sensoras fabricadas especialmente, en su composición o estructura, o modificadas por revestimiento, de forma que sean sensibles a los efectos acústicos, térmicos, inerciales, electromagnéticos o a las radiaciones nucleares. e. "Conjuntos de plano focal" "calificados para uso espacial" que tengan más de 2.048 elementos por conjunto y con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 300 nm pero no superiores a 900 nm.
6A003 Cámaras
N.B: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 6A203.
N.B. Para cámaras especialmente diseñadas o modificadas para utilización subacuática, véanse los subartículos 8A 002. d. y BA 002. e. a. Cámaras de instrumentos, según se indica:
1. Cámaras cinematográficas de alta velocidad que utilicen cualquier formato de película, desde el de 8mm hasta el de 16 mm inclusive, en las que la película avance continuamente durante toda la filmación y capaces de filmar a velocidades superiores a
13.1 50 fotogramas por segundo;
Nota: El subartículo 6A003.a.1. no somete a control las cámaras cinematográficas para fines civiles normales.
2. Cámaras mecánicas de alta velocidad en las que la película no se desplace y que sean capaces de filmar a velocidades superiores a 1.000.000 de fotogramas por segundo para la altura total de encuadre de una película de 35 mm o a velocidades proporcionalmente mayores para alturas de encuadre inferiores o a velocidades proporcionalmente menores para alturas de encuadre superiores;
3. Cámaras de imagen unidimensional mecánicas o electrónicas con velocidades de registro superiores a 10 mm por micro s;
4. Cámaras electrónicas multiimágenes con una velocidad superior a 1.000.000 de fotogramas por segundo;
5. Cámaras electrónicas que tengan todas las características siguientes: a. Velocidad de obturación electrónica (capacidad de activación periódica)inferior a 1 micro s por imagen completa; y b. Tiempo de lectura que permita una velocidad superior a 125 imágenes completas por segundo. b. Cámaras de formación de imágenes, según se indica:
Nota: El subartículo 6A003.b no somete a control las cámaras de televisión ni las cámaras de vídeo diseñadas especialmente para la difusión de televisión.
1. Cámaras de vídeo dotadas de sensores de estado sólido, que tengan cualquiera de las características siguientes: a. Más de 4 x 1 10 exp6 "pixels activos" por conjunto de estado sólido para las cámaras monocromas (blanco y negra); b. Más de 4 x 10exp6 "pixels activos" por conjunto de estado sólido- para las cámaras en color dotadas de tres conjuntos de estado sólido; o c. Más de 12 x 10exp6 "pixels activos" para las cámaras en color con baterías de estado sólido dotadas de un conjunto de estado sólido;
2. Cámaras de barrido y sistemas de cámaras de barrido, que tengan todas las características siguientes: a. Baterías de detectores lineales con más de 8.1 92 elementos por conjunto; b. Barrido mecánico en una dirección;
3. Cámaras de formación de imágenes que utilicen intensificadores de imagen incluidos en el subartículo 6A002.a.2.a.;
4. Cámaras de formación de imágenes que utilicen "conjuntos de plano focal" incluidos en el subartículo 6A002.a.3.
6A004 Optica a. Espejos ópticos (reflectores), según se indica:
1. "Espejos Reformables" que tengan superficies continuas o de elementos múltiples, y los componentes diseñados especialmente para ellos, capaces de reposicionar dinámicamente partes de la superficie del espejo a frecuencias superiores a 100 Hz;
2. Espejos monolíticos ligeros con una "densidad equivalente" media inferior a 30 kg/m2 y una masa total superior a 1 o kg;
3. Estructuras ligeras de espejos de "materiales compuestos" (<composites»)o celulares, con una "densidad equivalente" inferior a 30 kg/m2 y una masa total superior a 2 kg;
4. Espejos con orientación de haz, de diámetro o longitud del eje principal superior a 100 mm y que mantengan una rugosidad de lanbda/2 o mejor (lanuda es igual a 633 nm), con una anchura de banda controlada que exceda de 100 Hz; b. Componentes ópticos hechos de seleniuro de cinc (ZnSe)o sulfuro de cinc (ZnS) con transmisión en la gama de longitud de onda superior a 3.000 nm pero no superior a 25.000 nm y que reúnan cualquiera de las características siguientes:
1. Volumen superior a 100 cm3; o
2. Diámetro o longitud del eje principal, superior a 80 mm y espesor (profundidad) superior a 20 mm; c. Componentes "calificados para uso espacial" para sistemas ópticos, según se indica:
1. Aligerados hasta menos del 20% de "densidad equivalente" con respecto a una pieza maciza de la misma apertura y el mismo espesor;
2. Sustratos, sustratos con revestimientos superficial (monocapa o multicapa, metálicos o dieléctricos, conductores, semiconductores o aislantes) o con películas protectoras;
3. Segmentos o conjuntos de espejos diseñados para montarse especialmente en un sistema óptico con una apertura colectara equivalente o mayor que un solo elemento óptico de 1 metro de diámetro;
4. Fabricados a partir de "materiales compuestos" (<composites»)con un coeficiente de dilatación térmica lineal igual o inferior a 5 x 10exp6 en cualquier dirección coordenada; d. Equipos ópticos de control según se indica:
1. Diseñados especialmente para mantener la forma de superficie o la orientación de los componentes "calificados para uso espacial" incluido en los subartículos 6A004.c.1. ó 6A004.c.3.;
2. Con anchos de banda de orientación, de seguimiento, de estabilización o de alineación de resonador iguales o superiores a 100 Hz con una precisión de 10 microrradianes o menos;
3. Cardanes que reúnan todas las características siguientes: a. Un ángulo de giro máximo superior a 5°; b. Un ancho de banda igual o superior a 100 Hz; c. Errores de puntería angular de 200 microrradianes o inferiores; v d. Y que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Longitud del eje principal o del diámetro superior a 0,15 III pero no superior a 1 III y capaces de aceleraciones angulares superiores a 2 radianes/s2; 0
2. Longitud del eje principal o del diámetro superior a 1 III y capaces de aceleraciones angulares superiores a 0,5 radianes/s2,
4. Diseñados especialmente para mantener la alineación de los sistemas de espejos de conjuntos enfasados o de segmentos enfasados constituidos por espejos con una longitud de eje principal o un diámetro del segmento igual o superior a 1 III.
6A005 "Láseres", distintos de los incluidos en los subartículos OB001.g.5. ó 0B001.h.6., componentes y equipos ópticos, según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 6A205.
Notas: 1. Los "láseres" de impulsos incluyen los que funcionan en modo de ondas continuas con impulsos superpuestos.
2 Los "láseres" excitados por impulsos incluyen los que funcionan en modo de excitación continua con excitaciones superpuestas de impulsos.
3 La situación de control de los "láseres " < Raman» está determinada por los parámetros de las fuentes de bombeo "láser". Las fuentes de bombeo "láser" pueden ser cualquiera de los "láseres" descritos a continuación. a. "Láseres" de gas, según se indica:
1. "Láseres" de excímeros que tengan cualquiera de las características siguientes: a. Longitud de onda de salida no superior a 150 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 50 mJ por impulso; o
2. Potencia media de salida o en onda continua superior a 1 W; b. Longitud de onda de salida superior a 150 nm pero no superior a- 190 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 1,5 J por impulso; o
2. Potencia media de salida o en onda continua, superior a 120 W; c. Longitud de onda de salida superior a 190 nm pero no superior a 360 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 10 J por impulso; 0
2. Potencia media de salida o en onda continua, superior a 500 W; o d. Longitud de onda de salida superior a 360 nm y que tengan cualquiera de lo siguientes:
1. Energía de salida superior a 1,5 J por impulso; o
2. Potencia media de salida o en onda continua, superior a 30 W;
2. "Láseres" de vapor metálico, según se indica: a. "Láseres" de cobre (Cu) con una potencia media de salida o en onda continua, superior a 20 W; b. "Láseres" de oro (Au) con una potencia media de salida o en onda continua, superior a 5 W; c. "Láseres" de sodio (Na) con una potencia de salida superior a 5W; d. "Láseres" de bario (Ba) con una potencia media de salida o en onda continua, superior a 2 W; 3. "Láseres" de monóxido de carbono (CO) que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 2 J por impulso y una "potencia de pico" en impulsos superior a 5 kW; o b. Potencia media de salida o en onda continua superior a 5 kW;
4. "Láseres" de dióxido de carbono (CO2) que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Potencia de salida en onda continua superior a 15 kW; b. Salida en impulsos que tengan una "duración de impulso" superior a 10 micro s y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Potencia media de salida superior a 1 o kW; o
2. "Potencia de pico" en impulsos superior a 100 kW; o c. Salida en impulsos que tenga una "duración de impulso" igual o inferior a 10 micro s y que tenga cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de impulsos superior a 5 J por impulso; o
2. Potencia media de salida superior a 2,5 kW;
5. "Láseres químicos", según se indica: a. "Láseres" de fluoruro de hidrógeno (HF); b. "Láseres" de fluoruro de deuterio (DF); c. "Láseres de transferencia", según se indica:
1. "Láseres" de oxígeno yodo (O2-i);
2. "Láseres" de dióxido de fluoruro-carbono (DF-CO2);
6. "Láseres" de descarga de gas e; jónicos (es decir "láseres" iónicos de criptón o de argón)que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 50 W; o b. Potencia media de salida o en onda continua superior a 50 W;
7. Otros "láseres" de gas, que tengan cualquiera de lo siguiente:
Nota: El subartículo 6A005.a. 7. no somete a control los "láseres " de nitrógeno. a. Longitud de onda de salida no superior a 150 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 1 W; o
2. Potencia media de salida o en onda continua superior a 1 W; b. Longitud de onda de salida superior a 150 nm pero no superior a 800 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 30 W; o
2. Potencia media de salida o en onda continua, superior a 30 W; c. Longitud de onda de salida superior a 800 nm pero no superior a 1.400 nm y que tengan
cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 0,25 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 10 W; 0
2. Potencia media de salida o en onda continua, superior a 10W; Q d. Longitud de onda de salida superior a 1.400 nm y potencia media de salida o en onda continua, superior a 1 W. b. "Láseres" de semiconductores multimodo transversal, individuales y conjuntos de
"láseres" de semiconductores individuales, que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 500 microjulios por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 10 W; o
2. Potencia de salida, media o en onda continua superior a 10 W.
Nota técnica:
Los "láseres" de semiconductores se denominan comúnmente diodo s "láser".
Notas: 1. El subartículo 6A005.b. incluye los "láseres" de semiconductores que tienen conectares ópticos de salida (por ejemplo, espirales de fibra óptica).
2. La situación de control de los "láseres" de semiconductores disonados especialmente para otros equipos está determinada por la situación de control de los otros equipos. c. "Láseres" de estado sólido, según se indica:
1. II Láseres" "sintonizables" que tengan cualquiera de lo siguiente:
Nota: El subartículo 6A 005. c. 1. incluye los "láseres " de zafiro-titanio (Ti: Al2O3), YAG- tulio (Tm: YAG), YSGG- tulio (Tm: YSGG), alexandrita (Cr: BeAl2O4) y "láseres" de centro de color. a. Longitud de onda de salida inferior a 600 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 1 W; o
2. Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 1 W; b. Longitud de onda de salida igual o superior a 600 nm pero no superior a 1400 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:,
1. Energía de salida superior a 1 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 20 W; o
2. Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 20 W; o c. Longitud de onda de salida superior a 1400 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 1 W; o
2. Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 1 W;
2. "Láseres" no "sintonizables", según se indica:
Nota: El subartículo 6A005.c.2. incluye los "láseres" de estado sólido de transición atómica. a. "Láseres" de vidrio de neodimio, según se indica:
1. "Láseres de conmutación de Q" que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 20 J pero no superior a 50 J por impulso y potencia de salida media superior a 10 W; o b. Energía de salida superior a 50 J por impulso;
2. "Láseres" que no sean "láseres de conmutación de Q" que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 50 J pero no superior a 100
J por impulso y potencia de salida media superior a 20 W; o b. Energía de salida superior a 100 J por impulso; b. "Láseres" (distintos de los de vidrio) dopados con neodimio, según se indica, con una longitud de onda de salida superior a 1000 nm pero no superior a 1 100 nm,según se indica:
Nota: Para los "láseres" (distintos de los de vidrio) dopados con neodimio y con una longitud de onda de salida no superior a 1000 nm o superior a 1 100 nm, véase el subartículo 6A 005. c. 2. c.
1. "Láseres de conmutación de Q" excitados por impulsos, en modo bloqueado, con una "duración de impulso" inferior a 1 ns y que tengan cualquiera de lo siguiente: a. "Potencia de pico" superior a 5 GW; - - b. Potencia de salida media superior a 10 W; Q c. Energía de salida en impulsos superior a 0,1 J;
2. "Láseres de conmutación de Q" excitados por impulsos, con una "duración de impulso" igual o superior a 1 os, y que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Salida monomodo transversal con:
1. "Potencia de pico" superior a 100 MW;
2. Potencia de salida media superior a 20 W; o
3. Energía de salida en impulso superior a 2 J; o b. Salida multimodo transversal con:
1. "Potencia de pico" superior a 400 MW;
2. Potencia de salida media superior a 2 kW; o
3. Energía de salida en impulsos superior a 2 J;
3. "Láseres" excitados por impulsos, que no sean "láseres de conmutación de Q", que tengan: a. Salida monomodo transversal con:
1. "Potencia de pico" superior a 500 kW; o
2. Potencia de sabida media superior a 150 W; o b. Salida multimodo transversal con:
1. " Potencia de pico" superior a 1 MW; o
2. Potencia media superior a 2 kW;
4. "Láseres" de excitación continua que tengan: a. Salida monomodo transversal con:
1. "Potencia de pico" superior a 500 kW; 0
2. Potencia de salida media o en ondas continuas superior a 150 W; o b. Salida multimodo transversal con:
1. "Potencia de pico" superior a 1 MW, o
2. Potencia de salida, media o en ondas continuas, superior a 2 kW; c. Otros "láseres" no "sintonizables" que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Longitud de onda inferior a 150 nm y cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 1 W; o b. Potencia de salida, media o en ondas continuas, superior a 1 W;
2. Longitud de onda igual o superior a 150 nm pero no superior a 800 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 30 W; o b. Potencia de salida media o en ondas continuas superior a 30 W;
3. Longitud de onda superior a 800 nm pera no superior a 1400 nm, según se indica: a. "Láseres de conmutación de Q" que tengan:
1. Energía de salida superior a 0,5 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 50 W; 0
2. Potencia de salida media superior a: a. 1 o W para los " láseres "monomodo; b. 30 W para los "láseres" multimodo; b. "Láseres" que no sean "láseres de conmutación de Q" que tengan:
1. Energía de salida superior a 2 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 50 W; o
2. Potencia de salida media o en ondas continuas superior a 50 W; o 4. Longitud de onda superior a 1400 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 100 mJ por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 1 W; o b. Potencia de salida, media o en ondas continuas, superior a 1 W; d. "Láseres" de colorantes y otros "láseres" de líquido que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. Longitud de onda inferior a 150 nm v: a. Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 1 W; o b. Potencia de salida media o en ondas continuas superior a 1 W;
2. Longitud de onda igual o superior a 150 nm pero no superior a 800 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 20 W; b. Potencia de salida media o en ondas continuas superior a 20 W; o c. Oscilador monomodo longitudinal de impulsos con una potencia de salida media superior a 1 W y una frecuencia de repetición superior a 1 kHz si la "duración de impulso" es inferior a 100 os;
3. Longitud de onda superior a 800 nm pero no superior a 1400 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 0,5 J por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 10 W; o b. Potencia de salida media o en ondas continuas superior a 10 W; o
4. Longitud de onda superior a 1.400 nm y que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Energía de salida superior a 100 mJ por impulso y "potencia de pico" en impulsos superior a 1 W; o b. Potencia de salida media o en ondas continuas superior a 1 W; e. Componentes, según se indica:
1. Espejos refrigerados mediante refrigeración activa o mediante refrigeración por tubos de calor; Nota técnica: La refrigeración activa es un método de refrigeración para componentes ópticos consistente en hacer circular líquidos bajo la superficie de los componentes ópticos (nominalmente a menos de 1 mm por debajo de la superficie óptica)con el fin de eliminar el calor del óptico.
