LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

«BOE» núm. 175, de 21 de julio de 2016

Referencia: BOE-A-2016-6995

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: sin modificaciones

I

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece el nuevo marco retributivo de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este nuevo marco se ha plasmado, en primer lugar, en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y, en segundo lugar, mediante la aprobación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, contempla en su artículo 14.4, para las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico, que al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.

Dicha previsión se recoge en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Así mismo se añade que, como consecuencia de esta revisión, no se podrán eliminar ni incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución a la operación.

Los valores de la retribución a la operación se aprobaron por primera vez en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Por otra parte, la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico, regula la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.

La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución de los precios de los combustibles y, en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista.

Dicha metodología no será de aplicación a las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación o cuando este sea nulo. En estos casos la retribución a la operación se calculará según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

Por tanto, la presente orden fija los valores de la retribución a la operación resultantes de lo anterior que serán de aplicación durante el segundo semestre de 2016, dando así cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, que establece que la actualización de los valores de la retribución a la operación se realizará semestralmente, y serán de aplicación desde el 1 de enero o desde el 1 de julio según corresponda al primer o al segundo semestre del año.

II

La Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, fija la equivalencia entre las categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidos en dicho real decreto. Así mismo establece los parámetros retributivos de las instalaciones tipo correspondientes a las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

La Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción automática de determinadas instalaciones en el Registro de régimen retributivo específico previsto en el título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, determinó que el 9 de julio de 2014 se inscribiesen automáticamente en dicho Registro las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria primera del mismo.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la información necesaria para realizar la inscripción automática en el Registro de régimen retributivo específico procedía del sistema de liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la citada Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, establecía que dicha Comisión remitiría a la Dirección General de Política Energética y Minas la información incluida en el sistema de liquidación en el momento de realizar la inscripción.

En cumplimiento de dicho mandato, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitió la citada información relativa a más de 64.000 unidades retributivas.

El apartado 10 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas, a solicitud del interesado, podrá modificar aquellas inexactitudes que pudieran contener los datos del Registro tras la inscripción automática realizada al amparo de dicha disposición transitoria. Como consecuencia de este procedimiento se ha comprobado que procede la definición de una nueva instalación tipo y su equivalencia con la correspondiente categoría, grupo y subgrupo definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y a su vez el establecimiento de sus correspondientes parámetros retributivos.

Teniendo en cuenta que la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y la disposición final tercera de la Ley 24/2013, de 26 de noviembre, establecen que el Gobierno aprobará un real decreto de regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica con retribución primada que será de aplicación desde la entrada en vigor de dicho real decreto-ley, la nueva instalación tipo y sus parámetros retributivos resultarán de aplicación desde dicha fecha.

Por último, se procede a realizar una corrección en el anexo IV la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con el objetivo de aclarar los parámetros retributivos de cierta instalación tipo.

Mediante acuerdo de 14 de julio de 2016, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la presente orden.

En el Real Decreto 160/2016, de 15 de abril, se dispuso que el Ministro de Economía y Competitividad en funciones asumiera el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al citado Ministerio de Industria, Energía y Turismo. No obstante, con posterioridad y en virtud del Real Decreto 290/2016, de 13 de julio, se ha dispuesto que la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia en funciones sustituya al Ministro de Economía y Competitividad en funciones en la tramitación y aprobación de la Orden por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos. Por ello, esta orden se firmará por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia

En su virtud, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de esta orden:

a) La fijación de los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 resultantes de la aplicación de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico a las instalaciones tipo a las que resulte de aplicación.

b) El establecimiento de una nueva instalación tipo, definiendo para la misma la equivalencia entre la categoría, grupo y subgrupo definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la nueva categoría, grupo y subgrupo establecidos en el citado real decreto, indicando también su código correspondiente a efectos de la determinación del régimen retributivo aplicable.

También en la presente orden se determinan los parámetros retributivos de la nueva instalación tipo que serán de aplicación al primer semiperiodo regulatorio definido en la disposición adicional primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, sin perjuicio de lo previsto en su artículo 20.

Artículo 2. Actualización de la retribución a la operación para el segundo semestre de 2016.

