LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

«BOE» núm. 302, de 18 de diciembre de 2015

Referencia: BOE-A-2015-13782

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: 19 de julio de 2018

I

El artículo 3.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que es competencia de la Administración General del Estado: «7. Regular la estructura de los cargos por costes regulados y de los peajes correspondientes al uso de redes de transporte y distribución, así como establecer los criterios para el otorgamiento de garantías por los sujetos que corresponda y fijar, en su caso, el precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo del suministro de energía eléctrica a los consumidores que reglamentariamente se determinen.»

Asimismo, el artículo 16 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de:

a) Los precios de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, que se establecerán de acuerdo con la metodología establecida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considerando a estos efectos el coste de la retribución de estas actividades.

b) Los cargos necesarios que se establecerán de acuerdo con la metodología prevista en el presente artículo para cubrir otros costes de las actividades del sistema que correspondan.

Por su parte, la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, sobre aplicación de cargos, determina que hasta el desarrollo de la metodología de cálculo de los cargos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley, las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes del sistema serán fijadas por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Además de lo anterior, la disposición transitoria primera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece que, en tanto no se dicten las normas de desarrollo de la misma que sean necesarias para la aplicación de alguno de sus preceptos, continuarán aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor en materia de energía eléctrica, y que las referencias realizadas en la normativa a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se entenderán realizadas a los conceptos equivalentes regulados en la nueva ley.

Teniendo en cuenta lo anterior, las categorías de peajes de acceso actualmente existentes son las definidas en el capítulo VI de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica, en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que consolida en su texto diferentes modificaciones y en el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética.

Asimismo, el artículo 13 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, relativo a la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, determina los ingresos y costes del sistema eléctrico y establece que mediante los ingresos del sistema eléctrico serán financiados los costes del mismo, que deberán fijarse de acuerdo con lo dispuesto en la ley y sus normas de desarrollo.

Por su parte, la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, determina que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos y cánones incluidos en la mencionada Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Además, la disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, determina que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la suma de los siguientes: a) La estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos incluidos en la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. b) El 90 por ciento del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros.

Mediante la presente orden se desarrollan las previsiones en lo que a costes del sistema eléctrico y peajes de acceso se refiere, para cumplir lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución se recogen en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica y en el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. Ambos reales decretos, establecen que el primer periodo regulatorio de estas actividades comenzará el 1 de enero del año posterior a aquel en que se produzca la aprobación de la orden de valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento de las mismas.

En fechas recientes se ha producido la aprobación de la Orden IET/2659/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica y de la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones por uso y reserva de locales.

Como consecuencia de estas aprobaciones y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1047/2013, de 27 diciembre y en el Real Decreto 1048/2013, de 27 diciembre, el primer periodo regulatorio de las actividades de transporte y distribución dará comienzo el 1 de enero de 2016. La presente orden realiza un mandato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que remita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las propuestas de retribución para cada una de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica.

Asimismo, se establece una formulación en concepto de entrega a cuenta hasta que se establezca la retribución de las empresas al amparo de los reales decretos antes mencionados.

Por otro lado, se contemplan los aspectos necesarios para la financiación de la retribución de OMI – Polo Español, S.A. (OMIE), operador del mercado, y de Red Eléctrica de España, S.A.U., como operador del sistema, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y teniendo en cuenta la disposición transitoria primera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, sobre aplicación de disposiciones anteriores y referencias a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

En relación con la financiación del operador del mercado y del operador del sistema, en la disposición adicional séptima de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial se dio a la Comisión Nacional de Energía, actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el mandato de elaborar y enviar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de metodología para el cálculo de la retribución de dichos operadores, así como para la fijación de los precios que éstos deben cobrar de los agentes que participan en el mercado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

La citada Comisión remitió tanto la propuesta de retribución del operador del sistema como la del operador del mercado. En tanto se procede a la aprobación de las mismas, y en línea con lo ya previsto en la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015, en la presente orden se fijan los precios que ambos operadores deben cobrar a los sujetos o agentes de mercado para su financiación.

II

El nuevo régimen jurídico y económico regulado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece el nuevo marco retributivo de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este nuevo marco se ha plasmado en primer lugar, en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en segundo lugar, mediante la aprobación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Dicha orden fija la equivalencia entre las categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidos en dicho real decreto. Asimismo establece los parámetros retributivos de las instalaciones tipo correspondientes a las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

La Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción automática de determinadas instalaciones en el registro de régimen retributivo específico previsto en el título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, determinó que el 9 de julio de 2014 se inscribiesen automáticamente en dicho registro las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del referido Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria primera del mismo.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la información necesaria para realizar la inscripción automática en el registro de régimen retributivo específico procedía del sistema de liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la citada Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, establecía que dicha Comisión remitiría a la Dirección General de Política Energética y Minas la información incluida en el sistema de liquidación en el momento de realizar la inscripción.