2. Espejos ópticos o componentes ópticos o electroópticos con transmisión óptica total o parcial, diseñados especialmente para ser utilizados con los "láseres" sometidos a control; f. Equipos ópticos, según se indica:
(Para los elementos ópticos de apertura compartida utilizables en aplicaciones de "láseres de potencia súper alta" ("SHPL")véase la Relación de Material de Defensa.)
1. Equipos de medida de frente de onda (fase) dinámicos, capaces de cartografiar al menos 50 posiciones en un frente de onda de un haz, que tengan cualquiera de lo siguiente: a. Frecuencias de cuadro iguales o superiores a 100 Hz y discriminación de fase de al menos un 5% de la longitud de onda del haz; o b. Frecuencias de cuadro iguales o superiores a 1000 Hz y discriminación de fase de al menos un 20% de la longitud de onda del haz;
2. Equipos de diagnóstico "láser" capaces de medir errores de orientación angular del haz de un sistema de "láser de potencia súper alta" ("SHPL") iguales o inferiores a 10 microrradianes;
3. Equipos y componentes ópticos diseñados especialmente para un sistema de conjunto enfosado de Láser de potencia súper alta" destinados a permitir la combinación coherente de los haces con una precisión de lanbda/10 a la longitud de onda de diseño o de 0,1 micras, tomándose el valor que sea más pequeño;
4. Telescopios de proyección diseñados especialmente para utilizarse con sistemas de "láseres de potencia súper alta";
6A006 "Magnetómetros", "gradiómetros magnéticos", "gradiómetros magnéticos intrínsecos" y sistemas de compensación, y los componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica:
Nota: El artículo 6A006 no somete a control los instrumentos diseñados especialmente para efectuar mediciones biomagnéticas para diagnósticos médicos. a. "Magnetómetros" que utilicen "tecnología" de "superconductores", de bombeo óptico o de precesión nuclear (protón/Overhauser), con un "nivel de ruido" (sensibilidad)inferior a (mejor que) 0,05 nT RMS/raíz cuadrada de Hz; b. "Magnetómetros" de bobina de inducción con un "nivel de ruido" (sensibilidad)inferior a (mejor que)cualquiera de lo siguiente:
1. 0,05 nT RMS/raíz cuadrada de Hz a frecuencias inferiores a 1 Hz;
2. 1 x 10-3 nT RMS/raíz cuadrada de Hz a frecuencias iguales o superiores a 1 Hz pero no superiores a 10 Hz; 0
3. 1 x 1 0-4 nT RMS/raíz cuadrada de Hz a frecuencias superiores a 1 o Hz; c. "Magnetómetros" de fibra óptica con un "nivel de ruido" (sensibilidad) inferior a (mejor que) 1 nT RMSl raíz cuadrada de Hz; d. "Gradiómetros magnéticos" que utilicen "magnetómetros" múltiples incluidos en los subartículos 6A006.a., 6A006.b. o 6A006.c.; e. "Gradiómetros magnéticos intrínsecos" de fibra óptica con un "nivel de ruido" (sensibilidad) de gradiente de campo magnético inferior a (mejor que)0,3 nT/III RMS/raíz cuadrada de Hz; f. "Gradiómetros magnéticos intrínsecos" que utilicen "tecnología" distinta de la de fibra óptica y posean un "nivel de ruido" (sensibilidad)de gradiente de campo magnético inferior a (mejor que) 0,015 nT/III RMS/raíz cuadrada de Hz; g. Sistemas de compensación magnética para sensores magnéticos diseñados para funcionar en plataformas móviles; h. Sensores electromagnéticos "superconductores" que contengan componentes fabricados a partir de materiales " superconductores ": 1. Diseñados para funcionar a temperaturas inferiores a la "temperatura crítica" de al menos uno de sus constituyentes "superconductores" (incluidos los dispositivos de efecto Josephson o los dispositivos "superconductores" de interferencia cuántica (SQUIDS));
2. Diseñados para detectar variaciones del campo electromagnético a frecuencias iguales o inferiores a 1 kHz; y3. Que tengan cualquiera de las características siguientes: a. Dotados de SQUIDS de película delgada con una dimensión mínima de elemento inferior a 2 micras y sus circuitos conexos de acoplo de entrada y de salida; b. Diseñados para funcionar con una velocidad de precesión del campo magnético superior a 1 x 1 o exp6 cuantos de flujo magnético por segundo; c. Diseñados para funcionar en el campo magnético
terrestre sin blindaje magnético; o d. Con coeficiente de temperatura inferior a (menor que) 0,1 cuanto de flujo magnético/K.
6A007 Gravímetros y gradiómetros de gravedad según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 6A 1 07. a. Gravímetros para uso terrestre, con una precisión estática inferior a (mejor que) 10 microgales;
Nota: El subartículo 6A007 a. no somete a control los gravimetros terrestres del tipo de elemento de cuarzo (Worden). b. Gravímetros para plataformas móviles, para uso terrestre, marino, sumergible, espacial o aeronáutico, que tengan todo lo siguiente: 1. Precisión estática inferior a (mejor que) 0,7 miligales; y 2. Precisión en servicio (operativa)inferior a (mejor que)0,7 miligales con un tiempo hasta el estado estable inferior a 2 minutos bajo cualquier combinación de compensaciones e influencias dinámicas; c. Gradiómetros de gravedad.
6A008 Sistemas de radar, equipos y conjuntos de radar que tengan cualquiera de las características siguientes y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO DAÑOS.
Nota: El artículo 6A008 no somete a control: a. Los radares secundarios de vigilancia (SSR); b. Los radares de automóviles diseñados para 1a prevención de colisiones; c. Las pantallas o monitores utilizados para el control del tráfico aéreo (A TC) que no tengan más de 12 elementos de resolución por mm; d Los radares meteorológicos. a. Que funcionen a una frecuencia comprendida entre 40 GHz y 230 GHz y tengan una potencia de salida media superior a 100 mW; b. Con un ancho de banda sintonizable superior a +6,25% de la frecuencia de funcionamiento central; Nota técnica: La frecuencia de funcionamiento central es la semisuma de la frecuencia de funcionamiento especificada más alta y la frecuencia de funcionamiento especificada más baja. c. Capaces de funcionar simultáneamente con más de dos frecuencias portadoras; d. Capaces de funcionar en modo radar de apertura sintética (SAR), de apertura sintética inversa (ISAR) o de aerotransportado de haz oblicuo (SLAR); e. Dotados de conjunto de "antenas (array) orientable electrónicamente mediante ajuste de fases"; f. Capaces de determinar la altitud de blancos no cooperantes; Nota: El subartículo 6A008 f. no incluye los equipos radar de aproximación de precisión (PA R) según normas de la Organización Internacional de Aviación Civil (OIAC)
9. Diseñados especialmente para el funcionamiento aerotransportado (montados en globos o en fuselajes de aviones)y con capacidad de "proceso de señales" Doppler para la detección de blancos móviles; h. Dotados de un sistema de proceso de señales de radar que utilice: 1. Técnicas de "radar, espectro ensanchado"; o 2. Técnicas de "radar, agilidad de frecuencia"; i. Que proporcionen el funcionamiento con base terrena con una "distancia medida con instrumentos" máxima, superior a 185 km;
Nota: El subartículo 6A008.i. no somete a control: a. Los radares de vigilancia de zonas pesqueras; b. Los equipos de radar con base en tierra diseñados especialmente para control de las rutas de tráfico aéreo, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:
1. que tengan una "distancia medida con instrumentos" máxima de 500 km o inferior;
2 que estén configurados de forma que los datos del blanco del radar puedan
ser transmitidos sólo en un sentido, desde la localización del radar a uno o más centros Civiles de Control de Tráfico Aéreo (A TC)
3. que no estén provistos del control remoto de la velocidad de barrido del radar desde el centro de Control de Tráfico Aéreo (ATC) de rutas;
4. que sean para instalación permanente. c. Los radares de seguimiento de los globos meteorológicos. j. Equipos "láser" o LIDAR (light Detection and Ranging) que tengan cualquiera de lo siguiente:
1. "Calificados para uso espacial"; o
2. Que utilicen técnicas de detección heterodinos u homodinas coherentes y tengan un poder de resolución angular inferior a (mejor que)20 microrradiánes;
Nota: El subartículo 6A008.j no somete a control los equipos LIDAR diseñados especialmente para la topografía o la observación meteorológica k. Dotados de subsistemas de "proceso de señales" que utilicen la "compresión de impulsos", con:
1. Una relación de "compresión de impulsos" superior a 150; o
2. Una anchura de impulso inferior a 200 os; o
1. Que tengan subsistemas de proceso de datos con cualquiera de lo siguiente:
1. "Seguimiento automático del blanco" que indique, en cualquier rotación de la antena, la posición prevista del blanco más allá del momento del paso siguiente del haz de antena;
Nota: El subartículo 6A008.1. 1 no somete a control la capacidad de alarma para conflicto, en radares de sistemas de Control del Tráfico Aéreo (A TC), o marinos o portuarios.
2. Cálculo de la velocidad del blanco a partir de radares primarios que tengan velocidades de barrido no periódicas (variables);
3. Proceso para reconocimiento automático de modelos (extracción de características) y comparación con bases de datos de características del blanco (formas de onda o formación de imágenes)para identificar o clasificar los blancos; 0
4. Superposición y correlación, o fusión de datos del blanco, a partir de dos o más
"sensores radar interconectados" y "geográficamente dispersos", con el fin de reforzar y discriminar los blancos.
Nota: El subartículo 6A008.1.4. no incluye los sistemas, equipos y conjuntos utilizados s para el control del tráfico marítimo.
6A102 Detectores endurecidos contra la radiación, distintos de los incluidos en el artículo 6A002, para uso en la protección contra efectos nucleares (por ejemplo, impulso electromagnético (EMP), rayos X y efectos térmicos y explosivos combinados), y utilizables para "misiles", diseñados o tasados para resistir niveles de radiación iguales o superiores a una dosis de radiación total de 5 x 105 rads (Si).
Nota técnica:
En el artículo 6A 102, un detector se define como un dispositivo mecánico, eléctrico, óptico o químico que automáticamente identifica y registra o almacena un estimulo, tal como un cambio ambiental de presión o temperatura, una señal eléctrica o electromagnética o la radiación de un material
radiactivo
6A107 Componentes disonados especialmente para los gravímetros y gradiómetros de gravedad incluidos en los subartículos 6A007.b. y c.
6A108 Sistemas de radar y de seguimiento, distintos de los incluidos en el artículo 6A008, según se índica: a. Sistemas de radar y de radar láser diseñados o modificados para su uso en los sistemas incluidos en los artículos 9A004 o 9A104; b. Sistemas de seguimiento de precisión, que puedan emplearse para "misiles", según se indica:
1. Sistemas de seguimiento que utilicen un traductor de código conjuntamente con referencias terrestres o aerotransportadas, o sistemas de navegación por satélites con el fin de facilitar mediciones en tiempo real de la posición y velocidad en vuelo;
2. Radares de medición de distancia, incluidos los equipos asociados de seguimiento ópticos/infrarrojos, con todas las capacidades siguientes: a. Resolución angular mejor que 3 milirradianes (0,5 mils); b. Alcance de 30 km o superior con una resolución de alcance mejor que 10 metros RMS; c. Resolución de velocidad mejor que 3 metros por segundo.
6A202 Tubos fotomultiplicadores con un área de fotocátodo superior a 20 cm2, que tenga un tiempo de subida del pulso aplicado al ánodo inferior a 1 ns.
6A203 Cámaras y componentes, distintos de los incluidos en el artículo 6A003, según se indica: a. Cámaras mecánicas de espejo giratorio y componentes diseñados especialmente para ellas:
1. Cámaras multiimagen con lecturas superiores a 225.000 imágenes por segundo; o
2. Cámaras de imagen unidimensional con velocidades de escritura superiores a 0,5 mm por microsegundo;
Nota: Entre los componentes de las mencionadas cámaras se incluyen sus conjuntos electrónicos de sincronización y los conjuntos de rotor compuestos de turbinas, espejos y soportes. b. Cámaras y tubos electrónicos, de imagen unidimensional y multiimágenes, según se indica:
1. Cámaras electrónicas de imagen unidimensional capaces de resolución temporal de 50 ns o menos, y los tubos de imagen unidimensional para ellas;
2. Cámaras multiimágenes electrónicas (o de obturación electrónica) capaces de un tiempo de exposición por cuadro de 50 ns o menos;
3. Tubos multiimágenes y dispositivos de formación de imágenes de estado sólido para emplearse en las cámaras incluidas en el subartículo 6A203.b.2, según se indica: a. Tubos intensificadores de imagen de enfoque por proximidad con el fotocátodo depositado sobre un revestimiento conductor transparente para disminuir la resistencia de la lámina del fotocátodo; b. Tubos vidicon intensificadores del blanco por puerta (gate) de silicio (SlT), en los que un sistema rápido permite conmutar los fotoelectrones procedentes del fotocátodo antes de que incidan sobre la placa SIT; c. Dispositivo obturador electroóptico, con célula de Kerr o de Pockel; o d. Otros tubos multiimagenes y dispositivos de formación de imágenes de estado sólido con un tiempo de conmutación (puerta) rápido para imágenes inferior a 50 os, diseñados especialmente para las cámaras incluidas en el subartículo 6A203. b. 2; c. Cámaras de televisión endurecidas a las radiaciones, especialmente diseñadas o tasadas para resistir radiaciones de más de 5 x
103 grays (Silicio) (5 x 106 rad (Silicio)) sin degradación de su funcionamiento, y las lentes diseñadas especialmente para ellas.
6A205 "Láseres" distintos de los incluidos en los subartículos OB001 9.5 y OB001.h.6 y en el artículo 6A005, según se indica: a. "Láseres" de iones de argón con potencia media de salida superior a 40 W, que funcionen a longitudes de onda entre 400 nm y 515 nm; b. Osciladores pulsatorios monomodo de colorantes, sintonizables, con potencia media de salida superior a 1 W, tasa de repetición superior a 1 kHz, ancho de impulso inferior a 100 ns y longitud de onda entre 300 nm y 800 nm; c. Osciladores y amplificadores de impulsos de láser de colorantes sintonizables, con potencia media de salida superior a 30 W, tasa de repetición superior a 1 kHz, ancho de impulso inferior a 100 ns y longitud de onda entre 300 nm y 800 nm; excepto: osciladores monomodo; d. "Láseres" de impulsos de dióxido de carbono con tasa de repetición superior a 250 Hz, potencia media de salida superior a 500 W y anchó de impulso interior a 200 os, que funcionen a longitudes de onda entre 9.000 nm y 11.000 nm; e. Cambiadores Raman de parahidrógeno diseñados para funcionar con longitud de onda de salida de 16 micras y tasa de repetición superior a 250 Hz. f. "Láseres" de conmutación de Q, excitados por impulsos, dopados con neodimio (distintos de los de vidrio), que tengan todas las características siguientes: 1. Longitud de onda de salida superior a1000 nm pero que no supere los 1 100 nm; 2. Duración de impulso igual o superior a 1 os; y3. Salida multimodo transversal con potencia media superior a 50 W.