1. La actualización de la retribución a la operación, correspondiente al segundo semestre del año 2016, de las instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, se realizará de acuerdo con lo previsto en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. Las mencionadas instalaciones tipo son las correspondientes a los siguientes colectivos:

a) Instalaciones tipo de los grupos a.1, b.6 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

b) Instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Los datos necesarios para la aplicación de la citada metodología se recogen en el anexo I.

2. Los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 resultantes de la aplicación de la metodología de actualización establecida mediante la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, a las instalaciones tipo a las que se refiere el apartado anterior se incluyen en el anexo II.

Los valores de los parámetros A, B y C del segundo semestre de 2016, de las instalaciones tipo incluidas en el anexo II, son los establecidos en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, la Orden IET/1344/2015 de 2 de julio, la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, y en esta orden.

Artículo 3. Aspectos retributivos de la instalación tipo.

1. Se establecen en el anexo III la equivalencia entre la categoría, grupo y subgrupo definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la nueva categoría, grupo y subgrupo establecidos en el citado real decreto para una instalación tipo y su código correspondiente.

La citada equivalencia, así como la instalación tipo establecida, será de aplicación a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, referidas en la disposición adicional segunda y en la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y a las que no corresponda ninguna de las instalaciones tipo definidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, y Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre.

2. Los parámetros retributivos de la instalación tipo que concretan el régimen retributivo específico aplicable al año 2013 son los recogidos en el anexo IV.1.

3. Los parámetros retributivos de la instalación tipo que concretan el régimen retributivo específico aplicables a los años 2014, 2015 y 2016 son los recogidos en el anexo IV.2. En dicho anexo se establece:

a) El valor de la retribución a la inversión que será de aplicación en los años 2014, 2015 y 2016,

b) el valor de la retribución a la operación que será de aplicación en el año 2014 y al primer semestre de 2015,

c) el valor de la retribución a la operación que será de aplicación al segundo semestre de 2015, así como los valores de los parámetros A, B y C definidos en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio,

d) el valor de la retribución a la operación que será de aplicación al primer semestre de 2016.

4. Los parámetros retributivos referidos en los apartados 2, 3.a) y 3.b) anteriores se han calculado según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, considerando las hipótesis de cálculo recogidas en el anexo V de dicha orden y los parámetros incluidos en el anexo V de esta orden.

5. Los parámetros retributivos referidos en el apartado 3.c) anterior se han calculado a partir de la metodología de actualización, hipótesis y datos establecidas en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico.

6. Los parámetros retributivos referidos en el apartado 3.d) anterior se han calculado a partir de la metodología de actualización establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, y los datos recogidos en el anexo VI de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre.

Artículo 4. Vida útil regulatoria y valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo.

1. La vida útil regulatoria para la instalación tipo definida en esta orden es de 25 años.

2. El valor de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo definida en esta orden no podrán ser revisados, según lo dispuesto en el artículo 14.4.1.º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Disposición adicional única. Metodología de actualización de la retribución a la operación para al segundo semestre de 2016 de las instalaciones que utilicen como combustible principal biomasa, con autorización de explotación definitiva en 2015 y 2016, incluidas en la Orden IET/2212/2015,de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos.

1. Para la actualización de la retribución a la operación, correspondiente al segundo semestre del año 2016, de las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, que utilicen como combustible principal biomasa se aplicará la metodología descrita en el artículo 6 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio.

2. Para las instalaciones con autorización de explotación definitiva en 2015:

a) El valor de ΔPcombs será igual al incremento del precio de la biomasa entre el segundo semestre de 2016 (Pcomb₂₀₁₆₋₂) y el valor establecido como media del precio de la biomasa para el año 2015 (Pcomb₂₀₁₅), tal y como se expresa en la siguiente ecuación:

ΔPcombs = Pcomb₂₀₁₆₋₂ – Pcomb₂₀₁₅

Donde:

Pcomb₂₀₁₆₋₂: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.

Pcomb₂₀₁₅: Precio estimado de la biomasa para el año 2015, expresado en €/MWhPCI.

b) El valor del precio de la biomasa para el segundo semestre de 2016 (Pcomb₂₀₁₆₋₂) se calcula suponiendo un incremento anual del 1 % respecto del precio de la biomasa para el segundo semestre de 2015 (Pcomb₂₀₁₅₋₂), de acuerdo a la siguiente ecuación:

Pcomb₂₀₁₆₋₂ = Pcomb₂₀₁₅₋₂ · (1+Ta)

Donde:

Pcomb₂₀₁₅₋₂: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2015, expresado en €/MWhPCI.