En cumplimiento de dicho mandato, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitió la citada información relativa a más de 64.000 unidades retributivas.

Tras realizar la inscripción automática en el registro de régimen retributivo específico se ha constatado que existen unidades retributivas a las que no se les puede asignar instalación tipo por no corresponder las características técnicas de dichas instalaciones con las de ninguna instalación tipo de las aprobadas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, ni en la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Teniendo en cuenta que la disposición transitoria primera.8 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, preceptúa que se establecerán las equivalencias correspondientes entre las nuevas instalaciones tipo que se definan y la clasificación anteriormente vigente, a efectos de la determinación del régimen retributivo aplicable, de forma que a cada instalación existente le corresponda una instalación tipo con unos parámetros retributivos, procede aprobar la presente orden para establecer las instalaciones tipo necesarias que no hubieran sido incluidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, ni en la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, así como sus parámetros retributivos.

En virtud de lo anterior, esta orden define dichas instalaciones tipo y su equivalencia con las categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y a su vez establece sus correspondientes parámetros retributivos.

Por otro lado, a fin de permitir la correcta asignación a instalaciones tipo del grupo b.6 de las instalaciones incluidas en la disposición transitoria décima del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, es necesario ampliar la tabla de correlación entre las categorías, grupos y subgrupos establecidas en dicho real decreto y las instalaciones tipo establecidas en el anexo I de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

Adicionalmente, la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, aprueba los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de tecnología eólica situadas en Canarias que no estarán sujetas al procedimiento de concurrencia competitiva. De acuerdo con su disposición adicional sexta.7, el plazo máximo para el cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 46 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, fue ampliado desde el 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2018 por el Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre. Por ello, la presente orden establece las instalaciones tipo necesarias para las instalaciones de tecnología eólica situadas en Canarias no sujetas al procedimiento de subasta y con año de autorización de explotación definitiva 2017 y 2018, así como sus parámetros retributivos.

Teniendo en cuenta que la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y la disposición final tercera de la Ley 24/2013, de 26 de noviembre, del Sector Eléctrico, establecen que el Gobierno aprobará un real decreto de regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica con retribución primada que será de aplicación desde la entrada en vigor de dicho real decreto-ley, el título III y la disposición final segunda de la presente orden resultarán de aplicación desde dicha fecha.

III

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico contempla en su artículo 14.4, para las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico, que al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.

Dicha previsión se recoge en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Asimismo se añade que, como consecuencia de esta revisión, no se podrán eliminar ni incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución a la operación.

Los valores de la retribución a la operación se aprobaron por primera vez en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico, se regula la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.

La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución de los precios de los combustibles, y en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista.

Dicha metodología no será de aplicación a las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado, por orden ministerial, un valor de la retribución a la operación o cuando éste sea nulo. En estos casos la retribución a la operación se calculará según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La presente orden fija por tanto, los valores de la retribución a la operación resultantes de lo anterior, que serán de aplicación durante el primer semestre de 2016, dando así cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, que establece que la actualización de los valores de la retribución a la operación se realizará semestralmente, y serán de aplicación desde el 1 de enero o desde el 1 de julio según corresponda al primer o al segundo semestre del año.

El valor de la retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación o cuando este sea nulo, y que se establecen por primera vez en esta orden, será de aplicación desde la fecha de inicio de devengo del régimen retributivo específico de conformidad con el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

IV

Por último, se contemplan en la presente orden otras disposiciones. Así, se modifican determinados aspectos de los anexos del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, de acuerdo con la disposición final segunda.2 que habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo a modificar los anexos incluidos en ese real decreto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo dispuesto en la presente orden ha sido objeto de informe IPN/DE/017/15 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con fecha 3 de diciembre de 2015. El trámite de audiencia de esta orden ha sido evacuado mediante consulta a los representantes en el Consejo Consultivo de Electricidad, de acuerdo a lo previsto en la disposición transitoria décima de la referida Ley 3/2013, de 4 de junio.

Mediante acuerdo de 16 de diciembre de 2015, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la presente orden.