6A225 Interferómetros de velocidad para medir velocidades superiores a 1 km por segundo durante intervalos de tiempo menores que 10 micro s (interferómetros de láser Doppler (DLI), etc.)
6A226 Sensores de presión, según se indica: a. Manómetros de manganina para presiones superiores a 100 kilobares; o b. Transductores de presión de cuarzo para presiones superiores a 100 kilobares.
6B Equipos de ensayo, inspección y producción
6B004 Equipo óptico, según se indica: a. Equipos para la medición de la reflectancia absoluta con una precisión de +0,1% del valor de reflectancia; b. Equipos, que no sean de medida de la dispersión (scattering)óptica de una superficie, que tengan una apertura libre (no ocultada) de más de 10 cm, diseñados especialmente para medidas ópticas sin contacto de un perfil de superficie óptica no planar con una "exactitud" de 2 nm o inferior (mejor) tomando como referencia el perfil requerido.
Nota: El artículo 6B004 no somete a control los microscopios.
6B007 Equipos para la producción, alineación y calibrado de gravímetros con base en tierra con una precisión estática mejor que 0,1 miligal.
6B008 Sistemas de medida de la sección transversal radar, de impulsos, con duración de impulsos igual o inferior a 100 ns y los componentes diseñados especialmente para ellos. N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 6B108
6B108 Sistemas diseñados especialmente para medida de la sección transversal radar utilizables en "misiles" y otros subsistemas.
6C Materiales
6C002 Materiales sensores ópticos, según se indica: a. Teluro (Te) elemental con un nivel de pureza igual o superior a 99,9995%; b. Monocristales de
telururo de cadmio (CdTel, telururo de cadmio-zinc (CDZNTe) o de telururo de mercurio-cadmio (HGCDTe) con cualquier nivel de pureza, incluidas las obleas epitaxiales de ellos.
6C004 Materiales ópticos, según se indica: a. "Sustratos en bruto" de seleniuro de zinc (ZnSe) y sulfuro de zinc (ZnS) obtenidos mediante proceso de depósito en fase vapor por método químico que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Volumen superior a 1 00 cm3; o
2. Diámetro superior a 80 mm y con un espesor igual o superior a 20 mm; b. Compuestos sintéticos (boules) de los materiales electroópticos siguientes:
1. Arseniato de potasio titanil (KTA)
2. Seleniuro de galio-plata (AGGASE2)
3. Seleniuro de talio-arsénico (TL3ASSE3, también denominado TAS);
c. Materiales ópticos no lineales que tengan todo lo siguiente:
1. Susceptibilidad de tercer orden (ji 3) igual o superior a 10-6 m2/V2;
2. Tiempo de respuesta inferior a 1 ms; d. "Sustratos en bruto" de depósito de materiales de carburo de silicio o de berilio berilio
(Be/Be) con diámetro o longitud del eje principal superior a 300 mm; e. Vidrio, incluidos la sílice fundida, el vidrio fosfatado, el vidrio fluorurofosfatado, el fluoruro de circonio (ZrF4) y el fluoruro de hafnio (HfF4l, que tengan todo siguiente:
1. Concentración de ion hidroxil (OH-)inferior a 5 ppm;
2. Menos de 1 ppm (partes por millón) de nivel de impurezas metálicas integradas;
3. Elevada homogeneidad (variación del índice de refracción) inferior a 5 x 10 exp-6 f. Materiales de diamante sintético con una absorción inferior a 10-5 cm, para longitudes de onda superiores a 200 nm pero no superiores a 14.000 nm;
6C005 Materiales cristalinos sintéticos, huéspedes para "láseres", semielaborados, según se indica: a. Zafiro dopado con titanio; b. Alejandrita.
6D Equipo lógico
6D001 "Equipo lógico" (<software»)diseñado especialmente para el "desarrollo" o la "producción" de equipos especificados en los artículos 6A004, 6A005, 6A008 o 6B008.
6D002 "Equipo lógico" (<software») diseñado especialmente para la "utilización" de equipos especificados en el subartículo 6A002.b. o en los artículos 6A008 o 6B008.
6D003 Otros "equipos lógicos" (<software»l, según se indica: a. 1. "Equipo lógico" (<software») diseñado especialmente para la formación de haces acústicos para el "proceso en tiempo real" de datos acústicos para recepción pasiva utilizando conjuntos de hidrófonos remolcados;
2. "Código fuente" para el "proceso en tiempo real" de datos acústicos para recepción pasiva utilizando conjuntos de hidrófonos remolcados;
3. "Equipo lógico (<software»)diseñado especialmente para sistemas de cables de fondo y de estructura (<bey cable»)y que tengan formación de haces o "código fuente" para el "proceso en tiempo real" de datos acústicos para recepción pasiva; b. 1. "Equipo lógico" (<software») diseñado especialmente
para sistemas de compensación magnética de sensores magnéticos diseñados para funcionar en plataformas móviles;
2. "Equipo lógico" (<software»)diseñado especialmente para la detección magnética de anomalías en plataformas móviles; c. "Equipo lógico" (<software») diseñado especialmente para la corrección de las influencias dinámicas sobre los gravímetros o los gradiómetros de gravedad; d. 1. "Programas" de aplicación del "equipo lógico" (<software») para el Control del Trafico Aéreo (ATC), residentes en ordenadores de propósito general instalados en centros de Control del Tráfico Aéreo y que puedan realizar cualquiera de lo siguiente: a. Procesar y visualizar más de 150 "pistas producidas por el sistema simultáneamente; o b. Aceptar datos relativos a los blancos de más de cuatro radares primarios;
2. "Equipo lógico" (<software») para el diseño o la "producción" de radomos que: a. Estén diseñados especialmente para proteger los conjuntos de "antenas (array) orientables electrónicamente mediante ajuste de fases" incluidos en el subartículo 6AO08.e.; y b. Produzcan un diagrama de antena con un 'nivel medio de los lóbulos laterales' inferior en más de 40 dB al pico del nivel del haz principal.
Nota técnica:
En el subartículo 6D003 d.2.b., el 'nivel medio de los lóbulos laterales' se mide en el conjunto total de antenas (arroyó, excluida la apertura angular del haz principal y los dos primeros lóbulos laterales a cada lado del haz principal.
60102 "Equipo lógico" Software especialmente diseñado para la utilización de los productos incluidos en el artículo 6A108.
6D103 "Equipo lógico" (<software») que procese posteriormente al vuelo datos grabados obtenidos de los sistemas incluidos en el subartículo 6A108.b. para la determinación de la posición del vehículo durante su trayectoria;
6E Tecnología
6E001 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" de equipos materiales o "equipo lógico" (<software») incluidos en los artículos 6A 6B 6C o 6D.
6E002 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "producción" de equipos o materiales incluidos en los artículos 6A 6B o OC;
6E003 Otras "tecnologías" según se indica: a. 1. "Tecnología" de revestimiento y de tratamiento de las superficies ópticas "necesaria" para conseguir una uniformidad del 99 5% o mejor para revestimientos ópticos de diámetro o de longitud del eje principal igual o superior a 500 mm y con una pérdida total (absorción y dispersión) inferior a 5 x 10exp-3; Nota: Véase también el subartículo 2E003.f.
2. Tecnología" para técnicas de torneado con punta de diamante única que produzcan precisiones de acabado de superficie mejores que 10 nm RMS en superficies no planas de más de o 5 m2; b. "Tecnología" " necesaria" para el " desarrollo" la " producción" o la " utilización" de instrumentos de diagnóstico o de blancos disonados especialmente para instalaciones de ensayo de "láseres de potencia súper alta" (SHPL) o para el ensayo o la evaluación de materiales irradiados por "láseres de potencia súper alta"; c. "Tecnología" "necesaria" para el "desarrollo" o la "producción de
"magnetómetros" de saturación o de sistemas de "magnetómetros" de saturación que tengan cualquiera de los siguiente:
1. "Nivel de ruido" inferior a o 05 nT RMS/raíz cuadrada de Hz a frecuencias inferiores a 1 Hz; 0
2. " Nivel de ruido " inferior a 1 x 1 0-3 nT RM 5/raíz cuadrada Hz a frecuencias iguales o superiores a 1 Hz.
6E101 "Tecnología de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de equipo o de "equipo lógico" (<software») incluidos en los artículos 6A002 6A007.b. y c. 6A008 6A102 6A107 6A108 6B108 6D102 o 6D103.
Nota: El artículo 6E101 sólo incluye la "tecnología " para equipos especificados en el artículo 6AOOS cuando esté diseñada para aplicaciones aerotransportadas y es utilizable en "misiles"
6E201 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de equipos incluidos en los artículos 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2., 6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 o 6A226.
CATEGORIA 7 NAVEGACION Y AVIONICA
7A Sistemas, equipos y componentes
N B Para los pilotos automáticos de los vehículos subacuáticos véase la categoría 8. Para los radares véase la categoría 6.
7A001 Acelerómetros diseñados para su utilización en sistemas de navegación inercial o en sistemas de guiado y que posean cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñado especialmente para ellos: N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 7ALO1. a. "Estabilidad" de "desviación" inferior a (mejor que) 130 micho 9 respecto de un valor de calibrado fijo en un periodo de un año; b. "Estabilidad" de "factor de escala" inferior a (mejor que) 130 ppm respecto de un valor de calibrado fijo en un período de un año; o c. Especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal superiores a 100 9.
7A002 Giroscopios que posean cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 7Al 02. a. "Estabilidad" de "velocidad de deriva", medida en un ambiente de 1 9 a lo largo de un período de tres meses y respecto de un valor de calibrado fijo:
1. Inferior a (mejor que)0,1° por hora cuando el aparato esté especificado para funcionar a niveles de aceleración lineal menores de 10 9, 0
2. Inferior a (mejor que) 0,5° por hora cuando el aparato esté especificado para funcionar a niveles de aceleración lineal de 10 9 a 100 9 inclusive; o b. Especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal que superen los 100 9.
7A003 Sistemas de navegación inercial (de cardan o sujetos) y equipos inerciales diseñados para "aeronaves", vehículos terrenos o "vehículos espaciales", para actitud, guiado o control, que tengan cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 7A103. a. Error de navegación (libre inercial), después de una alineación normal, de 0,8 millas náuticas por hora (circulo de igual probabilidad (<CEP») 59%) o inferior (mejor); 0
Nota: Los parámetros del subartículo 7A003.a. se aplican cuando se cumple
cualquiera de las condiciones ambientales siguientes:
1. Una vibración aleatoria de entrada con una magnitud global de 7! 7 RMS en la primera media hora, y una duración total del ensayo de hora y media por eje en cada uno de los tres ejes perpendiculares, cuando la vibración aleatoria cumple con las siguientes características: a una densidad espectral de potencia (PSD) de un valor constante de
0,04 g2/Hz en un intervalo de frecuencia de 15 a 1.000 Hz; b. la densidad espectral de potencia se atenúa con la frecuencia entre 0,04 g2/Hz a 0,01 g2/Hz en un intervalo de frecuencia de 1.000 a 2 000 Hz; o
2. Una velocidad de balanceo y guiñada igual o mayor que + 2,62 radianes/s
(150 grados/sJ; o
3. Según normas nacionales equivalentes a los puntos 1. o 2. anteriores. b. Especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal superiores a 10 9.
Nota: El artículo 7A003 no somete a control los sistemas de navegación inercial que es ten certificados para uso en "aeronaves civiles" por las autoridades civiles de un "Estado participante "
7A004 Brújulas giroscópicas astronómicas y otros instrumentos que permitan determinar la posición o la orientación mediante seguimiento automático de cuerpos celestes o satélites, con una precisión de azimut igual o inferior a (mejor que) 5 segundos de arco; N.B.: VEASE TAM BIEN El ARTICULO 7A 1 04.
7A005 Equipos de recepción de sistemas de Navegación Global por Satélite (es decir, GPS o GLONASS) que tengan cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 7A 105. a. Que utilicen el descifrado; o b. Una antena de nulos direccionables.
7A006 Altímetros aerotransportables que funcionen a frecuencias no comprendidas entre 4,2 a 4,4 GHz inclusive, y tengan cualquiera de las características siguientes: N.B.: VEASE TAMBIEN El ARTICULO 7A106. a. "Gestión de potencia"; o b. Que utilicen modulación por desplazamiento de fase (< PSK» ).
7A007 Equipos radiogoniométricos que funcionen a frecuencias mayores de 30 MHz y que tengan todas las características siguientes, as' como los componentes diseñados especialmente para ellos: a. Un "ancho de banda instantáneo" igual o mayor que 1 MHz; b. Un procesamiento en paralelo de más 100 canales de frecuencia; c. Una velocidad de procesamiento superior a 1.000 resultados goniométricos por segundo y canal de frecuencia.
7A101 Acelerómetros, distintos de los incluidos en el artículo 7A001, con un umbral de 0,05 9 o menos, o un error de linealidad que no exceda del 0,25% de la escala total de salida, o con ambas características, que estén diseñados para su utilización en sistemas de navegación inercial o de guiado de todo tipo y los componentes diseñados especialmente para ellos.
Nota: El artículo 7A101 no incluya los acelerómetros diseñados especialmente y desarrollados como sensores para Medida Mientras Perfora» (<Measuroment While Drilling»(< MWD» JJ para su utilización en operaciones de servicio de perforación de pozos.
7A102 Todo tipo de giroscopios, distintos de los incluidos en el artículo utilizables en "misiles", con una "estabilidad" del "índice de deriva"
tasada en menos de 0,5° (1 sigma o RMS) por hora en un medio ambiente de 1 9 y los componentes diseñados especialmente para ellos.
7A103 Equipos y sistemas de instrumentación y navegación, distintos de los incluidos en el artículo 7A003, según se indica, así como los componentes diseñados especialmente para ellos: a. Equipo inercial o de otro tipo en el que se utilicen acelerómetros o giroscopios incluidos en los artículos 7A001, 7A002, 7A101 ó 7ATO2 y sistemas que lleven incorporados esos equipos;
Nota: El subartículo 7A 103 a. no incluye los equipos que can tengan acelerómetros como los especificados en 7A001 cuando dichos acelerómetros estén diseñados especialmente y desarrollados como sensores para "Medida Mientras Perfora" [Measurement While Drilling (MWD)] para su utilización en operaciones de servicio de perforación de pozos. b. Sistemas integrados de instrumentos de vuelo incluidos los giroestabilizadores o pilotos automáticos diseñados o modificados para su utilización en los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104.
7A104 Brújulas giroscópicas astronómicas y otros dispositivos, distintos de tos incluidos en el artículo 7A004, que deriven la posición o la orientación por medio del seguimiento automático de los cuerpos celestes o satélites, as' como los componentes diseñados especialmente para ellos.
7A105 Receptores para el Sistema de Posicionamiento Global (<Global Positioning System») (<GPS») o receptores de satélite similares, distintos de los incluidos en el artículo 7A005, capaces de proveer información para la navegación bajo las siguientes condiciones operacionales, y diseñados o modificados para el uso en los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A 1 04; a. A velocidades superiores a 515 m/seg; b. A alturas superiores a 1 8 Km.