Pcomb₂₀₁₆₋₂: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.

Ta: Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

c) El precio de la biomasa para el segundo semestre de 2015 (Pcomb₂₀₁₅₋₂) se calcula del siguiente modo:

Pcomb₂₀₁₅₋₂ = Pcomb₂₀₁₅ · (1+tb)

Donde:

Pcomb₂₀₁₅₋₂: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2015, expresado en €/MWhPCI.

tb: Es la tasa trimestral de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, calculada mediante la siguiente ecuación:

tb = (1+Ta)1/4 – 1

Ta: Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

d) El valor de Ros-1 será igual al valor de la retribución a la operación para el año 2015 publicado para cada IT en la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre.

e) Los valores del precio de la biomasa se obtendrán considerando un poder calorífico igual al establecido en al Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, para combustibles del grupo b.6, igual a 3,49 MWhPCI/t.

3. Para las instalaciones con autorización de explotación definitiva en 2016:

a) El valor de ΔPcombs será igual al incremento del precio de la biomasa entre el segundo semestre de 2016 (Pcomb₂₀₁₆₋₂) y el valor establecido como media del precio de la biomasa para el año 2016 (Pcomb₂₀₁₆), tal y como se expresa en la siguiente ecuación:

ΔPcombs = Pcomb₂₀₁₆₋₂ – Pcomb₂₀₁₆

Donde:

Pcomb₂₀₁₆₋₂: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.

Pcomb₂₀₁₆: Precio estimado de la biomasa para el año 2016, expresado en €/MWhPCI.

b) El precio de la biomasa para el segundo semestre de 2016 (Pcomb₂₀₁₆₋₂) se calcula del siguiente modo:

Pcomb₂₀₁₆₋₂ = Pcomb₂₀₁₆ · (1+tb)

Donde:

Pcomb₂₀₁₆₋₂: Precio estimado de la biomasa para el segundo semestre de 2016, expresado en €/MWhPCI.

tb: Es la tasa trimestral de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, calculada mediante la siguiente ecuación:

tb = (1+Ta)1/4 – 1

Ta: Tasa anual de incremento del precio de la biomasa, en tanto por uno, que toma como valor 0,01 de conformidad a lo establecido en el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

c) El valor de Ros-1 será igual al valor de la retribución a la operación para el año 2016 publicado para cada IT en la Orden IET/2212/2015.

d) Los valores del precio de la biomasa se obtendrán considerando un poder calorífico igual al establecido en al Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, para combustibles del grupo b.6, igual a 3,49 MWhPCI/t.

4. En el caso de que el valor de la retribución a la operación obtenida de la metodología anterior sea menor que cero se considerará que la retribución a la operación toma valor nulo.

5. Los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo actualizadas según lo previsto en el apartado anterior, correspondientes al segundo semestre de 2016 se incluyen en el anexo III.

Disposición transitoria única. Aplicabilidad de los valores de la retribución a la operación y de la nueva instalación tipo.

1. Los valores de la retribución a la operación del segundo semestre de 2016 serán de aplicación desde el día 1 de julio de 2016.

2. Los aspectos retributivos de la nueva instalación tipo y sus parámetros retributivos, regulados en el artículo 3, resultarán de aplicación desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y bases del régimen minero y energético.

Disposición final segunda. Corrección de errores de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, queda modificada como sigue:

Uno. En la tabla del apartado 1 del anexo IV se introduce una tercera línea que tiene el siguiente contenido:

Código de Identificación

Vida útil regulatoria (años)

Retribución a la inversión Rinv 2013 (€/MW)

Retribución a la operación Ro 2013 (€/MWh)

Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro 2013 (h)

N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh 2013 (h)

Umbral de funcionamiento

Uf 2013 (h)

IT-02077

25

–

0,000

–

560

180

Dos. Al final del apartado 2 del anexo IV se introducen las siguientes tablas:

Código de identificación

Vida útil regulatoria (años)

Coeficiente de ajuste C1,a

Retribución a la inversión Rinv 2014-2016 (€/MW)

Retribución a la operación Ro (€/MWh) 2014 y primer semestre 2015

Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro (h)

N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh anual

2014-2016 (h)

Umbral de funcionamiento Uf anual 2014-2016 (h)