En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:

CAPÍTULO I

Objeto

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de:

a) Los peajes de acceso y de los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad de aplicación a los consumidores de energía eléctrica, así como de los valores de los cargos asociados a los costes del sistema de aplicación a las modalidades de autoconsumo, a partir del 1 de enero de 2016.

b) La retribución e incentivos para las empresas titulares de instalaciones de transporte y para las que ejerzan las actividades de transporte y distribución, de las anualidades del desajuste de ingresos para 2016 y, los costes definidos como cuotas con destinos específicos y extracoste de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares.

c) Las instalaciones tipo, así como sus parámetros retributivos que serán de aplicación al primer semiperiodo regulatorio definido en la disposición adicional primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, sin perjuicio de lo previsto en su artículo 20.

d) La equivalencia entre determinadas categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidos en el citado real decreto, fijando para cada uno de estos últimos las diferentes instalaciones tipo y sus códigos correspondientes a efectos de la determinación del régimen retributivo aplicable.

e) Los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2016 resultantes de la aplicación de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico a las instalaciones tipo a las que resulte de aplicación.

f) Los valores de la retribución a la operación correspondiente al primer semestre de 2016 de las instalaciones tipo que fueron establecidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y en la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, para las que no se definió retribución a la operación por tener fecha de autorización de explotación definitiva posterior a 2015.

CAPÍTULO II

Ingresos y costes del sistema eléctrico

Artículo 2. Peajes de acceso.

Los precios de los términos de potencia y energía activa de aplicación a partir de la entrada en vigor de la presente orden a cada uno de los peajes de acceso definidos en el capítulo VI de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica, en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y en el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética y, son los fijados según se dispone a continuación:

a) Para el peaje de acceso 6.1B de alta tensión serán los previstos en el anexo I de la presente orden.

b) Para el peaje de acceso 6.1A de alta tensión serán los previstos en el artículo 9 y el anexo I de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015.

c) Para las restantes categorías de peajes de acceso serán los previstos en el artículo 10 y el anexo I de la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014.

Artículo 3. Precios de los cargos asociados a los costes del sistema de aplicación a las diferentes modalidades de autoconsumo.

1. Los precios de los cargos asociados a los costes del sistema y el cargo por otros servicios del sistema de aplicación según lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, son los establecidos en el apartado 1 del anexo II de la presente orden.

2. Los cargos variables transitorio por energía autoconsumida de aplicación en cada sistema eléctrico aislado de los territorios no peninsulares, calculados de acuerdo con la disposición adicional octava del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo son los establecidos en el apartado 2 del anexo II de la presente orden.

Artículo 4. Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad.

Los precios unitarios de aplicación a partir del 1 de enero de 2016 para la financiación de los pagos por capacidad regulados en el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y en la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión al que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, aplicables por la energía adquirida por los sujetos a los que se refiere la disposición adicional séptima de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, serán los siguientes:

Peajes de acceso

Precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad

Euro/kWh (b.c.)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Peajes de baja tensión

2.0 A (Pc ≤ 10 kW)

0,004630

2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW)

0,004771

0,000805

2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW)

0,004771

0,001087

0,000644

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW)

0,004630

2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW)

0,004771

0,000805

2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 kW)

0,004771

0,001087

0,000644

3.0 A (Pc > 15 kW)

0,008374

0,004304

0,000058

Peajes de alta tensión

3.1 A (1 kV a 36 kV)

0,006432

0,003463

0,000000

6.1A (1 kV a 30 kV)

0,006432

0,002969

0,001979

0,001484

0,001484

0,000000

6.1B (30 kV a 36 kV)

0,006432

0,002969

0,001979

0,001484

0,001484

0,000000

6.2 (36 kV a 72,5 kV)

0,006432

0,002969

0,001979

0,001484

0,001484

0,000000

6.3 (72,5 kV a 145 kV)

0,006432

0,002969

0,001979

0,001484

0,001484

0,000000

6.4 (Mayor o igual a 145 kV)

0,006432

0,002969

0,001979

0,001484

0,001484

0,000000

Artículo 5. Anualidades del desajuste de ingresos para 2016.

1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y sin perjuicio de las anualidades que correspondan para satisfacer los derechos de cobro del sistema eléctrico pendientes a la entrada en vigor de la presente orden, las cantidades previstas para satisfacer dichos derechos durante el ejercicio 2016 son las siguientes:

Desajuste de ingresos

(Euros)

Anualidad FADE

2.216.037.014

Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2005

282.869.330

Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2007

95.236.680

Déficit 2013

277.761.010

Total

2.871.904.034

2. A los efectos de su liquidación y cobro, se estará a lo previsto en el artículo 18 y disposición adicional sexta.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.

Adicionalmente, para el déficit 2013, resultará de aplicación lo previsto en el Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes temporales negativos posteriores.