7A106 Altímetros, distintos de los incluidos en el artículo 7A006, de tipo radar o radar láser, diseñados o modificados para el uso en los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104.
7A1 15 Sensores pasivos para determinar el rumbo en relación con fuentes electromagnéticas especificas (equipos radiogoniométricos)o con las características del terreno, disonados o modificados para el uso en los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104.
Nota: El artículo 7A 115 incluye los sensores para los equipos siguientes: a. Equipos de cartografía para el contorno del terreno; b. Equipos de sensores de imágenes; c. Equipos de interferometria.
7A1 16 Sistemas de control de vuelo, según se indica, diseñados o modificados para los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104: a. Sistemas de control de vuelo hidráulicos, mecánicos, electroópticos o electromecánicos (incluidos los tipos de control por señales eléctricas (<fly by Aire; b. Equipos de control de actitud.
7A1 17 "Conjuntos de guiado", utilizables en "misiles", capaces de conseguir una precisión del sistema de 3,33%, o menos, del alcance (por ejemplo, un "CEP" de 10 km o menos a un alcance de 300 km)
7B Equipos de ensayo, inspección y producción
7B001 Equipos de ensayo, calibrado o alineación diseñados especialmente para los equipos incluidos en el artículo 7A.
Nota: El artículo 7B001 no somete a control los equipos para mantenimiento
de primer escalón o mantenimiento de segundo escalón.
Notas Técnicas:
1. Mantenimiento de primer escalón
La avería de una unidad de navegación inercial se detecta en la aeronave por las indicaciones de la unidad de control y visualización (<CDU») o por el mensaje de estado del subsistema correspondiente, Siguiendo el manual de utilización del fabricante se puede localizar la causa de la avería a nivel de la unidad sustituible en línea (<LRU») que funciona niel. El operador retira entonces dicha unidad y la sustituye por una de repuesto.
2. Mantenimiento de secundo escalón La unidad defectuosa sustituible en línea (<LRU») se envía al taller de mantenimiento (al del fabricante o al del operador encargado del mantenimiento de segundo escalón). En el taller de mantenimiento, la unidad defectuosa < LRU») se prueba por varios medios apropiados para verificar y localizar el modulo defectuoso del conjunto sustituible en taller (< SRA») responsable de la avería. Dicho módulo (< SRA») se retira y se sustituye por uno de repuesto en estado operativo. El modelo defectuoso (<SRA»)o en su caso, la unidad sustituible en línea (<LRU») compleja se envié entonces al fabricante. N,B.: El mantenimiento de segundo escalón no incluye la retirada de los acelerómetros o de los giroscopios sensores sometidos a control del conjunto sustituible en taller <SRA»
7B002 Equipos, según se indica, diseñados especialmente para caracterizar espejos para los giroscopios "láser" en anillo: N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 7B102. a. Difusómetros con una precisión de medida igual o inferior a (mejor que)10 ppm; b. rugosímetros con una precisión de medida igual o inferior a (mejor que)0,5 nm (5 angstrom).
7B003 Equipos diseñados especialmente para la "producción" de equipos incluidos en el artículo 7.A, incluidos: a. Bancos de pruebas para el sintonizado de giroscopios; b. Bancos de equilibrado dinámico de giroscopios; c. Bancos de ensayo para rodaja de motores de arrastre de giroscopios; d. Bancos de vaciado y llenado de giroscopios; e. Dispositivos de centrifugado para rodamientos de giroscopios; f. Bancos de alineación de ejes de acelerómetros.
7B102 Reflectómetros diseñados especialmente para caracterizar espejos, para giroscopios "láser", que tengan una precisión de medición de 50 ppm o menos (mejor).
7B103 "Medios de producción" diseñados especialmente para los equipos incluidos en el artículo 7A1 17.
7C Materiales
Ninguno
7D Equipo lógico
7D001 "Equipo lógico" (<software») diseñado o modificado especialmente para el "desarrollo" o la "producción" de equipos incluidos en los artículos 7A. o 7B.
7D002 "Código fuentes' para la "utilización" de cualquier equipo de navegación inercial o Sistemas de Referencia de Actitud y Rumbo (<AHRS»), incluidos los equipos inerciales no sometidos a control en los artículos 7A003 o 7A004. Nota: El artículo 7D002 no somete a control los sistemas
<AHRS» de cardan.
Nota Técnica:
Los sistemas VAHOS» se diferencian generalmente de los sis temas de navegación inerciales
(<INS») en que un sistema <AHRS» proporciona información relativa a la actitud y al rumbo y normalmente no suministra la información de aceleración, velocidad y posición asociada a los sistemas de navegación inerciales (<INS»)
7D003 Otro "equipo lógico " (<software»), según se indica: a. "Equipo lógico" (<software») especialmente diseñado o modificado para mejorar las prestaciones de funcionamiento o reducir el error de navegación de los sistemas a los niveles especificados en los artículos 7A003 o 7A004; b. "Código fuente" para sistemas integrados híbridos que mejore las prestaciones de funcionamiento o reduzca el error de navegación de los sistemas al nivel especificado en el artículo 7A003 combinando de manera continua datos de inercia con cualquiera de los datos de navegación siguientes:
1. Velocidad de radar Doppler;
2. Datos de referencia de sistemas de Posicionamiento Global por Satélite (es decir, GPS) o GLONASS), o
3. Datos del terreno procedentes de bases de datos; c. "Código fuente" para sistemas de aviónica o de misión integrados que combinen datos de sensores y utilicen "sistemas expertos"; d. "Código fuente" para el "desarrollo" de cualquiera de los siguientes sistemas:
1. Sistemas digitales de gestión de vuelo para el "control total de vuelo";
2. Sistemas integrados de propulsión y de control de vuelo;
3. Sistemas de control de vuelo por señales eléctricas (<fly-by-wire») o de vuelo por señales ópticas ~ < fly-by-light» );
4. "Sistemas de control activo de vuelo" tolerantes a fallos o de autorreconfiguración;
5. Equipos de a bordo de goniometría automáticos;
6. Sistemas de datos aéreos basados en datos estáticos de superficie; o
7. Presentaciones visuales del tipo de trama (< raster»~ de < cabeza levantada» (Head Up < HUD» )o presentaciones visuales tridimensionales; e "Equipo lógico" (<software») para diseño auxiliado por ordenador (CAO), diseñado especialmente para el "desarrollo" de "sistemas de control activo de vuelo", de controladores de varios ejes de vuelo controlado por señales eléctricas (<fly-by-wire») o vuelo controlado por señales ópticas (<fly-by-light») para helicópteros, o de "sistemas antipar o sistemas de control de dirección, por control de circulación" para helicópteros, cuya "tecnología" se incluye en los subartículos 7E004-b-, 7E004.c.1. o 7E004.c.2.
7D101 "Equipo lógico" (<software») especialmente diseñado para la "utilización" de los equipos incluidos en los artículos 7A001 a 7A006, 7A101 a 7A106 7A115, 7B002, 7B003, 7B102 ó 7B1 03.
7D102 "Equipo lógico" (<software») de integración para los equipos incluidos en los artículos 7A003 ó 7A103.
7D103 "Equipo lógico" (<software»)diseñado especialmente para la
modelización o simulación de los "conjuntos de guiado" incluidos en el artículo 7A1 17 o para su diseño de integración con los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104. Nota: El "equipo lógico" (<software») incluido en el artículo 7D103 permanece bajo control cuando esté combinado con equipo físico diseñado especialmente incluido en el artículo 4A 102.
7E Tecnología
7E001 "Tecnologías, de acuerdo con 1a Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de equipos o de "equipo lógico" (<software») incluidos en los artículos 7A, 7B o 7D.
7E002 "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de equipos Incluidos en los artículos 7A o 7B.
7E003 "Tecnologías, de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la reparación, la renovación o la revisión de equipos incluidos en los artículos 7A001 a 7A004.
Nota: El artículo 7E003 no somete a control la "tecnología" de mantenimiento directamente relacionada con el calibrado, la retirada o la sustitución de Unidades Sustituibles en Línea (<LRU») y de Unidades Sustituibles en Taller (<SRA»J dañadas o inservibles de "aeronaves civiles" tal como se describe en el Mantenimiento de primer escalón o el Mantenimiento de segundo escalón. N B. Véanse Notas Técnicas del artículo 7B00 1;
7E004 Otras "tecnologías", según se indica: a. "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de:
1. Equipos goniométricos automáticos de a bordo que funcionen a frecuencias superiores a 5 MHz;
2. Sistemas de datos aéreos basados exclusivamente en datos estáticos de superficie, es decir, que prescindan de la necesidad de sondas de datos aéreos convencionales;
3. Presentaciones visuales del tipo de trama (~ raster»)de < cabeza levantada» (Head Up (Display<HUD») o presentaciones visuales tridimensionales para "aeronaves";
4. Sistemas de navegación inercial o brújulas giroscópicas astronómicas dotados de acelerómetros o de giroscopios incluidos en los artículos 7A001 o 7A002
5. Actuadores eléctricos (es decir, paquetes electromecánicos, electrohidrostáticos e integrados) diseñados especialmente para el "control principal de vuelo";
6. "Conjuntos de sensores ópticos de control de vuelo" diseñados especialmente para implementar "sistemas de control activo de vuelos. b. "Tecnología" de "desarrollo", según se indica, para los "sistemas de control activo de vuelo" (incluido el vuelo controlado por señales eléctricas (<fly-by-wire»)o el vuelo controlado por señales ópticas (<fly-by-light»)I:
1. Diseño de configuración para la interconexión de múltiples elementos de proceso microelectrónicos (ordenadores de a bordo)para conseguir "proceso en tiempo real" para la aplicación de las leyes de control;
2. Compensación de las leyes de control para localización de los sensores o las cargas dinámicas del fuselaje, es decir, compensación para el ambiente vibratorio de los sensores o para la modificación de la posición de los sensores desde el centro de gravedad;
3. Gestión electrónica de la redundancia de los datos y la redundancia de los sistemas para la detección, tolerancia y aislamiento de los fallos o la reconfiguración; Nota: EL subartículo 7E004 b. 3. no somete a control la "tecnología "para el diseño de la redundancía física.
4. Controles de vuelo que permitan la reconfiguración en vuelo de los controles de fuerza y de momento para el control autónomo en tiempo real del vehículo aéreo;
5. Integración de los datos digitales de control de vuelo, navegación y control de propulsión en un sistema digital de gestión de vuelo que tenga por objeto el "control total de vuelo";
Nota: El subartículo 7E004 b.5 no somete a control:
1. La "tecnología " de "desarrollo II para la integración de los datos de control de vuelo digital, de navegación y de control de la propulsión en un sistema digital de gestión del vuelo para la "optimización de la trayectoria de vuelo";
2 La "tecnología " para el "desarrollo " de sistemas de instrumentos para vuelo de "aeronaves" integrados exclusivamente para la navegación o las aproximaciones <VOR», <DME», <ILS» o <MLS»
6. Control de vuelo digital de plena autoridad o sistemas de gestión de misión multisensores que incluyan "sistemas expertos";
N.B.. En lo que se refiere a la "tecnología" de los Controles Digitales de Motor de Plena A autoridad (<FA DEC») véase el subartículo 9E003. a. 9 c. "Tecnología" para el "desarrollo" de sistemas de helicópteros, según se indica:
1. Controladores de varios ejes, de vuelo controlado por señales eléctricas
(< fly-by-wire» )0 vuelo controlado por señales ópticas ( < fly-by-light» ), que combinen las funciones de al menos dos de los siguientes elementos de control en uno solo: a. Controles colectivos; b. Controles cíclicos; c. Controles de guiñada;
2. "Sistemas antipar o sistemas de control de dirección, por control de circulación";
3. Palas de rotor que posean "perfiles de geometría variable" para su uso en sistemas que utilicen el control individual de las palas.
7E101 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización. de equipos incluidos en los artículos 7A001 a 7A006, 7A101 a 7A106 7A1 15 a 7A1 17, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 a 7D103.
7E102 "Tecnología" para la protección de subsistemas aviónicos y eléctricos contra los riesgos de impulso electromagnético (< EMP») de interferencia electromagnética (< EMI») procedentes de fuentes externas, según se indica: a. "Tecnología" de diseño para sistemas de blindaje; b. "Tecnología" de diseño para la configuración de circuitos y subsistemas eléctricos endurecidos; c. "Tecnología" de diseño para la determinación de los criterios de endurecimiento de los subartículos 7El 02.a. y b..
7E104 "Tecnología" para la integración de los datos de control de vuelo, guiado y propulsión en un sistema de gestión de vuelo para la optimización de la trayectoria del sistema de cohete.
CATEGORIA 8- MARINA
8A Sistemas, equipos y componentes
8A001 Vehículos sumergibles o navíos de superficie, según se indica:
Nota: Para lo relativo a la situación de control de los equipos para vehículos sumergibles, véase: Para los equipos criptográficos de comunicaciones, la categoría 5 segunda Parte "Seguridad de la información";
Para los sensores, la categoría 6;
Para los equipos de navegación, las categorías 7 y 8;
Para los equipos subacuáticos, la categoría 8A. a. Vehículos sumergibles tripulados, sujetos, diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1.000 m; b. Vehículos sumergibles tripulados, libres, que tengan cualquiera de las siguientes características:
1. Diseñados para 'funcionar de forma autónoma' y con una capacidad de elevación: a. Igual o superior al 10% de su peso en el aire, b. Igual o superior a 1 5 kN;
2. Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1.000 m; o
3. Que tengan todas las características siguientes: a. Diseñados para transportar una tripulación de 4 personas o más; b. Diseñados para "funcionar de forma autónoma" durante 10 horas o más; c. Con un 'radio de acción' de 25 millas náuticas o más, d. Con una eslora de 21 III o menos;
Notas técnicas:
1 A los efectos del subartículo 8A00 1 b, 'funcionar de forma autónoma' significa totalmente sumergido, sin <snorkel», con todos los sistemas en funcionamiento y navegando a la velocidad mínima a la que el sumergible puede controlar con seguridad su profundidad de forma dinámica, utilizando únicamente sus timones de profundidad, sin necesidad de un navío de apoyo ni de una base de apoyo en la superficie, en el fondo del mar ni en la costa, y conteniendo un sistema de propulsión para utilización en inmersión o en superficie
2 A los efectos del subartículo BA001 b, 'radio de acción' significa la mitad de la distancia máxima que puede cubrir un vehículo sumergible c. Vehículos sumergibles no tripulados, sujetos, diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1.000 m, que tengan cualquiera de las siguientes características:
1. Diseñados para maniobras autopropulsadas por medio de motores de propulsión o de sistemas propulsores incluidos en el subartículo 8A002.a.2., o
2. Provistos de un enlace de datos de fibra óptica; d. Vehículos sumergibles no tripulados, libres, que tengan cualquiera de las siguientes características:
1. Diseñados para determinar una trayectoria en relación con una referencia geográfica cualquiera sin ayuda humana en tiempo real;
2. Provistos de un enlace acústico de datos o de mando, ó
3. Provistos de un enlace de datos o de mando, de fibra óptica superior a 1.000 m; e. Sistemas de recuperación oceánica con una capacidad de elevación superior a 5 MN para la recuperación de objetos situados a profundidades superiores a 250 III y que tenga cualquiera de los tipos de sistemas siguientes:
1. Sistemas dinámicos de posicionamiento capaces de mantener la posición dentro de 20 III de un punto determinado por el sistema de navegación; o
2. Sistemas de navegación sobre el fondo marino y de integración de navegación para profundidades superiores a 1.000 III con precisiones de posicionamiento dentro de 10 III respecto de un punto predeterminado;
f. Vehículos con efecto de superficie (del tipo de faldón completo) que tengan todas las características siguientes:
1. una velocidad máxima, a plena carga, superior a 30 nudos con una altura de ola significativa de 1,25 III (estado de la mar 3) o más;
2. una presión del colchón superior a 3.830 Pa, y
3. una relación de desplazamiento de buque descargado/plena carga inferior a 0,7;
g. Vehículos con efecto de superficie (del tipo de quillas laterales) diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, superior a 40 nudos con una altura de ola significativa de 3,25 III (estado de la mar 5) o más; h. Hidroplanos dotados de sistemas activos para el control automático de los sistemas de aletas portantes, diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, de 40 nudos o más con una altura de ola significativa de 3,25 III (estado de la mar 5) o más; i. Buques con área de flotación pequeña, que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Un desplazamiento a plena carga superior a 500 toneladas diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, superior a 35 nudos con una altura de ola significativa de 3,25 III (estado de la mar 5) o más, o
2. Un desplazamiento a plena carga superior a 1.500 toneladas diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, superior a 25 nudos con una altura de ola significativa de 4 III (estado de la mar 6) o más.