Porcentajes aplicables a Nh y Uf anuales, para el cálculo del n.º de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de los periodos de 3, 6 y 9 meses (%)

3 meses

6 meses

9 meses

IT-02077

25

–

–

0,000

–

2.760

840

15%

30%

45%

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 2016.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P.S. (Real Decreto 160/2016, de 15 de abril), el Ministro de Economía y Competitividad, P.S. (Real Decreto 290/2016, de 13 de julio), la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

ANEXO I

Datos necesarios para la actualización de la retribución a la operación que será de aplicación al segundo semestre de 2016, para la aplicación de la metodología de actualización establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio

Dato (según expresión definida en la Orden IET/1345/2015)

Valor

mr₁₆

0,00005

mt₁₆

0,002

β₁₆

0,47

RC₁₆₋₂

1,1046 c€/kWhPCS

Br₁₆₋₂

42,9264 $/bbl

T₁₆₋₂

1,1339 $/€

Trf₁₆

1,9612 c€/kWh/día/mes

Trc₁₆

1,0848 c€/kWh/día/mes

Tfc16,2

6,8683 c€/kWh/día/mes

Tfc16,3

4,4971 c€/kWh/día/mes

Tfc16,4

4,1210 c€/kWh/día/mes

Tfc16,5

3,7887 c€/kWh/día/mes

Tfc16,6

3,4848 c€/kWh/día/mes

Tvc16,2

0,1540 c€/kWh

Tvc16,3

0,1249 c€/kWh

Tvc16,4

0,1121 c€/kWh

Tvc16,5

0,0983 c€/kWh

Tvc16,6

0,0852 c€/kWh

Tvr₁₆

0,0116 c€/kWh

Tgnl₁₆

3,240 c€/MWh/día

Drs₁₆

20 días

Tfas₁₆

0,0411 c€/kWh/mes

Tvi₁₆

0,0244 c€/kWh

Tve₁₆

0,0131 c€/kWh

ANEXO II

Valores actualizados de la Retribución a la operación

Valores de retribución a la operación para el segundo semestre de 2016 de las instalaciones tipo sujetas a la actualización prevista en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, definidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, y en esta orden

Código IT

Retribución a la operación

2.º sem. 2016

(€/MWhE)