Véase la Sentencia del TS de 4 de diciembre de 2017 Ref. BOE-A-2017-15860 que anula este artículo, en cuanto fija para 2016 la partida correspondiente de la parte recurrente en la financiación del déficit de 2013, y en el mismo sentido la Sentencia del TS de 13 de abril de 2018. Ref. BOE-A-2018-10124

Artículo 6. Costes definidos como cuotas con destinos específicos.

La cuantía de los costes con destinos específicos que, de acuerdo con el capítulo II del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, deben satisfacer los consumidores directos en mercado y comercializadores por los contratos de acceso a las redes, se establecen a partir de la entrada en vigor de la presente orden en los porcentajes siguientes:

% Sobre peaje de acceso

Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Actividades Sector eléctrico)

0,150

2.ª Parte del ciclo de combustible nuclear

0,001

Recargo para recuperar el déficit de ingresos en la liquidación de las actividades reguladas generado entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005.

2,027

Artículo 7. Extracoste de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares.

La compensación del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares prevista para 2016 asciende a 1.481.264 miles de euros. El 50 por ciento de esta cantidad será financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Artículo 8. Incentivo o penalización de reducción de pérdidas correspondiente a la retribución de la distribución del año 2015.

La cuantía del incentivo o penalización para la reducción de pérdidas correspondiente a la retribución del año 2015, asociado a los niveles de pérdidas de la red del año 2013, denominado P2013, ascenderá a −38.206 miles de euros, de acuerdo al desglose recogido en la siguiente tabla:

Empresa

P2013 en miles de €

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

–24.978

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

–5.373

Unión Fenosa Distribución, S.A.

–7.211

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.

–421

Viesgo.

–223

Total

–38.206

Véase la Sentencia del TS de 4 de diciembre de 2017 Ref. BOE-A-2017-15860 que anula este artículo en cuanto establece el incentivo o penalización de reducción de pérdidas de la recurrente correspondiente a la retribución del año 2015 asociado a pérdidas de la red del año 2013, y en el mismo sentido la Sentencia del TS de 13 de abril de 2018. Ref. BOE-A-2018-10124

CAPÍTULO III

Establecimiento de Instalaciones tipo

Artículo 9. Aspectos retributivos de las instalaciones tipo.

1. Se establecen en el anexo III las equivalencias entre determinadas categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidas en el citado real decreto, así como las diferentes instalaciones tipo para estas últimas y sus códigos correspondientes.

Así mismo, se indican los códigos de las instalaciones tipo del subgrupo a.1.3 resultantes de la reclasificación de las instalaciones de los subgrupos a.1.1 y a.1.2 que no cumplan los límites de consumo de combustibles establecidos. La retribución a la operación de las instalaciones tipo del subgrupo a.1.3 será igual a cero.

Las citadas equivalencias así como las instalaciones tipo establecidas serán de aplicación a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, referidas en la disposición adicional segunda y en la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y a las que no corresponda ninguna de las instalaciones tipo definidas en las Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y Orden IET/1344/2015, de 2 de julio.

2. Los parámetros retributivos de las instalaciones tipo que concretan el régimen retributivo específico aplicable al año 2013 son los recogidos en el anexo IV.1.

3. Los parámetros retributivos de las instalaciones tipo que concretan el régimen retributivo específico aplicables a los años 2014, 2015 y 2016 son los recogidos en el anexo IV.2.

En dicho anexo se establece:

a) el valor de la retribución a la inversión que será de aplicación en los años 2014, 2015 y 2016,

b) en su caso, el valor de la retribución a la operación que será de aplicación en el año 2014 y al primer semestre de 2015,

c) en su caso, el valor de la retribución a la operación que será de aplicación al segundo semestre de 2015,

d) en su caso, el valor de la retribución a la operación que será de aplicación al primer semestre de 2016,

e) en su caso, para aquellas instalaciones tipo cuyos costes variables no dependen esencialmente del precio de combustible, el valor de la retribución a la operación que será de aplicación en los años 2014, 2015 y 2016.

4. Los parámetros retributivos referidos en los apartados 2, 3.a), 3.b) y 3.e) anteriores se han calculado según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, considerando las hipótesis de cálculo recogidas en el anexo III de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y los parámetros incluidos en el anexo V de esta orden.

5. Los parámetros retributivos referidos en el apartado 3.c) anterior se ha calculado a partir de la metodología de actualización, hipótesis y datos establecidas en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico.

6. Los parámetros retributivos referidos en el apartado 3.d) anterior se ha calculado a partir de la metodología de actualización establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, y los datos recogidos en el anexo VI de esta orden.

Artículo 10. Vida útil regulatoria y valor estándar de la inversión inicial de las instalaciones tipo.