Nota Técnica:
Los buques con área de flotación pequeña se definen mediante la fórmula siguiente: el área de flotación para el calado operacional previsto deberá ser inferior a 2 x (volumen desplazado a ese calado operacional previstos
8A002 Sistemas y equipos, según se indica:
Nota: Para los sistemas de comunicaciones subacuáticos, véase la Categoría 5, Primera Parte - Telecomunicaciones. a. Sistemas y equipos diseñados especialmente o modificados para vehículos sumergibles, diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1.000 m, según se indica:
1. Contenedores o cascos presurizados con un diámetro interior máximo de cámara superior a 1,5 m;
2. Motores de propulsión, o propulsores, de corriente continua;
3. Cables umbilicales y los conectares para ellos, que utilicen fibras ópticas y tengan elementos resistentes sintéticos; b. Sistemas diseñados especialmente o modificados para el control automático de los desplazamientos de equipos para vehículos sumergibles incluidos en el artículo 8A001 que utilicen los datos de navegación y estén- dotados de servocontroles de bucle cerrado que:
1. Permitan que el vehículo se sitúe a menos de 10 III de un punto predeterminado de la columna de agua;
2. Mantengan la posición del vehículo a menos de 10 III de un punto predeterminado de la columna de agua; o
3. Mantengan la posición del vehículo a menos de 10 III cuando se siga un cable tendido sobre el fondo marino o enterrado bajo él; c. Dispositivos de
conexión o de penetración de cascos, de fibra óptica; d. Sistemas de visión subacuática, según se indica:
1. Sistemas de televisión y cámaras de televisión, según se indica: a. Sistemas de televisión (formados por una cámara y equipos de supervisión y transmisión de las señales) con una resolución límite medida en el aire, superior a 800 líneas y diseñados especialmente o modificados para funcionamiento a distancia con un vehículo sumergible; b. Cámaras de televisión subacuáticas con una resolución límite medida en el aire, superior a 1.100 líneas; c. Cámaras de televisión para bajo nivel luminoso disonadas especialmente o modificadas para utilización subacuática y dotadas de las dos características siguientes:
1. Tubos intensificadores de imagen incluidos en el subartículo 6A002.a.2.a.;
2. Con más de 150.000 "pixels activos" por superficie del conjunto en estado sólido;
Nota técnica: En televisión la resolución limite es una medida de la resolución horizontal que se expresa generalmente en- número máximo de líneas par altura de imagen discriminadas en una carta de ajos te, según la norma 208/1960 del <Institute of Electrical and Electronics Engineers» (<IEEE») o cualquier norma equivalente.
2. Sistemas diseñados especialmente o modificados para funcionamiento a distancia con un vehículo sumergible que utilicen técnicas para reducir al mínimo los efectos de la retrodispersión, incluidos los dispositivos de tomoscopia en luz pulsada o sistemas "láser"; e. Cámaras fotográficas diseñadas especialmente o modificadas para su empleo debajo del agua por debajo de los 150 III con un formato de película de 35 mm o mayor y que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Anotación de la película con datos suministrados por una fuente exterior a la cámara;
2. Corrección automática de la distancia focal posterior; o
3. Control de compensación automático diseñado especialmente para permitir el empleo de un contenedor de cámara submarina a profundidades superiores a 1.000 m; f. Sistemas electrónicos de formación de imágenes diseñados especialmente o modificados para su empleo debajo del agua, capaces de almacenar digitalmente más de 50 exposiciones de imágenes;
9. Fuentes luminosas, según se indica, diseñadas especialmente o modificadas para su uso subacuático:
1. Fuentes luminosas estroboscópicas capaces de generar una salida de energía luminosa superior a 300 julios por destello con una velocidad de destello de 5 destellos por segundo;
2. Fuentes luminosas de arco de argón diseñadas especialmente para funcionar por debajo de 1.000 m; h. "Robots" disonados especialmente para uso subacuático, controlados por medio de un ordenador "controlado por programa almacenado" dedicado, que tengan cualquiera de las siguientes características:
1. Sistemas que controlen el "robot" utilizando datos procedentes de sensores que midan la fuerza o la torsión aplicadas a un objeto exterior, la distancia de un objeto exterior o la percepción táctil entre el "robot" y un
objeto exterior; o
2. La capacidad de ejercer una fuerza igual o superior a 250 N o un par igual o superior a 250 Nm y cuyos elementos estructurales usen aleaciones de titanio o con "materiales compuestos" (< composites») "fibrosos o filamentosos"; i. Manipuladores articulados con mando a distancia diseñados especialmente o modificados para su empleo con vehículos sumergibles, que tengan cualquiera de las siguientes características:
1. Sistemas de control del manipulador que utilicen datos procedentes de sensores que midan la torsión o la fuerza aplicadas a un objeto exterior o la percepción táctil entre el manipulador y un objeto exterior, o
2. Controlados por técnicas maestro-esclavo proporcionales o mediante un ordenador "controlado por programa almacenado" dedicado y dotados de 5 grados de libertad de movimiento o mas;
Nota: Al determinar el número de grados de libertad de movimiento sólo se tienen en cuenta las funciones provistas de control proporcional mediante realimentación posicional o mediante un ordenador "controlado por programa almacenado" dedicado. j. Sistemas de alimentación independientes del aire, diseñados especialmente para uso subacuático, según se indica:
1. Sistemas de potencia independientes del aire con motor de ciclo Brayton o Rankine y dotados de cualquiera de los elementos siguientes: a. Sistemas químicos de depuración o de absorción diseñados especialmente para la eliminación del dióxido de carbono, del monóxido de carbono y de las partículas procedentes del reciclado del escape del motor; be Sistemas diseñados especialmente para utilizar un gas monoatómico; c. Dispositivos o receptáculos diseñados especialmente para la reducción del ruido submarino a frecuencias inferiores a 10 kHz o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques, o d. Sistemas diseñados especialmente:
1. Para presurizar los productos de la reacción o para la reforma del combustible;
2. Para almacenar los productos de la reacción; y3. Para descargar los productos de la reacción contra una presión de 100 kPa o mas;
2. Sistemas independientes del aire con motor de ciclo diesel y dotados de todos los elementos siguientes: a. Sistemas químicos de depuración o de absorción diseñados especialmente para la eliminación del dióxido de carbono, del monóxido de carbono y de las partículas procedentes del reciclado del escape del motor; b. Sistemas diseñados especialmente para utilizar un gas monoatómico; c Dispositivos o receptáculos disonados especialmente para la reducción del ruido submarino a frecuencias inferiores a 10 kHz o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques; d. Sistemas de escape diseñados especialmente que no descarguen de forma continua los productos de la combustión;
3. Sistemas de potencia de celdas de combustible independientes del aire, con una potencia útil superior a 2 kW y dotados de cualquiera de los elementos siguientes: a. Dispositivos o receptáculos diseñados especialmente para la reducción del ruido subacuático a frecuencias inferiores a 10 kHz o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques; o b. Sistemas diseñados especialmente:
1. Para presurizar los productos de la reacción o para la reforma del
combustible;
2. Para almacenar los productos de la reacción; y
3. Para descargar los productos de la reacción contra una presión de 100 kPa o más;
4. Sistemas de potencia independientes del aire con motor de ciclo Stirling, dotados de todos los elementos siguientes: a. Dispositivos o receptáculos diseñados especialmente para la reducción del ruido submarino a frecuencias inferiores a 10 kHz o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques; b. Sistemas de escape diseñados especialmente que descarguen los productos de la combustión contra una presión de 100 kPa o más; k. Faldones, juntas y dedos, que tengan cualquiera de las siguientes características:
1. Diseñados para presiones de colchón de 3.830 Pa o más, funcionando con una altura de ola significativa de 1,25- III (estado de la mar 3) o más y diseñados especialmente para vehículos con efecto de superficie (del tipo de faldón completo) incluidos en el subartículo 8A001.f.; o
2. Diseñados para presiones de colchón de 6.224 Pa o más, funcionando con una altura de ola significativa de 3,25 III (estado de la mar 5) o más y disonados especialmente para vehículos con efecto de superficie (de quillas laterales) incluidos en el subartículo 8A001.9.;
1. Hélices de elevación tasadas para potencias superiores a 400 kW y diseñadas especialmente para vehículos con efecto de superficie incluidos en los subartículos
8A001.f. o 8A001.g.; III. Hidroplanos subcavitantes o supercavitantes totalmente sumergidos, diseñados especialmente para los buques incluidos en el subartículo 8A001.h.; II. Sistemas activos diseñados especialmente o modificados para controlar de forma automática el movimiento inducido por el mar en vehículos o buques incluidos en los subartículos 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. o 8A001.i.; o. Hélices, sistemas de transmisión de potencia, sistemas de generación de potencia y sistemas de reducción de ruido, según se indica:
1. Sistemas de hélices propulsoras o de transmisión de potencia, según se indica, diseñados especialmente para vehículos con efecto de superficie (del tipo de faldón completo o de quillas laterales), hidroplanos o buques con área de flotación pequeña incluidos en los subartículos 8A001 f., 8A001.g., 8A001.h. o 8A001.i. a. Hélices de supercavitación, superventiladas, parcialmente sumergidas o de penetración de superficie tasadas para potencias superiores a7,5 MW; b. Sistemas de hélices contrarrotatorias tasados para potencias superiores a 15 MW; c. Sistemas que utilicen técnicas de pre ó post-distribución para suavizar el flujo en la hélice; d. Engranajes reductores ligeros de altas prestaciones (factor K superior a 3001; e. Sistemas de ejes de transmisión de potencia, que incluyen componentes de "materiales compuestos" (<composites»), capaces de transmitir más de 1 MW;
2. Sistemas de hélices propulsoras, de generación de potencia o de transmisión de potencia destinados a buques, según se indica: a. Hélices de paso regulable y conjuntos de núcleo tasados para potencias superiores a 30 MW; b. Motores de propulsión eléctricos, de refrigeración interna por líquido, con una potencia superior a 2,5 MW; c. Motores de propulsión
"superconductores" o motores de propulsión eléctricos de imán permanente, con una potencia superior a0,1 MW; d. Sistemas de ejes de transmisión de potencia que incorporen componentes de "materiales compuestos" (<composites»l, capaces de transmitir más de 2 MW; e. Sistemas de hélices ventiladas o con base ventilada tasados para potencias superiores a 2,5 MW;
3. Sistemas de reducción de ruido para buques con un desplazamiento igual o superior a 1.000 toneladas, según se indica: a. Sistemas que atenúen el ruido submarino a frecuencias inferiores a 500 Hz y consistan en montajes acústicos compuestos, destinados al aislamiento acústico de motores diesel, grupos electrógenos diesel, turbinas de gas, grupos electrógenos de turbina de gas, motores de propulsión o engranajes reductores para propulsión, diseñados especialmente para el aislamiento del sonido o de las vibraciones, y con una masa intermedia superior al 30% del equipo por montar; b. Sistemas activos de reducción o de supresión de ruido, o cojinetes magnéticos, diseñados especialmente para sistemas de transmisión de potencia, y provistos de sistemas de control electrónico capaces de reducir activamente las vibraciones de los equipos generando señales antirruido o antivibración directamente a la fuente; p. Sistemas de propulsión a chorro de bombas, con una potencia de salida superior a 2,5 MW, que utilicen técnicas de toberas divergentes y de paletas acondicionadores del flujo con el fin de mejorar la eficacia de la propulsión o de reducir el ruido subacuático generado por la propulsión; q. Aparatos de buceo y natación subacuática, independientes, de circuito cerrado o de circuito semicerrado (de respiración reciclada).
8B Equipos de ensayo, inspección y producción
8B001 Túneles hidrodinámicos, con un ruido de fondo inferior a 100 de (referencia 1 microPa 1 Hz) en la gama de frecuencia de O a 500 Hz, diseñados para medir los campos acústicos generados por un flujo hidráulico alrededor de los modelos de sistemas de propulsión.
8C Materiales
8C001 Espuma sintáctica para uso subacuático, que posea todas las características siguientes: a. Diseñada para aplicaciones a profundidades marinas superiores a 1.000 m, b. Una densidad inferior a 561 kg/m3.
Nota técnica:
La espuma sintáctica está formada por esferas de plástico o vidrio huecas embutidas en una matriz de resina.
8D Equipo lógico
8D001 "Equipo lógico" (<software»)diseñado especialmente o modificado para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos o materiales incluidos en los artículos BA, 8B o 8C.
8D002 "Equipo lógico" (<software») específico diseñado especialmente o modificado para el "desarrollo", la "producción", la reparación, la revisión o la restauración (nuevo mecanizado)de hélices diseñadas especialmente para la reducción del ruido subacuático.
8E Tecnología
8E001 "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" o la "producción" de equipos o materiales incluidos en los artículos 8A, 8B o 8C
8E002 Otras "tecnologías", según se indica: a. "Tecnología" para el
"desarrollo", la "producción", la reparación, la revisión o la restauración (nuevo mecanizado) de hélices diseñadas especialmente para la reducción del ruido submarino; b. "Tecnología" para la revisión o la restauración de equipos incluidos en los artículos 8A001., 8A002.b., 8A002.j., 8A002.o. ó 8A002.p.
CATEGORIA 9- SISTEMAS DE PROPULSION, VEHICULOS ESPACIALES Y EQUIPOS RELACIONADOS
9A Sistemas, equipos y componentes
(Para los sistemas de propulsión concebidos o preparados contra la radiación neutrónica o la radiación ionizante transitoria, véase la Relación de Material de Defensa)
9A001 Motores aeronáuticos de turbina de gas que incorporen cualquiera de la "tecnologías" incluidas en el subartículo 9E003.a. según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9A101 a. No certificados para la "aeronave civil" específica a la que están destinados; b. No certificados para uso civil por las autoridades de aviación de un "Estado participante"; c. Diseñados para velocidades de crucero superiores a Mach 1,2 durante más de 30 minutos.
9A002 Motores marinos de turbina de gas con una potencia continua estándar ISO igual o superior a 24.245 kW y un consumo específico de carburante inferior a 0,219 kg/kWh a cualquier punto en la gama de potencias de 35 al 100%, y los conjuntos y componentes diseñados especialmente para ellos.