IT-00825

71,079

IT-00826

69,964

IT-00827

69,569

IT-00828

60,907

IT-00829

60,560

IT-00830

60,281

IT-00831

60,044

IT-00832

59,690

IT-00833

59,362

IT-00834

57,855

IT-00835

56,500

IT-00836

54,789

IT-00837

54,874

IT-00838

55,024

IT-00839

55,123

IT-00840

53,832

IT-00841

53,337

IT-00842

51,514

IT-00843

51,677

IT-00844

51,710

IT-00845

51,746

IT-00846

51,708

IT-00847

51,742

IT-00848

51,777

IT-00849

46,872

IT-00850

46,258

IT-00851

46,193

IT-00852

39,424

IT-00853

39,271

IT-00854

39,258

IT-00855

39,343

IT-00856

39,329

IT-00857

39,264

IT-00858

37,973

IT-00859

36,776

IT-00860

35,624

IT-00861

35,854

IT-00862

36,116

IT-00863

36,390

IT-00864

35,512

IT-00865

35,250

IT-00866

33,872

IT-00867

34,024

IT-00868

34,055

IT-00869

34,088

IT-00870

34,051

IT-00871

34,084

IT-00872

34,116

IT-01039

75,878

IT-01040

75,545

IT-01041

74,612

IT-01042

73,589

IT-01043

72,804

IT-01044

70,698

IT-01045

68,154

IT-01046

66,238

IT-01047

63,685

IT-01048

62,705

IT-01049

59,712

IT-01050

58,707

IT-01051

58,070

IT-01052

57,624

IT-01053

57,197

IT-01054

56,860

IT-01055

56,171

IT-01056

55,824

IT-01057

55,410

IT-01058

52,124

IT-01059

52,096

IT-01060

52,079

IT-01061

52,052

IT-01062

52,034

IT-01063

52,008

IT-01064

50,156

IT-01065

48,546

IT-01066

47,166

IT-01067

45,959

IT-01068

44,886

IT-01069

43,986

IT-01070

43,281

IT-01071

42,682

IT-01072

42,046

IT-01073

41,506

IT-01074

41,248

IT-01075

41,023

IT-01076

40,856

IT-01077

40,497

IT-01078

39,949

IT-01079

39,609

IT-01080

39,209

IT-01081

32,854

IT-01082

33,032

IT-01083

33,205

IT-01084

33,379

IT-01085

33,546

IT-01086

33,714

IT-01087

32,802

IT-01088

32,053

IT-01089

31,409

IT-01090

30,883

IT-01091

30,418

IT-01092

30,017

IT-01093

29,703

IT-01094

29,423

IT-01095

29,161

IT-01096

29,071

IT-01097

29,009

IT-01098

29,114

IT-01099

29,041

IT-01100

28,910

IT-01101

28,744

IT-01102

28,500

IT-01103

27,931

IT-01104

27,570

IT-01105

29,462

IT-01106

29,562

IT-01107

29,671

IT-01108

29,768

IT-01109

29,863

IT-01110

29,967

IT-01111

29,024

IT-01112

28,249

IT-01113

27,582

IT-01114

26,999

IT-01115

26,504

IT-01116

26,061

IT-01117

25,665

IT-01118

25,436

IT-01119

25,184

IT-01120

25,039

IT-01121

24,902

IT-01122

24,898

IT-01123

24,767

IT-01124

24,667

IT-01125

24,486

IT-01126

24,269

IT-01127

23,748

IT-01128

23,397

IT-01129

25,875

IT-01130

25,886

IT-01131

25,887

IT-01132

25,897

IT-01133

25,907

IT-01134

25,906

IT-01135

24,587

IT-01136

24,073

IT-01137

23,610

IT-01138

23,215

IT-01139

22,838

IT-01140

22,213

IT-01141

21,715

IT-01142

21,611

IT-01143

21,608

IT-01144

21,485

IT-01145

20,968

IT-01146

20,475

IT-01147

20,163

IT-01148

70,848

IT-01149

69,503

IT-01150

67,814

IT-01151

65,604

IT-01152

64,075

IT-01153

62,104

IT-01154

61,565

IT-01155

59,751

IT-01156

59,009

IT-01157

58,697

IT-01158

58,600

IT-01159

58,523

IT-01160

58,264

IT-01161

57,814

IT-01162

57,543

IT-01163

57,070

IT-01164

44,533

IT-01165

44,708

IT-01166

44,888

IT-01167

45,052

IT-01168

45,215

IT-01169

45,373

IT-01170

44,250

IT-01171

43,289

IT-01172

42,497

IT-01173

41,822

IT-01174

41,245

IT-01175

40,744

IT-01176

40,313

IT-01177

39,923

IT-01178

39,638

IT-01179

39,532

IT-01180

39,680

IT-01181

39,810

IT-01182

40,061

IT-01183

40,094

IT-01184

40,000

IT-01185

39,783

IT-01186

39,513

IT-01187

39,057

IT-01188

39,597

IT-01189

39,745

IT-01190

39,894

IT-01191

40,042

IT-01192

40,189

IT-01193

40,347

IT-01194

39,628

IT-01195

39,027

IT-01196

38,536

IT-01197

38,124

IT-01198

37,771

IT-01199

37,478

IT-01200

37,285