1. La vida útil regulatoria para las instalaciones tipo definidas en esta orden será la siguiente:

Tecnología

Categoría

Grupo/subgrupo

Vida útil regulatoria (años)

Cogeneración

a

a.1.1

25

Fotovoltaica

b

b.1.1

30

2. El valor de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial de cada una de las instalaciones tipo definidas en esta orden, estarán a lo dispuesto en el artículo 14.4.1ª de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 20.1 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

CAPÍTULO IV

Actualización de la retribución a la operación

Artículo 11. Actualización de la retribución a la operación para el primer semestre de 2016.

1. La actualización de la retribución a la operación, correspondiente al primer semestre del año 2016, de las instalaciones tipo para las que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, se realizará de acuerdo con lo previsto en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. Las mencionadas instalaciones tipo son las correspondientes a los siguientes colectivos:

a) Instalaciones tipo de los grupos a.1, b.6 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

b) Instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Los datos necesarios para la aplicación de la citada metodología se recogen en el anexo VI.

2. Los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2016 resultantes de la aplicación de la metodología de actualización establecida mediante la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, a las instalaciones tipo a las que se refiere el apartado anterior se incluyen en el anexo VII.1.

Artículo 12. Establecimiento de la retribución a la operación para el primer semestre de 2016 de determinadas instalaciones tipo.

1. La retribución a la operación de las instalaciones tipo para las que no haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación o cuando el valor aprobado de la retribución a la operación tome como valor cero, se calcularán según lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.

2. La retribución a la operación correspondiente al primer semestre de 2016, de las instalaciones tipo a las que hace referencia el apartado anterior, se definen por primera vez en esta orden en el anexo VII.2.

Disposición adicional primera. Aplicación del servicio de disponibilidad a medio plazo.

El servicio de disponibilidad a medio plazo definido en la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, resultará de aplicación para el periodo de un año a contar desde el día 1 de enero de 2016.

El periodo al que se refiere el párrafo anterior podrá adaptarse en función del desarrollo reglamentario de los mecanismos de capacidad a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Disposición adicional segunda. Porcentajes a aplicar a efectos de la información sobre el destino del importe en la factura.

A efectos de la desagregación del importe de la factura que los comercializadores de energía eléctrica deberán aplicar de conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo de la Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad, para el año 2015, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La cuantía correspondiente al coste del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad será incluida en el «coste de producción de electricidad y margen de comercialización» en el área g) de los modelos I, II y III de la factura incluidos en los anexos I, II y III, y en el «coste de producción de electricidad» en los modelos IV y V de la factura previstos en los anexos IV y V de la referida resolución.

2. Los porcentajes a aplicar sobre el importe de los costes regulados según la citada resolución a efectos del reparto que se llevará a cabo en el gráfico del área g) de la factura, serán los siguientes:

Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos: 37,63%.

Coste de redes de distribución y transporte: 38,29%.

Otros costes regulados: 24,08%.

Disposición adicional tercera. Referencias a autorización de explotación.

Las referencias incluidas en esta orden a autorización de explotación se entenderán realizadas, en su caso, al acta de puesta en marcha o en servicio.

Disposición adicional cuarta. Propuesta de metodología para obtener el precio de la energía en la hora h a considerar en el PVPC de cada territorio no peninsular.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta orden, el operador del sistema deberá remitir a la Secretaria de Estado de Energía una propuesta de metodología para obtener el precio de la energía en la hora h a considerar en la fijación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor en cada territorio no peninsular de tal manera que se incorporen las señales de precio eficientes al consumidor establecidas en el artículo 10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Dicha metodología debe recoger lo dispuesto en el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Disposición adicional quinta. Propuestas a enviar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Secretaría de Estado de Energía, en el plazo máximo de dos meses desde la remisión por el operador del sistema a dicha Secretaría de Estado de la propuesta prevista en la disposición adicional tercera.1 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, una propuesta de procedimiento para el tratamiento de los datos procedentes de los equipos de medida a efectos de facturación cuyo contenido sea necesario para adaptarse a las modificaciones introducidas por el citado Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Secretaría de Estado de Energía una propuesta de criterios técnicos y requisitos a cumplir en cada punto de suministro o instalación, a efectos de la autorización excepcional de aplicación de una única tarifa de acceso conjunta que se recoge en el artículo 5 apartado 3.4º del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Dicha propuesta incluirá información sobre los consumidores acogidos a esta tarifa así como la forma en que se debe acreditar por lo sujetos el cumplimiento de cada una de las condiciones propuestas.

Disposición adicional sexta. Aplicación de coeficientes de pérdidas.