Nota: El término "motores marinos de turbina de gas" incluye los motores de turbina de gas industriales, o aeroderivados, adaptados para la generación de energía eléctrica a bordo de una embarcación o para la propulsión de la misma.
9A003 Conjuntos y componentes diseñados especialmente que incorporan cualquiera de las "tecnologías" incluidas en el subartículo 9E003.a., para los sistemas de propulsión de motores de turbina de gas, según se indica: a. Incluidos en el artículo 9A001.; b. El origen de cuyo diseño o producción sean "Estados no participantes" o sea desconocido para el fabricante.
9A004 Lanzaderas espaciales y "vehículos espaciales".
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9A104
Notas: 1. El artículo 9A004 no incluye las cargas útiles.
2. En lo que se refiere a los controles aplicables a los productos contenidos en las cargas útiles de los "vehículos espaciales", véanse las Categorías correspondientes.
9A005 Sistemas de propulsión de cohetes de propulsante líquido que contengan cualquiera de los sistemas correspondientes incluidos en el artículo 9A006.
N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 9A105 y 9A119.
9A006 Sistemas y componentes, diseñados especialmente para los sistemas de propulsión de cohetes de propulsante líquido, según se indica;
N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 9A106 y 9A108. a. Refrigeradores criogénicos, dewars de peso para vuelos, conductos de calos criogénicos o sistemas criogénicos diseñados especialmente para su utilización en vehículos espaciales y capaces de limitar las pérdidas de líquido criogénico a menos del 30% al año; b. Contenedores criogénicos o sistemas de refrigeración en ciclo cerrado capaces de proporcionar temperaturas iguales
o inferiores a 100K (-173ºC) para "aeronaves" con capacidad de vuelo sostenido a velocidades superiores a Mach 3, lanzaderas o "vehículos espaciales"; c. Sistemas de transferencia o de almacenamiento de hidrógeno pastoso; d. Turbobombas de alta presión (superior a 17,5 Mpa), componentes de bombas o sus sistemas conexos de accionamiento de turbina por generación de gas o por ciclo de expansión; e. Cámaras de empuje de alta presión (superior a 10,6 Mpa) y toberas para ellas; f. Sistemas de almacenamiento de propulsante que funcionen según el principio de la retención capilar o expulsión positiva (es decir, con vejigas flexibles); g. Inyectores de propulsante líquido, con orificios individuales de diámetro igual o inferior a 0,381 mm (un área igual o inferior a 1,14 x 10 exp3 cm2 para orificios no circulares) diseñados especialmente para motores de cohete de propulsante líquido; h. Cámaras de empuje de una sola pieza de carbono-carbono o conos de salida de una sola pieza de carbono-carbono, cuya densidad sea mayor de 1,4 g/cm3 y cuya resistencia a la tracción supere los 48mpa.
9A007 Sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido que posean cualquiera de las características siguientes:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9A119. a. Capacidad de impulsión total superior a 1,1 Mns; b. Impulsión específica igual o superior a 2,4 kNs/kg cuando el flujo de la tobera se expande en las condiciones ambientales al nivel del mar para una presión de cámara ajustada de 7 Mpa; c. Fracciones de la masa por fase superiores al 88% y carga total de propulsante sólido superior al 86%; d. Cualquiera de los componentes incluidos en el artículo 9A008; o e. Sistemas de unión del propulsante y el aislamiento que utilicen diseños de motor de unión directa para garantizar una 'unión mecánica fuerte' o una barrera a la migración química entre el propulsante sólido y el material de aislamiento de la carcasa.
Nota técnica:
El subartículo 9A007.e., una 'unión mecánica fuerte' significa una fuerza de unión igual o superior a la fuerza del propulsante.
9A008 Componentes, según se indica, diseñados especialmente para los sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9A108. a. Sistemas de unión del propulsante y el aislamiento que utilicen camisas para garantizar una 'unión mecánica fuerte' o una barrera a la migración química entre el propulsante sólido y el material de aislamiento del contenedor;
Nota técnica:
En el subartículo 9A008.a., una 'unión mecánica fuerte' significa una fuerza de unión igual o superior a 1a fuerza del propulsante b. Carcasas de motores, de fibras de "materiales compuestos "(<composites») bobinadas, con un diámetro superior a 0,61 III o relaciones de rendimiento estructural (PV/W) superiores a 25 km;
Nota Técnica:
La relación de rendimiento estructural (PV/W)es el producto de la presión de estallido (P) por el volumen (V)del recipiente, dividido por el peso total (W) del recipiente a presión. c. Toberas con niveles de empuje superiores a 45 kN o tasas de erosión de garganta de toberas inferiores a 0,075 mm/s; d. Toberas móviles o sistemas de control del vector empuje por inyección
secundaria de fluido, con cualquiera de las capacidades siguientes: 1. De movimiento omniaxial superior a +5°; 2. De rotaciones de vector angular de 20º/s más; o 3. De aceleraciones de vector angular de 40°/s2 o más.
9AOO9 Sistemas de propulsión de cohetes híbridos con:
N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 9A109 y 9A119. a. Capacidad de impulsión total superior a 1,1 MNs, o b. Niveles de empuje superiores a 220 kN en condiciones de salida al vacío.
9A010 Componentes, sistemas y estructuras para lanzaderas, sistemas de propulsión de lanzaderas o "vehículos espaciales)', según se indica:
N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 1A002 y 9A] 10. a. Componentes y estructuras, de más de 10 kg cada una, diseñados especialmente para lanzaderas, fabricados a partir de "materiales compuestos" (<composites») de "matriz" metálica, "materiales compuestos" (<composites»3 orgánicos, materiales de "matriz" cerámica o materiales intermetálicos reforzados incluidos en los artículos 1 C007 o 1 C010; Nota: El umbral de poso no afecta a los conos de ojiva. b. Componentes y estructuras diseñados especialmente para sistemas de propulsión de lanzaderas especificados en los artículos 9A005 a 9A009, fabricados a partir de "materiales compuestos" (<composites») de "matriz" metálica, "materiales compuestos" (<composites») orgánicos, materiales de "matriz" cerámica o materiales intermetálicos reforzados incluidos en los artículos 1C007 o 1C010; c. Componentes estructurales y sistemas de aislamiento disonados especialmente para controlar activamente la respuesta dinámica o la distorsión de las estructuras de los "vehículos espaciales"; d. Motores pulsatorios de cohete de propulsante líquido con una relación empuje/peso igual o mayor que 1 kN/kg y un tiempo de respuesta (el tiempo necesario para conseguir el 90% del empuje total nominal desde el arranque)inferior a 30 ms.
9A011 Motores estatorreactores ("ramjet"), estatorreactores de combustión supersónica ("scramjet") o de ciclo compuesto, y los componentes diseñados especialmente para ellos.
N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 9Al11 y 9Al18.
9A1 01 Motores turborreactores y turbofanes ligeros (incluidos los turbohélices), que puedan utilizarse en "misiles", distintos de los incluidos en el artículo 9A001, según se indica; a. Motores que reúnan las dos características siguientes:
1. Valor de empuje máximo superior a 1000 N (conseguidos sin instalar) con exclusión de los motores de uso civil certificado, con un valor de empuje máximo superior a 8.890 N (conseguidos sin instalar), y2. Consumo especifico de combustible de 0,13 kg/N/hr o inferior (a nivel del mar y en condiciones estáticas y normalizadas); o b. Motores diseñados o modificados para uso en "misiles".
9A104 Cohetes de sondeo con un alcance de al menos 300 km.
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9A004.
9A105 Motores para cohetes de propulsante líquido, según se indica:
N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9A] 1 9. a. Motores para cohetes de propulsante liquido utilizables en misiles, distintos de los incluidos en el artículo 9A005, que tengan una capacidad total de impulso de 1,1 MNs o mayor; b. Motores para cohetes de propulsante liquido utilizables en
misiles, distintos de los incluidos en el artículo 9A005 ó en el subartículo 9A105.a., que tengan una capacidad total de impulso de 0,841 MNs o mayor.
9A106 Sistemas o componentes distintos de los incluidos en el artículo 9A006, que puedan utilizarse en "misiles", según se indica, diseñados especialmente para sistemas de propulsión líquida de cohetes: a. Camisas ablativas para cámaras de empuje o de combustión; b. Toberas de cohetes; c. Subsistemas de control del vector de empuje;
Nota técnica:
Entre los métodos para lograr el control del vector de empuje especificado en el subartículo 9A 106 c, se cuentan, por ejemplo, /os siguientes:
1. Tobera flexible.
2. Inyección de fluido o gas secundario;
3. Motor o tobera móvil;
4. Deflexión de la corriente del gas de escape (paletas o sondas); o
5. Aletas de compensación del empuje (< tabs» ) d. Sistemas de control de propulsante líquidos y semilíquidos (incluidos los oxidantes) y componentes diseñados especialmente para ellos, diseñados o modificados para funcionar en ambientes con vibraciones de más de 10 g rms entre 20 Hz y 2.000 Hz.
Nota: Las únicas servo-válvulas y bombas incluidas en el subartículo 9A 106.d. son las siguientes: a. Servo-válvulas diseñadas para un flujo de 24 litros por minuto o superior, a una presión absoluta de 7 MPa o superior, que posean un tiempo de respuesta del actuador menor que 100 ms; b. Bombas, para propulsantes líquidos, con una velocidad de rotación del eje igual o superior a 8.000 r.p.III o con presión de descarga igual o superior a 7 MPa.
9A107 Motores para cohetes de propulsaste sólido, que puedan utilizarse en misiles, distintos de los incluidos en el artículo 9A007, que tengan una capacidad total de impulso de 0,841 MNs o mayor.
9A108 Componentes, distintos de los incluidos en el artículo 9A008, que puedan utilizarse en "misiles", según se indica, diseñados especialmente para los sistemas de propulsión sólida de cohetes: a. Carcasas de motores de cohetes, así como "forro protector" y "aislamiento" para ellos; b. Tobera de cohetes;
c. Subsistemas de control del vector de empuje.
Nota técnica:
Entre los métodos para lograr el control del vector de empuje especificado en el artículo 9A 108. c. se cuentan, por ejemplo, los siguientes:
1. Tobera flexible.
2. inyección de fluido o gas secundario;
3. Motor o tobera móvil;
4. Deflexión de la corriente del gas de escape (paletas o sondas); o
5. Aletas de compensación del empuje(< tabs»).
9A109 Motores híbridos para cohetes, que puedan utilizarse en "misiles", distintos de los incluidos en el artículo 9A009, y componentes diseñados especialmente para ellos. N.B: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9A119.
9A1 10 Estructuras de "materiales compuestos" ("composite"), laminados y fabricados de ellos, distintos de los incluidos en el artículo 9A010, diseñados especialmente para su uso en los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104 o en los subsistemas incluidos en los artículos
9A005, 9A007, 9A1 05.a.9A106 a 9A108, 9A1 16 o 9A1 19, y los productos de fibra preimpregnados impregnados en resina y los productos de fibra preformadas, revestidos de metal, para ellos, fabricados bien con una matriz orgánica o de metal, utilizando refuerzos fibrosos o filamentosos que tengan una "resistencia específica a la tracción" superior a 7,62 x 104 III y un módulo especifico superior a 3,18 x 106 III.
N.B.: VEASE TAMBIEN LOS ARTICULOS 1A002, 1C010 y 1C210.
Nora: Los únicos productos de fibra preimpregnado impregnado de resina incluido en el artículo 9A 110 son los que usan resinas con una temperatura de transición de cristalización (Tg), después del curado, que exceda 418 K (145°C) como se determina en la ASTM D4065 o equivalente.
9A111 Motores pulsorreactores que puedan utilizarse en "misiles", así como los componentes diseñados especialmente para ellos. N.B.: VEANSE TAMBIEN LOS ARTICULOS 9A011 y 9A118.
9A1 15 Equipos de apoyo al lanzamiento, diseñados o modificados para los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104, según se indica: a. Aparatos y dispositivos para el manejo, control, activación o lanzamiento; b. Vehículos para el transporte, el manejo, control, activación o lanzamiento.
9A116 Vehículos de reentrada que puedan utilizarse en "misiles" y el equipo diseñado o modificado para ellos, según se indica: a. Vehículos de reentrada; b. Escudos térmicos y componentes para ellos fabricados con materiales cerámicos o ablativos; c. Disipadores de calor y componentes para ellos fabricados con materiales ligeros de elevada capacidad calorífica; d. Equipos electrónicos diseñados especialmente para vehículos de reentrada.
9A117 Mecanismos de etapas, mecanismos de separación e interetapas, que puedan utilizarse en "misiles ".
9A118 Dispositivos reguladores de la combustión utilizables para motores, que puedan emplearse en "misiles", incluidos en los artículos 9A011 ó 9A111.
9A119 Etapas individuales de cohetes, que puedan utilizarse en misiles, distintas de las incluidas en los artículos 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 y 9A109.
9B Equipos de ensayo, inspección y producción
9B001 Equipos, utillaje y montajes diseñados especialmente, según se indica, para la fabricación o la medición de álabes móviles, álabes fijos o carenados de extremo moldeados de turbina de gas: a. Equipos de solidificación dirigida o de moldeo monocristalino; b. Machos o moldes de cerámica; c. Equipos o herramientas de fabricación de machos de cerámica; d. Equipos de preparación de modelos de cera de moldes de cerámica.
9B002 Sistemas de control en línea (tiempo real), instrumentos (incluidos sensores) o equipos automáticos de adquisición y proceso de datos, diseñados especialmente para el "desarrollo" de motores de turbina de gas o de sus conjuntos o componentes, que incorporen "tecnologías" incluidas en el subartículo 9E003.a.
9B003 Equipos diseñados especialmente para la "producción" o el ensayo de juntas de escobilla de turbinas de gas diseñadas para funcionar a velocidades en el extremo de la junta superiores a 335 m/s y a temperaturas superiores a 773 K (500°C), y componentes o accesorios diseñados
especialmente para ellos.
9B004 Herramientas, matrices o montajes para el ensamblaje en estado sólido de las combinaciones disco-aerodinámicas de "superaleación", de titanio o intermetálicas descritas en los subartículos 9E003.a.3. o 9E003.a.6. para turbinas de gas.
9B005 Sistemas de control en línea (tiempo real), instrumentos (incluidos sensores) o equipos automáticos de adquisición y proceso de datos, disonados especialmente para su uso en cualquiera de los túneles aerodinámicos o dispositivos siguientes: N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9Bl05. a. Túneles aerodinámicos disonados para velocidades iguales o superiores a Mach 1,2; excepto:
Los diseñados especialmente con fines de enseñanza, con un tamaño de sección de pruebas (medido lateralmente) inferior a 250 mm;
Nota Técnica:
En este subartículo 9B005.a. se entiende por tamaño de sección de pruebas el diámetro del círculo, el lado del cuadrado o el lado mayor del rectángulo, medidos en la parte mayor de la sección de pruebas. b. Dispositivos para simulación de condiciones de flujo a velocidades superiores a Mach 5, incluidos túneles de impulso hipersónico, túneles de arco a plasma, tubos de choque, túneles de choque, túneles de gas y cañones de gas ligeros; o c. Túneles aerodinámicos o dispositivos, distintos de las secciones bidimensionales con capacidad para simular corrientes a un número de Reynolds superior a 25 x 106.
9B006 Equipos de ensayo de vibraciones acústicas, con capacidad para producir niveles de presión sónica iguales o superiores a 160 dB (referidos a 20 micro Pa con una potencia de salida nominal igual o superior a 4 kW a una temperatura de la célula de ensayo superior a 1.273 K (1.000°C) y calentadores de cuarzo diseñados especialmente para ellos. N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9B106.