IT-01201

37,381

IT-01202

37,209

IT-01203

37,152

IT-01204

37,149

IT-01205

37,263

IT-01206

37,324

IT-01207

37,136

IT-01208

36,987

IT-01209

36,778

IT-01210

36,500

IT-01211

36,044

IT-01212

34,244

IT-01213

34,389

IT-01214

34,533

IT-01215

34,678

IT-01216

34,820

IT-01217

34,974

IT-01218

34,417

IT-01219

33,966

IT-01220

33,595

IT-01221

33,271

IT-01222

33,019

IT-01223

32,613

IT-01224

32,649

IT-01225

32,556

IT-01226

32,524

IT-01227

32,653

IT-01228

32,721

IT-01229

32,694

IT-01230

32,603

IT-01231

32,240

IT-01232

31,967

IT-01233

31,523

IT-01234

32,891

IT-01235

33,033

IT-01236

33,176

IT-01237

33,319

IT-01238

33,460

IT-01239

33,611

IT-01240

32,701

IT-01241

32,371

IT-01242

32,098

IT-01243

31,861

IT-01244

31,678

IT-01245

31,658

IT-01246

31,594

IT-01247

31,562

IT-01248

31,674

IT-01249

31,744

IT-01250

31,370

IT-01251

30,879

IT-01252

30,440

IT-01253

113,954

IT-01254

112,063

IT-01255

108,130

IT-01256

103,818

IT-01257

94,489

IT-01258

94,648

IT-01259

94,485

IT-01260

94,410

IT-01261

93,368

IT-01262

92,038

IT-01263

90,805

IT-01264

90,291

IT-01265

89,299

IT-01266

88,523

IT-01267

88,552

IT-01268

88,779

IT-01269

88,776

IT-01270

83,255

IT-01271

83,879

IT-01272

84,006

IT-01273

84,229

IT-01274

83,602

IT-01275

82,792

IT-01276

82,241

IT-01277

82,000

IT-01278

81,401

IT-01279

80,999

IT-01280

81,212

IT-01281

81,871

IT-01282

93,244

IT-01283

89,245

IT-01284

72,066

IT-01285

72,074

IT-01286

71,981

IT-01287

70,435

IT-01288

66,961

IT-01289

66,212

IT-01290

59,940

IT-01291

60,047

IT-01292

60,154

IT-01293

60,260

IT-01294

60,383

IT-01295

60,487

IT-01296

59,556

IT-01297

58,765

IT-01298

58,111

IT-01299

57,553

IT-01300

57,184

IT-01301

55,949

IT-01302

55,942

IT-01303

56,030

IT-01304

55,861

IT-01305

57,987

IT-01306

58,089

IT-01307

58,189

IT-01308

58,293

IT-01309

57,562

IT-01310

56,940

IT-01311

55,963

IT-01312

55,584

IT-01313

54,633

IT-01314

54,703

IT-01315

54,651

IT-01316

57,204

IT-01317

57,306

IT-01318

57,407

IT-01319

57,209

IT-01320

56,698

IT-01321

56,284

IT-01322

55,931

IT-01323

55,675

IT-01324

55,079

IT-01325

54,726

IT-01326

54,307

IT-01327

43,160

IT-01328

40,315

IT-01329

39,945

IT-01330

39,838

IT-01331

39,545

IT-01332

39,072

IT-01333

38,727

IT-01334

38,323

IT-01335

29,423

IT-01336

28,563

IT-01337

28,476

IT-01338

28,439

IT-01339

28,347

IT-01340

27,979

IT-01341

27,409

IT-01342

27,046

IT-01343

25,665

IT-01344

25,348

IT-01345

24,414

IT-01346

24,285

IT-01347

24,189

IT-01348

24,125

IT-01349

23,984

IT-01350

23,769

IT-01351

23,247

IT-01352

22,893

IT-01353

21,424

IT-01354

21,182

IT-01355

21,083

IT-01356

20,621

IT-01357

20,128

IT-01358

19,813

IT-01359

57,157

IT-01360

57,093

IT-01361

57,099

IT-01362

56,928

IT-01363

56,584

IT-01364

56,303

IT-01365

55,826

IT-01366

39,638

IT-01367

39,367

IT-01368

39,116

IT-01369

38,894

IT-01370

39,195

IT-01371

39,281

IT-01372

39,249

IT-01373

39,033

IT-01374

38,759

IT-01375

38,301

IT-01376

36,531

IT-01377

36,658

IT-01378

36,752

IT-01379

36,600

IT-01380

36,492

IT-01381

36,283

IT-01382

36,003

IT-01383

35,546

IT-01384

32,096

IT-01385

32,162

IT-01386

32,256

IT-01387

32,260

IT-01388

32,202

IT-01389

31,838

IT-01390

31,564

IT-01391

31,118

IT-01392

31,098

IT-01393

31,221

IT-01394

31,317

IT-01395

30,999

IT-01396

30,507

IT-01397

30,066

IT-01398

88,238

IT-01399

87,946

IT-01400

87,691

IT-01401

87,965

IT-01402

88,013

IT-01403

80,419

IT-01404

80,664

IT-01405

55,208

IT-01406

55,216

IT-01407

55,345

IT-01408

55,218

IT-01409

54,038

IT-01410

54,140

IT-01411