A efectos de la aplicación de lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, cuando se produzcan cambios regulatorios que afecten al cálculo de los coeficientes de pérdidas de aplicación a los suministros en la hora h, en función del nivel de tensión y peaje de acceso y, en su caso, perfil de consumo, el operador del sistema podrá tener en cuenta estos cambios en el cálculo de los valores de los citados coeficientes de pérdidas.

En estos casos, el operador del sistema enviará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia los cambios que prevea aplicar junto con un informe justificativo de los mismos, con una antelación de al menos 15 días hábiles a la fecha de inicio de su aplicación. La citada Comisión procederá a emitir informe sobre la propuesta del operador del sistema y a enviarlo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, quién procederá a su valoración, autorizando al operador del sistema sobre la procedencia de la aplicación de esta propuesta. El Operador del sistema publicará en su página web información relativa a los cambios que se produzcan y la fecha de aplicación.

Disposición adicional séptima. Mandato al operador del sistema.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta orden, el operador del sistema remitirá a la Secretaría de Estado de Energía una propuesta de metodología para la determinación de criterios homogéneos a efectos dela facturación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica por la energía vertida a la red en virtud del Real Decreto 1544/2011 de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica, así como de los consumos propios de la instalación de producción en virtud del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Disposición adicional octava. Facturación del alquiler de los equipos de medida.

Las empresas distribuidoras que faciliten a los consumidores los equipos de medida en régimen de alquiler, facturarán el importe reglamentariamente establecido teniendo en cuenta el número de días del periodo de facturación, indicando expresamente el precio en €/día, considerando que en dicho período el día de lectura inicial estará excluido y el día de lectura final estará incluido.

Disposición adicional novena. Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.

1. Se aplaza hasta el 1 de julio de 2016 la fecha de aplicación prevista en el párrafo 1 del apartado Quinto de la Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el procedimiento del sistema de comunicación, ejecución y control del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre.

2. Por resolución de la Secretaría de Estado de Energía se adaptará a la nueva fecha de aplicación el calendario de instalación de los nuevos equipos de medida, control y comunicaciones (EMCC) del servicio de interrumpibilidad y de realización por el operador del sistema del proceso de verificación y certificación de los mismos, así como otras cuestiones conexas.

Disposición transitoria primera. Retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español para 2016, y precios a cobrar a los agentes.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.11 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y hasta el desarrollo de la metodología a la que se refiere el citado artículo, la cuantía global determinada para la retribución de la sociedad OMI-Polo Español, S.A. correspondiente al año 2016 será de 14.568 miles de euros.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3.l) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la diferencia, positiva o negativa, que se produzca entre la cuantía resultante de la recaudación a los agentes del mercado de producción y la establecida en el párrafo anterior tendrá la consideración de ingreso o coste liquidable, y será incluida en el proceso de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por el órgano encargado de las liquidaciones en la liquidación 14 del ejercicio 2016.

Adicionalmente, se harán efectivos los importes que se deriven de los costes en los que incurra el operador del mercado que se deriven del proyecto de desarrollo, puesta en marcha, operación y gestión de una plataforma conjunta de negociación para un mercado intradiario de ámbito europeo. A estos efectos, el operador del mercado enviará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la información de los costes incurridos en el ejercicio 2015 y en los sucesivos ejercicios, con el desglose y formato que se determine. Una vez validados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo los costes citados, éste procederá a comunicarlo a la Comisión de los Mercados y la Competencia a efectos de su abono al operador del mercado en la liquidación del ejercicio 2015 y sucesivos, según corresponda.

En virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, y en la disposición transitoria primera de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015, la retribución que se establece en el primer párrafo de este apartado se financiará con los precios que el operador del mercado cobre a los agentes del mercado de producción, tanto a los generadores como a los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad. Esta financiación será asumida a partes iguales por el conjunto de los productores de energía eléctrica por un lado, y por el conjunto de los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema por otro.

2. A partir de la entrada en vigor de la presente orden, los productores de energía eléctrica que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al Operador del Mercado, por cada una de las instalaciones de potencia neta o instalada, en el caso renovables, cogeneración o residuos, con régimen retributivo primado o específico, superior a 1 MW, una cantidad mensual fija de 8,73 euros/MW de potencia disponible.