9B007 Equipos disonados especialmente para la inspección de la integridad de los motores de cohete por medio de técnicas de ensayo no destructivas (NDT) distintas del análisis planar por rayos X o del análisis físico o químico de base.
9B008 Transductores diseñados especialmente para la medición directa del rozamiento, sobre el revestimiento de las paredes, de un flujo de ensayo con una temperatura de estancamiento superior a 833 K (560° C).
9BOO9 Utillaje diseñado especialmente para la producción de componentes de rotor de los motores de turbina por pulvimetarlurgia, con capacidad para funcionar a niveles de fatiga iguales o superiores al 60% de la resistencia a la tracción (UTS) y a temperaturas del metal iguales o superiores a 873 K (600°C).
9B105 Túneles aerodinámicos para velocidades de Mach 0,9 o superiores, que puedan emplearse para "misiles" y sus subsistemas. N.B.: VEASE TAMBIEN EL ARTICULO 9B005.
9B106 Cámaras ambientales y cámaras anecoicas, según se indica: a. Cámaras ambientales capaces de simular las siguientes condiciones de vuelo:
1. Ambientes de vibración de 10g rms o superiores entre 20 Hz y 2.000 Hz impartiendo fuerzas de 5kN o más, y2. Alturas de 15.000 metros o
superiores-; 0
3. Temperaturas de al menos 223 K (-50° C) a 398 K (+125° C); u. Cámaras anecoicas capaces ce simular las siguientes condiciones de vuelo:
1. Ambientes acústicos de un nivel de presión sónica global de 140 dB o superior (referenciado a 20 micropascales) o con una potencia de salida especificada de 4 kilowatios o superior.
2. Alturas de 15.000 metros o superiores; o
3. Temperaturas de al menos 223 K (-50 ºC) a 398 K (+125° C).
9B115 "Equipos de producción" diseñados especialmente para los sistemas, subsistemas y componentes incluidos en los artículos 9A005 a 9A009, 9A011, 9A101, 9A105 a 9A109, 9A111, 9A116 a 9A119.
9B116 "Medios de producción" diseñados especialmente para los sistemas, subsistemas y componentes incluidos en los artículos 9A004 a 9A009, 9A011, 9A101, 9A104 a 9A109, 9A111, 9A116 a 9A119.
9B117 Bancos y conjuntos de ensayo para cohetes o motores de cohetes de propulsante sólido o líquido que tengan cualquiera de las siguientes características: a. Capacidad de manejar empujes superiores a 90 kN; b. Capacidad de medir simultáneamente los tres componentes axiales de empuje.
9C Materiales
Ninguno
9D Equipo lógico
9D001 "Equipo lógico" (<software») necesario para el "desarrollo" de los equipos o de la "tecnología" incluidos en los artículos 9A, 9B o 9E003.
9D002 "Equipo lógico" (<software») necesario para la "producción" de los equipos incluidos en los artículos 9A o 9B.
9D003 "Equipo lógico" (<software») necesario para la "utilización" de controles numéricos de motores con plena autoridad ("FADEC") para sistemas de propulsión incluidos en el artículo 9A o para los equipos incluidos en el artículo 9B, según se indica: a. "Equipo lógico" (<software») de controles electrónicos numéricos para sistemas de propulsión, instalaciones de ensayo aeroespaciales o instalaciones de ensayo de motores aeronáuticos aerobios; b. "Equipo lógico" (<software») con tolerancia a fallos utilizado en los sistemas "FADEC" para los sistemas de promisión y las instalaciones de ensayo conexas.
9D004 Otro "equipo lógico" (<software») según se indica: a. "Equipo lógico" (<software») de flujo 2D o 3D viscoso, validado con datos de ensayo obtenidos en túneles aerodinámicos o en vuelo, necesario para la modelación detallada del flujo en los motores; b. "Equipo lógico" (<software») para pruebas de motores de turbina de gas aeronáuticos o de sus conjuntos o componentes, diseñado especialmente para la recogida, compresión y análisis de datos en tiempo real y con capacidad de control retroalimentado, incluidos los ajustes dinámicos de los materiales sometidos a ensayo o de las condiciones de ensayo durante la ejecución de éste; c. "Equipo lógico" (<software») diseñado especialmente para el control de la solidificación dirigida o de los moldes monocristalinos; d. "Equipo lógico" (<software») en "código fuente", "código objeto" o código de máquina, necesario para la "utilización" de sistemas de compensación activa para el control del juego en el extremo de las palas de los rotores.
Nota: El subartículo 9D004.f no somete a control el "equipo lógico" (<software») integrado en equipos no controlados o necesario para actividades de mantenimiento relacionadas con el calibrado o la reparación, o necesario para la actualización del sistema de control del juego por compensación activa
9D101 "Equipo lógico" (<software») disonado especialmente para la utilización de los productos incluidos en los artículos 9B1 05,9B1 06, 9B1 1 6 ó 9E31 1 7.
9D103 "Equipo lógico" (<software») diseñado especialmente para la modelización, la simulación o la integración de diseño de los sistemas incluidos en los artículos 9A004 ó 9A104, ó de los subsistemas incluidos en los artículos 9A005, 9A007, 9A1 05.a.,9A1 06, 9A1 08, 9A1 1 6 ó 9A1 19.
Nota: El "equipo lógico" (<software» incluido en este artículo 9D103 seguirá sometido a control) cuando se combine con el equipo físico diseñado especialmente incluido en el artículo 4A 102.
SE Tecnología
Nota: La "tecnología" de "desarrollo" o de "producción", incluida en el artículo 9.E., para motores de turbina de gas, continúa sometida a control cuando se utiliza como tecnología de "utilización" para la reparación, la renovación o la revisión. Quedan excluidos del control los datos técnicos, /os dibujos o la documentación destinados a actividades de mantenimiento relacionadas directamente con el calibrado, el desmontaje o la sustitución de unidades dañadas o inutilizadas, sustituibles en línea, incluida la sustitución de motores completos o de módulos de motores
9E001 "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de equipos o de "equipo lógico"<software») incluidos en los artículos 9A001.c., 9A004 a 9A01 1, 9B o 9D.
9E002 "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de equipos incluidos en los artículos 9A001.c., 9A004 a 9A011 o 9B.
Nota: Para la "tecnología" de reparación de estructuras, productos laminados o materiales sometidos a control, véase el subartículo 1 E002.f.
9E003 Otras "tecnologías", según se indica: a. "Tecnología" "necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de cualquiera de los siguientes componentes o sistemas de motores de turbina de gas:
1. Alabes móviles, álabes fijos o carenados de extremo de turbina de gas obtenidos por solidificación dirigida (DS) o aleaciones monocristalinas (SC)que tengan (en la dirección 001 del índice Miller)una vida de rotura por fatiga superior a las 400 horas a 1.273 1< (1.000°C) a una carga de 200 MPa, basada en los valores medios de las propiedades;
2. Cámaras de combustión de domos múltiples que funcionen a temperaturas medias a la salida del quemador superiores a 1.813 K (1.540° C), o cámaras de combustión dotadas de camisas de combustión esacopladas térmicamente, de camisas no metálicas o de carcasas no metálicas;
3. Componentes fabricados a partir de "materiales compuestos"(<composites») orgánicos diseñados para funcionar a temperaturas superiores a 588 K (315° C), o a partir de "materiales compuestos" (<composites» )de "matriz" metálica, de "matriz" cerámica, o materiales intermetálicos o intermetálicos
reforzados sujetos a control en virtud de los artículos 1A002 ó 1 C007;
4. Alabes móviles, álabes fijos, carenados de extremo u otros componentes de turbina, no refrigerados, diseñados para funcionar a temperaturas del paso del gas iguales o superiores a 1.323 K (1.050° C);
5. Alabes móviles, álabes fijos o carenados de extremo de turbina, refrigerados, distintos de los descritos en el subartículo 9E003.a.1, expuestos a temperaturas del paso del gas iguales o superiores a 1.643 K (1.370° C);
6. Combinaciones de álabe disco-aerodinámico mediante unión en estado sólido;
7. Componentes de motores de turbina de gas que utilicen la "tecnología" de "unión por difusión" sujeta a control por el subartículo 2E003.b.;
8. Componentes rotativos de motores de turbina de gas con tolerancia a los daños, utilizando materiales obtenidos por puivimetalurgia, incluidos en el subartíulo 1 C002.b.;
9. "FADEC" para motores de turbina de gas y motores de ciclo mixto y sus componentes y sensores de diagnóstico conexos y componentes diseñados especialmente;
10. Geometría de flujo regulable y sistemas de control conexos para: a. Turbinas de generador de gas; b. Turbinas de ventilador o de potencia; c. Toberas de propulsión;
Notas:
1. La geometría de flujo regulable y los sistemas de control conexas del subartículo 9E003.a. 10. no incluyen los álabes de guía, los ventiladores de paso variable, los estatores variables ni las válvulas de purga para compresores.
2. El subartículo 9E003.a. 10. no somete a control la "tecnología II de "desarrollo " n; de "producción" para la geometría de flujo regulable para el inversor de empuje.
11. Sistemas de control del juego de extremo de las palas de rotor que utilicen la tecnología de compensación activa de la carcasa, limitada a una base de datos de diseño y de desarrollo; o
12. Paletas de ventilador huecas de cuerda ancha sin amortiguador; b. "Tecnología" "necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de:
1. Maquetas para uso en túneles aerodinámicos equipadas con sensores no invasivos que permitan transmitir los datos de los sensores al sistema de recogida de datos; o
2. Palas de hélice o turbopropulsores, de "materiales compuestos" (<composites») capaces de absorber más de 2.000 kW a velocidades de vuelo superiores a Mach 0,55; c. "Tecnología" necesaria para el "desarrollo" o la "producción" de componentes de motores de turbina de gas utilizando procedimientos de perforación por "láser", chorro de agua o por mecanizado electroquímico o electroerosivo (ECM o EDM) destinados a producir orificios con cualquiera de las siguientes combinaciones de características:
1. Todas las siguientes: a. Profundidad superior a 4 veces el diámetro; b. Diámetro inferior a 0,76 mm; y c. Angulo de incidencia igual o inferior a 25°,
2. Todas las siguientes: a. Profundidad superior a 5 veces el diámetro; b.
Diámetro inferior a 0,4 mm; y c. Angulo de incidencia superior a 25°;
Nora Técnica:
A los fines del subartículo 9E003.c -el ángulo de incidencia se mide desde un plano tangente a /a superficie aerodinámica en el punto en que el eje del orificio penetra en la superficie aerodinámica d. "Tecnología" "necesaria" para:
1. El "desarrollo" de sistemas de transmisión de energía o de rotor basculante, de helicópteros, o de sistemas de transmisión de energía de aviones de alas basculantes; o
2. La "producción" de sistemas de transmisión de energía o de rotor basculante, de helicópteros, o de sistemas de transmisión de energía de aviones de alas basculantes. e. 1. "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de sistemas de propulsión de vehículos terrestres de motor diesel alternativo que reúnan todas las características siguientes: a. Volumen paralelepipédico igual o inferior a 1,2 m3; b. Potencia de salida global superior a 750 kW según las normas CEEL80/1269, ISO 2534 o sus equivalentes nacionales; c. Densidad de potencia superior a 700 kW/m3 de volumen paralelepipédico;
Nota Técnica:
Volumen para/elepipédico: el producto de tres dimensiones perpendiculares medidas de la manera siguiente:
Longitud La longitud del cig eñal desde la brida delantera a /a cara frontal del volante;
Anchura: La mayor de las dimensiones siguientes: a Dimensión exterior desde tapa de válvulas a lapa de válvulas; b. Dimensiones delas aristas exteriores de las culatas; o c. Diámetro de la carcasa del volante;
Altura: La mayor de las dimensiones siguientes: a. Dimensión desde el eje del cig eñal al plano superior de la tapa de válvulas (o de la culata) más dos voces la carrera; o b. Diámetro de la carcasa del volante.
2. "Tecnología" "necesaria" para la "producción" de componentes diseñados especialmente, según se indica, para motores diesel de alta potencia :a. "Tecnología" "necesaria" para la "producción" de sistemas de motores dotados de todos los componentes siguientes que utilicen materiales cerámicos controlados por el artículo 1 C007:
1. Camisas de cilindros;
2. Pistones;
3. Culatas, y
4. Uno o varios de otros componentes (incluidas lumbreras de escape, turbocompresores, guías de válvulas, conjuntos de válvulas o inyectores de combustible aislados); b. "Tecnología" "necesaria" para la "producción" de sistemas de turbocompresores con compresores de una etapa que reúnan todas las características siguientes:
1. Funcionamiento a relaciones de presión de 4:1 o superiores;
2. Caudal másico en la gama de 30 y 130 kg por minuto; y 3. Superficie de flujo variable en secciones del compresor o la turbina; c. "Tecnología" "necesaria" para la "producción" de sistemas de inyección de combustible con capacidad multicombustible diseñada especialmente (por ejemplo, gasoil o propulsante cubriendo una gama de viscosidad comprendida entre la del gasoil
(2,5 cSt a 310,8 K (37,8º C)) y la de la gasolina (0,5 cSt a 310,8 K (37,8ºC)) que reúnan las dos características siguientes:
1. Cantidad inyectada superior a 230 mm3 por inyección por cilindro; y
2. Medios de control electrónico diseñados especialmente para conmutar automáticamente las características del regulador en función de las propiedades del combustible a fin de suministrar las mismas características del par, utilizando los sensores apropiados;
3. "Tecnología" "necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de motores diesel de alta potencia para la lubricación de las paredes de los cilindros mediante película sólida, en fase gaseosa o líquida (o sus combinaciones), que permita el funcionamiento a temperaturas superiores a 723 1< (450° C), medidas en la pared del cilindro en el límite superior de la carrera del segmento más elevado del pistón. Nota Técnica: Motores diesel de alta potencia: motores diesel con una presión efectiva media de freno especificada de 1,8 MPa o más, a una velocidad de rotación de 2.300 r.p.III., a condición que la velocidad nominal sea de 2.300 r.p.III. o más.
9E101 "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el desarrollo" o la "producción" de los productos incluidos en los artículos 9A1 01, 9A1 04 a 9A1 1 1 6 9A1 1 5 a 9A1 19.
9E102 "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de los productos incluidos en los artículos 9A004 a 9A01 1, 9A101, 9A104 a 9A1 1 1, 9A1 15 a 9A1 1 9,9B105, 9B106, 9B1 15, 9B1 16, 9B1 17, 9D101 6 9D103.
ANEXO 11
Lista a que se refieren el artículo 3 de la Decisión y la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 3381/94
(Lista común de los destinos respecto de los cuales pueden ser aplicables formalidades simplificadas).
1. Podrán adoptarse autorizaciones generales al autorizar las exportaciones de productos de doble uso a determinados destinos, en particular para exportaciones a los Estados que se relacionan a continuación, que, o bien están adheridos a todos los regímenes pertinentes sobre no proliferación y sobre control de productos sensibles, o bien colaboran plenamente con ellos:
Australia
Canadá
Estados Unidos
Japón
Noruega
Nueva Zelanda
Suiza.
2. Lo anterior no es óbice para que puedan adoptarse dichos procedimientos en relación con las exportaciones a otros destinos.
3. Los Estados miembros deberán comunicarse unos a otros y comunicar a la Comisión los procedimientos simplificados que apliquen a otros destinos.