54,120

IT-01412

48,403

IT-01413

34,683

IT-01414

34,243

IT-01415

33,939

IT-01416

33,807

IT-01417

33,656

IT-01418

33,579

IT-01419

33,052

IT-01420

32,707

IT-01421

32,435

IT-01422

32,215

IT-01423

32,031

IT-01424

31,892

IT-01425

31,751

IT-01426

31,659

IT-01427

31,417

IT-01428

55,906

IT-01429

47,060

IT-01430

45,837

IT-01431

45,277

IT-01432

44,428

IT-01433

44,144

IT-01434

52,412

IT-01435

51,732

IT-01436

51,199

IT-01437

46,561

IT-01438

46,294

IT-01439

45,516

IT-01440

45,228

IT-01441

38,525

IT-01442

36,773

IT-01451

16,624

IT-01452

16,634

IT-01453

16,642

IT-01454

16,640

IT-01455

17,005

IT-01457

56,573

IT-01458

56,284

IT-01459

55,933

IT-01460

40,302

IT-01461

40,026

IT-01462

39,682

IT-01463

28,756

IT-01464

28,557

IT-01465

27,983

IT-01466

24,498

IT-01467

24,308

IT-01468

23,786

IT-01469

21,175

IT-01470

21,020

IT-01471

20,521

IT-01472

58,163

IT-01473

57,952

IT-01474

57,673

IT-01475

40,018

IT-01476

39,857

IT-01477

39,584

IT-01478

36,999

IT-01479

36,832

IT-01480

36,550

IT-01481

32,613

IT-01482

32,286

IT-01483

32,011

IT-01484

31,519

IT-01485

31,415

IT-01486

30,920

IT-01487

55,467

IT-01488

55,172

IT-01489

54,813

IT-01490

39,413

IT-01491

39,131

IT-01492

38,782

IT-01493

28,231

IT-01494

28,026

IT-01495

27,451

IT-01496

23,991

IT-01497

23,798

IT-01498

23,275

IT-01499

20,822

IT-01500

20,665

IT-01501

20,166

IT-01502

56,915

IT-01503

56,695

IT-01504

56,408

IT-01505

39,260

IT-01506

39,093

IT-01507

38,815

IT-01508

36,499

IT-01509

36,327

IT-01510

36,044

IT-01511

32,207

IT-01512

31,878

IT-01513

31,600

IT-01514

31,144

IT-01515

31,037

IT-01516

30,541

IT-01517

50,991

IT-01518

70,079

IT-01519

58,134

IT-01523

60,401

IT-01524

82,386

IT-01525

37,001

IT-01526

36,808

IT-01527

46,060

ANEXO III

Equivalencia entre categoría, grupo y subgrupo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, con la categoría, grupo y subgrupo del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, para una instalación tipo y su código correspondiente

Clasificación de las tarifas según el Real Decreto 661/2007

Clasificación de la instalación tipo según el Real Decreto 413/2014

Grupo

Subgrupo

Combustible

Rango de potencia

Grupo

Subgrupo

Combustible

Rango de potencia

Subtipo de tecnología

Modificación sustancial

Año de autorización de explotación definitiva

Código instalación tipo

DT 2.ª

Lodos de aceite de oliva.

Gas natural.

10 < P ≤ 25 MW

DT 1.ª

Lodos de aceite de oliva.

Gas natural.

10 < P ≤ 25 MW

Motor.

–

2004

IT-01527

ANEXO IV

Parámetros retributivos de la instalación tipo

1. Parámetros retributivos de la instalación tipo aplicables en 2013.

Código de identificación

Vida útil regulatoria (años)

Retribución a la inversión Rinv 2013 (€/MW)

Retribución a la operación Ro 2013 (€/MWh)

Horas de funcionamiento máximo para la percepción de

Ro 2013 (h)

N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh 2013 (h)

Umbral de funcionamiento

Uf 2013 (h)

IT-01527

25

–

67,306

–

760

240

Los valores de la retribución a la inversión, de las horas de funcionamiento máximo para la percepción de la Ro, del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y de los umbrales de funcionamiento, son los correspondientes al periodo del 14 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

2. Parámetros retributivos de la instalación tipo aplicables en 2014, 2015 y 2016.

Código de identificación

Vida útil regulatoria (años)

Coeficiente de ajuste C1,a

Retribución a la inversión Rinv 2014-2016

(€/MW)

Retribución a la Operación Ro (€/MWh) 2014 y primer semestre 2015

Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro (h)