Para el cálculo de la potencia disponible se aplicará a la potencia neta o instalada en el caso tecnologías renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo primado o específico, de cada instalación, el valor del coeficiente de disponibilidad aplicable al régimen y tecnología que le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

% Disponibilidad

Tecnología

Nuclear

87

Hulla+antracita

90

Lignito negro

89

Carbón de importación

94

Fuel-gas

75

Ciclo combinado

93

Bombeo

73

Hidráulica convencional

59

Instalaciones con régimen retributivo específico

Hidráulica

29

Biomasa

45

Eólica

22

R.S. Industriales

52

R.S. Urbanos

48

Solar

11

Calor Residual

29

Carbón

90

Fuel-Gasoil

26

Gas de Refinería

22

Gas Natural

39

3. A partir de la entrada en vigor de la presente orden, los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al Operador del Mercado 0,02476 euros por cada MWh que figure en el último programa horario final de cada hora.

4. Los pagos que se establecen en los puntos 2 y 3 se efectuarán mensualmente de acuerdo al calendario de liquidaciones del operador del mercado.

5. Para los agentes que vendan y compren energía en el mercado, el Operador del Mercado podrá ejecutar el pago mensual del mes n que deban realizarle dichos agentes, o sus representantes, mediante su incorporación en los cobros y pagos procedentes del mercado no antes del primer día de cobros posterior al tercer día hábil del mes n+1. A tal efecto los agentes o sus representantes deberán remitir al Operador del Mercado los datos necesarios para la facturación.

6. Las cantidades previstas en la presente disposición podrán modificarse una vez sea aprobada la metodología que determina el artículo 14.11 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Disposición transitoria segunda. Retribución del operador del sistema para 2016, y precios a cobrar a los sujetos.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.11 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y hasta el desarrollo de la metodología a la que se refiere el citado artículo, la cuantía global determinada para la retribución de Red Eléctrica de España, S.A. como operador del sistema correspondiente al año 2016 será de 56.000 miles de Euros.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3.l) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la diferencia, positiva o negativa, que se produzca entre esta cuantía prevista para la retribución al operador del sistema y la resultante de la recaudación obtenida de acuerdo a lo dispuesto en la presente disposición, tendrá la consideración de ingreso o coste liquidable, y será incluida en el proceso de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por el órgano encargado de las liquidaciones, en la liquidación 14 correspondiente al año 2016.

En virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, y en la disposición transitoria segunda de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015, la retribución que se establece en el primer párrafo de este apartado será asumida a partes iguales por el conjunto de los productores de energía eléctrica situados en el territorio nacional por un lado, y por el conjunto de los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema que actúen en el ámbito geográfico nacional.

2. A partir de la entrada en vigor de la presente orden, los productores de energía eléctrica situados en el territorio nacional, pagarán al operador del sistema por cada una de las instalaciones de potencia neta, o instalada por CIL en el caso de instalación de tecnologías renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo primado o específico superior a 1 MW una cantidad mensual fija de 38,43 euros/MW de potencia disponible.

Para el cálculo de la potencia disponible se aplicará a la potencia neta o instalada, en el caso tecnologías renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo primado o específico, de cada instalación el valor del coeficiente de disponibilidad aplicable al régimen y tecnología que le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

% Disponibilidad

Tecnología

Nuclear

87

Hulla+antracita

90

Lignito negro

89

Carbón de importación

94

Fuel-gas

75

Ciclo combinado

93

Bombeo

73

Hidráulica convencional

59

Instalaciones con régimen retributivo específico

Hidráulica

29

Biomasa

45

Eólica

22

R.S. Industriales

52

R.S. Urbanos

48

Solar

11

Calor Residual

29

Carbón

90

Fuel-Gasoil

26

Gas de Refinería

22

Gas Natural

39

3. A partir de la entrada en vigor de la presente orden, los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema, que actúen en el ámbito geográfico nacional pagarán al operador del sistema 0,10865 euros por cada MWh que figure en el último programa horario operativo de cada hora.

4. Los pagos que se establecen en los apartados 3 y 4 se efectuarán mensualmente de acuerdo con el calendario de liquidaciones del operador del sistema.

El operador del sistema podrá ejecutar el pago mensual del mes n que deban realizarle dichos sujetos, o sus representantes, mediante su incorporación en los cobros y pagos procedentes de las liquidaciones que correspondan no antes del primer día de cobros posterior al tercer día hábil del mes n+1. A tal efecto los sujetos o sus representantes deberán remitir al operador del sistema los datos necesarios para la facturación.

5. Las cantidades previstas en la presente disposición podrán modificarse una vez sea aprobada la metodología que determina el artículo 14.11 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Disposición transitoria tercera. Liquidaciones a cuenta de las actividades de transporte y distribución.