ANEXO 1/1
Líneas directrices a que se refieren el artículo 4 de la Decisión y el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 338 1 194
(Acuerdo de los Estados miembros sobre las líneas directrices).
Al resolver sobre la concesión de una autorización de exportación, los Estados miembros tomarán en consideración los siguientes factores:
a) los compromisos que hayan contraído en virtud de acuerdos internacionales sobre no proliferación y sobre control de productos sensibles
b) las obligaciones que les incumban con arreglo a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o las acordadas en el seno de la Unión Europea o de otras organizaciones internacionales (en particular las referidas a embargos comerciales, de armamentos y equipo militar o de productos de doble uso)
c) consideraciones de política nacional exterior y de política de seguridad, incluidas, cuando proceda, las que abarquen los criterios convenidos en el Consejo Europeo de Luxemburgo, de junio de 1991, y de Lisboa, de junio de 1992, con respecto a la exportación de armas convencionales
d) consideraciones relativas al presunto uso final y al riesgo de desvío.
Los Estados miembros intercambiarán opiniones sobre estas directrices cuando proceda, a fin de revisarlas cuando sea necesario.
ANEXO IV
Lista a que se refieren el artículo 5 de la Decisión y la letra b) del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento (CE] nº 3381/94
(Lista común de productos de doble uso cayo intercambio intracomunitario está sometido a autorización individual durante el periodo provisional)
N.B.: Las descripciones que se presentan a continuación son títulos abreviados de los artículos respectivos. Para mayor información, véase el Anexo 1.
LISTA INICIAL 1a PARTE DE LA INFCIRC 254
(Estos productos están cubiertos asimismo por el artículo 21 del Reglamento (CE) n° 3381/94)
OB001 Plantas para la separación de isótopos de "uranio natural" y "uranio empobrecido",
"materiales fisionables especiales" y "otros materiales fisionables"
OB002 Equipos auxiliares para plantas de enriquecimiento
OB004 Equipos y componentes para producción de agua pesada, deuterio o compuestos de deuterio
OB006 Plantas para el reprocesado de elementos combustibles irradiados de "reactores nucleares"
OC002 Sólo los siguientes materiales fisionables:
a) Plutonio separado
b) "Uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233" en más del 20%
OD001 En su relación con OB001, OB002, OB004, OB006 y 00002, OE001 En su relación con OB001, OB002, OB004, OB006 y OC002.
CONTROL ESTRATEGICO COMUNITARIO
3A002.g Patrones de frecuencia atómicos
4A001.b Ordenadores electrónicos y equipo conexo, los "conjuntos electrónicos' y componentes especialmente diseñados para ellos, que posean características o realicen; funciones que excedan los límites definidos en la categoría 5 (segunda parte "Seguridad de la información")
4D003.c "Equipo lógico" (<software») que posea características o realice funciones que excedan los límites definidos en la categoría 5 (segunda parte
- "Seguridad de la información) distinto del "equipo lógico" (<software») que ofrezca cualquiera de las funciones que se describen en los puntos 1 y 2 de la categoría 5 del presente Anexo.
Categoría 5. Todos los productos especificados en la segunda parte "Seguridad de la información", distintos de:
1. Radioteléfonos portátiles o móviles diseñados de conformidad con normas civiles nacionales, regionales o internacionales reconocidas, por ejemplo, radioteléfonos portátiles o móviles para su utilización en los sistemas de radiocomunicaciones celulares comerciales civiles
2. "Equipo lógico" (<software»J para la "utilización" de los equipos descritos en el anterior punto 1 o "equipo lógico" (<software»)que ofrezca cualquiera de las funciones de los equipos descritos en el anterior punto 1.
6A00 1 Acústica
6D003.a "Equipo lógico" (<software»J para el proceso en tiempo real de datos acústicos.
TECNOLOGIA DE SIGILO (STEALTH)
1 C001 Materiales diseñados especialmente para absorber las ondas electromagnéticas, o polímeros intrínsecamente conductores 1 D 1 03 - " Equipo lógico" (< software»J especialmente diseñado para el análisis de observables reducidas, tales como la Colectividad al radar, las signaturas ultravioletas/infrarrojas y las signaturas acústicas.
6B008 Sistemas de medida de la sección transversal radar, de impulsos, con duración de impulsos igual o inferior a 100 ns y los componentes diseñados especialmente para ellos.
6B108 Sistemas especialmente diseñados para medida de la sección transversal radar utilizables en "misiles" y sus subsistemas
TECNOLOGIA MTCR
9A005 Sistemas de propulsión de cohetes de propulsaste liquido
9A007.a Sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido con una capacidad total de impulso superior a 1,1 MNS 9A008.d Toberas móviles o sistemas de control del vector de empuje por inyección secundaria de fluido, especialmente diseñados para sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido 9AOO9.a Sistemas de propulsión de cohetes híbridos de capacidad de impulsión total superior a 1,1 MNS 9A108.c Subsistemas de control del vector de empuje, especialmente diseñados para sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido
9A1 19 Etapas individuales de cohetes
9B1 15 "Equipos de producción" especialmente diseñados para los sistemas, subsistemas y componentes incluidos en los artículos 9A005, 9A007.a, 9AOO8.d, 9A108.c y 9A1 19
9B1 16 "Medios de producción" especialmente disonados para los sistemas, subsistemas y componentes incluidos en los artículos 9A005, 9A007.a, 9AOOS.d, 9A1 O8.c y 9A1 19
9D001 "Equipo lógico" (<software») necesario para el "desarrollo" de los equipos o de la "tecnología" incluidos en los artículos 9A005, 9A007.a, 9AOO8.d, 9A108.c, 9A119, 9B115 y 9B116
9D101 "Equipo lógico" (<software») especialmente diseñado para la "utilización" de los productos incluidos en el artículo 9B1 16
9D103 "Equipo lógico" (<software») especialmente diseñado para la modelización, la simulación o la integración de diseño de los sistemas incluidos en los artículos 9A007.a, 9A 1 OS.c o 9A119
9E001 "Tecnología" para el "desarrollo" del equipo incluido en los artículos 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B1 15 y 9B1 16
9E002 "Tecnología" para la "producción" del equipo incluido en los artículos 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B1 1 5 y 9B1 1 6
9E101 "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" del equipo incluido en los artículos 9A 1 08.c o 9A 1 1 9.
Los productos incluidos en los artículos OB001, OB002, OB004, OB006, OC002, 4D003.c y en la categoría 5, segunda parte, están sujetos asimismo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 3381/94 con respecto a todos los destinos, incluidos los relacionados en el Anexo 11 de la Decisión.
ANEXO V
LISTA A QUE SE REFIEREN EL ARTICULO 6 DE DECISION Y EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 20 DEL REGLAMENTO (CE) N° 3381194
N.B.: Xa = excepciones con respecto a las cuales se resolverá, al finalizar el periodo transitorio, sobre la inclusión definitiva de los productos en el ámbito de aplicación de la normativa sobre productos de doble uso
Xb = excepciones que se suprimirán durante el período transitorio
------------------------------------------------------------------------
|RUBRICAS |DK |D |EL |E |F |Y |AT |P |FI |SE |UK |
------------------------------------------------------------------------
|0A001 | | | | | | |Xa | |Xa |Xa | |
------------------------------------------------------------------------
|0A002 | | | | | | | | |Xa | | |
------------------------------------------------------------------------
|0B001 | | | | | | |Xa | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|0B003 | | | | | | | | |Xa | | |
------------------------------------------------------------------------
|0B004 | | | | | | |Xa | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|0B005 | | | | | | |Xa | |Xa |Xa | |
------------------------------------------------------------------------
|0B006 | | | | | | |Xa | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|0B008 | | | | | | | | |Xa | | |
------------------------------------------------------------------------
|0B009 | | | | | | |Xa | |Xa |Xa | |
------------------------------------------------------------------------
|0C001 | | | | | | |Xa | |Xa |XA | |
------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------
|RUBRICAS |DK |D |EL |E |F |I |AT |P |FI |SE |UK |
-----------------------------------------------------------------------
|0C002 | | | | | |Xa |Xa | |Xa |Xa | |
-----------------------------------------------------------------------
|0C004 | | | | | |Xa |Xa | |Xa |Xa | |
-----------------------------------------------------------------------
|0C005 | | | | |Xa | |Xa | |Xa |Xa | |
| | | | | | (2)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|0C006 | | | | | | | | |Xa |Xa | |
-----------------------------------------------------------------------
|0C201 | | | | | | | | |Xa |Xa | |
-----------------------------------------------------------------------
|0D001 | | | | | | | | |Xa | | |
-----------------------------------------------------------------------
|0E001 | | | | | | | | |Xa |Xa | |
| | | | | | | | | | | (*) | | -----------------------------------------------------------------------
|1A102 | | | |Xb |Xb | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1A202 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B002 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B115 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B116 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B226 | | | | |Xa |Xb | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B231 | | | | |Xa | | | | | | |
| | | | | | (1)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1B233 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C007 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C012 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C101 |Xa | |Xa | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C107 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C107.b | | | | |Xb | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C111 | | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C116 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C117 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C216 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C233 | | | | |Xa |Xb | | | | | |
| | | | | | (1)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C234 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C235 | | | | |Xa |Xb | | | | | |
| | | | | | (1)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C239 | | | | |Xa | | | | | |Xa |
-----------------------------------------------------------------------
|1C350 | | |Xa | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C350/4 |Xa | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C350/23 |Xa | |Xa |Xa |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C350/29 |Xa | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C351 | |Xa | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C352 | |Xa | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1C353 | |Xa | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1D001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1D101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1D103 |Xa | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1E001 |Xa | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1E002 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1E101 |Xa | | |Xb |Xa | | | | | | |
| | | | | | (3)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1E102 |Xa | | |Xb |Xa | | | | | | |
| | | | | | (4)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1E103 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1E104 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1E201 | | | | |Xa | | | | | | |
| | | | | | (1)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2B004 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2B104 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2B109 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2B116 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2B228 | | | | | |Xb | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2B229 | | | | | |Xb | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2D001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2D101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2E001 | | | |Xb |Xb | | | | | | |
| | | | | | (5)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2E002 | | | |Xb |Xb | | | | | | |
| | | | | | (5)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|2E101 | | | |Xb |Xb | | | | | | |
| | | | | | (6)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A001.a.1 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A001.a.2 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A001.e.1 | | | | |Xa | | | | | | |
|.e | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A101.a | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A101.b | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A201.a.c | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A228 | | | | |Xa |Xa | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A229 | | | | |Xa |Xa | | | | |Xa |
-----------------------------------------------------------------------
|3A231 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3A232 | | | | |Xa |Xa | | | | |Xa |
-----------------------------------------------------------------------
|3D101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3E001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3E101 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3E102 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|3E201 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|4A001.a.1 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|4A001.a.2 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|4A101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|4A102 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|4E001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|5A101 | | |Xa |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|5E101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A002 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A002.a.1 | | | | |Xa | | | | | | |
|,b,1,b.2 | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A003.a.5 | | | | |Xa | | | | | | |
|,b,1,b.2 | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A004.c. | | | | |Xa | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
|6A008 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A102 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A107 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A108 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A108.a. | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A203 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A225 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6A226 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6B008 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6B108 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6D001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6D002 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6D003 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6D102 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
| | | | | | (7)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6D103 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6E001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6E002 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6E101 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
| | | | | | (8)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|6E201 | | | | |Xa | | | | | | |
| | | | | | (9)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A001.a,b | | | |Xb | | | | | | | |
|,c | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A001.c | | | | |Xa | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
|7A002.b | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A003 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A004 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A005 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A006 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A102 | | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A103 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A104 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A105 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A106 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A115 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A116 | | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7A117 |Xa | |Xa |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7B001 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7B002 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7B003 |Xa | | |Xb | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7B102 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7B103 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7D001 |Xa | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7D002 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7D003 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7D101 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7D102 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7D103 | | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7E001 |Xa | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7E002 |Xa | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|73003 |Xa | | |Xa |Xb | | | | | | |
| | | | | | (10| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7E004.b.5 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7E101 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
| | | | | | (11| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7E102 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|7E104 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|8A002.o.3 | | | | |Xa | | | | | | |
|v p | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|8D002 | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|8E002.a | | | | |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A001 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A004 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A005 |Xa | |Xa |Xb | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A006 | | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A007 |Xa | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A007.a | | | | | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A008 | | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A008.d |Xa | | | | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A009 | | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A010 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A011 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A101 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A104 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A105 |Xa | |Xa |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A106.b | | | |Xb | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A106.c |Xa | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A106 | | | |Xb | | | | | | | |
|(excepto b | | | | | | | | | | | |
|y c) | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A107 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A108.c |Xa | |Xa |Xb | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A108 | | | |Xb | | | | | | | |
|(excepto c)| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A109 | | |Xa |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A110 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A111 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A115 | | |Xa |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A116 |Xa | |Xa |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A117 | | |Xa |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A118 | | |Xa |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9A119 |Xa | | |Xb | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9B005 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9B105 | | |Xa |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9B106 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9B115 |Xa | | |Xb | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9B116 |Xa | | |Xb | | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9B117 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9D001 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
| | | | | | (12| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9D002 |Xa | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9D003 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9D004 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9D101 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9D103 | | | |Xb |Xa | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9E001 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
| | | | | | (13| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9E002 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
| | | | | | (14| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9E003 | | | |Xb | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9E101 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
| | | | | | (15| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|9E102 |Xa | | |Xb |Xa | | |Xa | | | |
| | | | | | (16| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
(*) Limitado a los productos incluidos en los artículos 0A001, 0B005, 0B009, 0C004, 0C005, 0C006 y 0C201 (parcialmente)
Notas relativas a la columna de Francia
(1) Artículos propuestos por Francia para la declaración revisada de Dublín; retirados del Anexo V si se incluyen en la declaración de Dublín.
(2) Limitado al grafito cuyo contenido en boro sea inferior o igual a 1 ppm y para cantidades a expedir superiores o iguales a 30 toneladas.
(3) Limitado a los productos incluidos en los artículos 1 C001, 1 C101, 1 C107b, 1 D103.
(4) Limitado a los productos incluidos en el artículo 1D103
(5) Limitado a los productos incluidos en el artículo 2B104.
(6) Excepto para los productos incluidos en el artículo 2B104.
(7) Limitado a los productos incluidos en el subartículo 6A108.a.
(8) Limitado a los productos incluidos en los artículos 6A102, 6A108a, 6B108.
(9) Limitado a los productos incluidos en los artículos 6A003a5, b1, b2, 6A203,6A225
(10) Limitado a los productos incluidos en los artículos 7A001c, 7A002b, 7A003, 7A004.
(11) Limitado a los productos incluidos en los artículos 7A001c, 7A002b, 7A003 a 7A005, 7A103, 7A115, 7A117, 7B103, 7D101 (limitado a los productos incluidos en los artículos 7A001c, 7A002b, 7A003 a 7A005, 7A103, 7A115, 7B103l, 7D102, 7D103.
(12) Excepto para los productos incluidos en los artículos 9A001, 9A002, 9A003, 9A010 y 9A110.
(13) Excepto para los productos incluidos en los artículos 9A001, 9A002, 9A003, 9A010 y 9A110.
(14) Limitado a los productos incluidos en los artículos 9A110 y 9A011.
(15) Excepto para los productos incluidos en los artículos 9A110 y 9A111.
(16) Limitado a los productos incluidos en los artículos 9A004, 9A005,9A007a, 9A008d, 9A011, 9A104, 9A105, 9A106c, 9A109, 9A115 a 9A119.l.