N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh anual 2014-2016 (h)

Umbral de funcionamiento Uf anual 2014-2016 (h)

Porcentajes aplicables a Nh y Uf anuales, para el cálculo del n.º de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de los periodos de 3, 6 y 9 meses (%)

3 meses

6 meses

9 meses

IT-01527

25

–

-

78,239

–

3.800

1.140

15%

30%

45%

Código IT

Parámetro A’ 2.º sem. 2015

Parámetro B’ 2.º sem. 2015

Parámetro C’ 2.º sem. 2015

Retribución a la operación 2.º sem. 2015 (€/MWhE)

Parámetro A 1.º sem. 2016

Parámetro B 1.º sem. 2016

Parámetro C 1.º sem. 2016

Retribución a la operación

1.º sem. 2016

(€/MWhE)

Parámetro A

2.º sem. 2016

Parámetro B 2.º sem. 2016

Parámetro C

2.º sem. 2016

IT-01527

2,910

1,000

-0,873

67,541

2,910

1,000

0,206

61,548

2,910

1,000

0,000

ANEXO V

Parámetros considerados para el cálculo de los parámetros retributivos de la instalación tipo

Código de identificación: IT-01527.

Caracterización de la instalación tipo:

Valor estándar de la inversión inicial (€/MW): 640.227.

Vida útil regulatoria (años): 25.

Año

Coste de combustible

Costes de explotación

Ingresos venta electricidad al sistema

Ingresos venta electricidad al sistema por precio de mercado

Otros ingresos de explotación canon/coste evitado tratamiento

Horas equivalentes de funcionamiento

Relación electricidad exportada / electricidad bruta (Cogen.)

Histórico

Futuro

Histórico

Futuro

Histórico

Futuro

Futuro

–

€/MWhE brutos

€/MWhE brutos

€/MWhE brutos

€/MWhE brutos

€/MWhE brutos

€/MWhE brutos

h brutas

h brutas

p.u.

2004

40,03

10,84

–

54,99

–

12,93

–

–

–

2005

45,26

12,56

–

77,06

–

13,16

7.514

–

–

2006

66,00

13,30

–

78,15

–

13,30

7.495

–

–

2007

69,04

14,04

–

93,43

–

13,43

7.476

–

–

2008

80,41

14,78

–

98,70

–

13,56

7.472

–

–

2009

62,75

16,33

–

106,18

–

13,67

7.468

–

–

2010

68,85

17,07

–

105,87

–

13,77

7.467

–

–

2011

78,55

18,31

–

117,52

–

14,16

7.466

–

–

2012

93,70

19,05

–

134,81

–

14,50

7.465

–

–

2013

95,84

33,94

32,24

137,50

48,96

14,89

3.968

3.497

0,954

2014

102,59

–

33,14

–

46,02

15,03

–

7.465

0,954

2015

100,59

–

33,40

–

47,27

15,02

–

7.465

0,954

2016

101,25

–

33,86

–

47,49

15,02

–

7.465

0,954

2017

101,25

–

34,33

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2018

101,25

–

34,76

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2019

101,25

–

35,19

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2020

101,25

–

35,68

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2021

101,25

–

36,08

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2022

101,25

–

36,49

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2023

101,25

–

36,90

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2024

101,25

–

37,20

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2025

101,25

–

37,50

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2026

101,25

–

37,81

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2027

101,25

–

38,11

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2028

101,25

–

38,43

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

2029

101,25

–

38,74

–

49,64

15,02

–

7.465

0,954

Histórico: Parámetros hasta 13 de julio de 2013.

ANEXO VI

Valores actualizados de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que utilicen como combustible principal biomasa, con autorización de explotación definitiva en 2015 y 2016, incluidas en la Orden IET/2212/2015 por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica

Valores de retribución a la operación para el segundo semestre de 2016 de las instalaciones tipo sujetas a la actualización prevista en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, definidas en la Orden IET/2212/2015, y en la disposición adicional primera de esta orden

Código IT

Parámetro A

2.º sem. 2015

Parámetro B

2.º sem. 2015

Parámetro C

2.º sem 2015

Retribución a la operación

2.º sem. 2016 (€/MWhE)

IT-04001

4,480

1,000

0,113

51,742

IT-04002

4,480

1,000

0,000

51,742

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Para dudas o sugerencias, contacte con nosotros en info@boe.es