1. Hasta la aprobación de las retribuciones de las actividades de transporte y distribución bien al amparo de los previsto en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre y Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, se procederá a liquidar por el organismo encargado de las liquidaciones las cantidades devengadas a cuenta que serán, para cada una de las empresas de transporte y distribución, la parte proporcional de la retribución que figure en los artículos 1, 3 y 6 de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015

Una vez aprobadas las órdenes ministeriales de retribución correspondientes, se liquidarán las obligaciones de pago o, en su caso, los derechos de cobro que resulten de su aplicación con cargo a la siguiente liquidación que realice el organismo encargado de las mismas con posterioridad a la fecha en que se aprueben dichas órdenes. Estas cantidades tendrán la consideración de ingreso o coste liquidable del sistema a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de los costes del sistema eléctrico.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 15 de enero de 2016 una propuesta de retribución de la actividad de distribución de acuerdo con la metodología prevista en el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre y una propuesta de retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de acuerdo con la metodología del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre.

Esta propuesta deberá recoger, para cada una de las empresas distribuidoras, los términos recogidos en el anexo VIII.

En el caso del transporte, la propuesta remitida al Ministerio de Industria, Energía y Turismo deberá contener, para cada una de las empresas titulares de instalaciones de transporte, los términos recogidos en el anexo IX.

La información señalada en los anexos VIII y IX deberá remitirse en formato electrónico de hoja de cálculo.

Disposición transitoria cuarta. Aplicabilidad de lo dispuesto en la presente orden.

El título III y la disposición final segunda resultarán de aplicación desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, de conformidad con la disposición final segunda de este real decreto-ley, y la disposición final tercera.1 de la Ley 24/2013, de 26 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Disposición transitoria quinta. Superávit de ingresos.

Hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario del mecanismo de destino de la reducción de las cantidades pendientes de devolución correspondientes a los desajustes de años anteriores, los superávits de ingresos quedarán depositados en una cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones, sin que, en el ínterin, puedan ser aplicados a fin alguno.

Disposición transitoria sexta. Valor del margen de comercialización a aplicar en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor.

Si al tiempo de producirse la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2015, que declara nulo el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, no hubieran entrado en vigor las disposiciones que establezcan la metodología y determinen el valor del margen de comercialización fijo, MCF, éste tomará provisionalmente, en tanto no se aprueben las tales disposiciones y para cada una de las tarifas aplicables al precio voluntario para el pequeño consumidor, el valor de 4 €/kW y año fijado en el referido apartado 2 de la disposición adicional octava que ha sido anulado.

Esta disposición se declara disconforme a Derecho en los términos fundamentados por la Sentencia del TS de 17 de abril de 2017. Ref. BOE-A-2017-5731

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.

Disposición final primera. Modificación de la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

La Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, queda modificada como sigue:

Uno. El tercer párrafo de la disposición adicional sexta.1, queda redactado como sigue:

«Los parámetros retributivos de las instalaciones tipo serán los establecidos en el anexo II.»

Dos. El título del anexo II queda redactado como sigue:

«Parámetros retributivos de las instalaciones tipo de tecnología eólica en el Sistema Eléctrico Canario.»

Tres. El primer párrafo del apartado 1.1 del anexo II queda redactado como sigue:

«1.1. Los valores de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva en 2014 o anterior, de aplicación en el primer semiperiodo regulatorio, son los siguientes:»

Cuatro. Se añade, en el anexo II después del apartado 1.3 por el que se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva 2016, y antes de la definición de los porcentajes aplicables para el cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de distintos períodos del año, un apartado 1.4 y un apartado 1.5 con lo siguiente:

«1.4. Los valores de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva en 2017, sin perjuicio de las potenciales revisiones de aplicación al finalizar el primer semiperiodo regulatorio, son los siguientes:

Subsistema

eléctrico / Isla

Código de Identificación

Vida útil regulatoria (años)

Valor estándar de la Inversión inicial (€/MW)

Número de horas equivalentes de funcionamiento (h)

Costes de Explotación (€/MWh)

N.º Horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh (*) Anual (h)

Umbral de funcionamiento Uf (*) Anual (h)

Retribución a la inversión Rinv (€/MW)

Incentivo a la inversión por la reducción de costes de generación Iinv (€/MWh)

Instalaciones eólicas

Gran Canaria

IT-03124

20

1.402.000

3.000

30,03

1.500

900

94.470

6,94

Tenerife

IT-03125

20

1.402.000

2.700

31,65

1.350

810

103.372

6,15

Lanzarote

IT-03126

20

1.402.000

2.850

30,80

1.425

855

98.921

7,47

Fuerteventura

IT-03127

20

1.402.000

3.200

29,13

1.600

960

88.536

7,89

La Palma

IT-03128

20

1.450.000

3.400

28,43

1.700

1.020

87.665

7,47

La Gomera

IT-03129

20

1.450.000

4.500

25,27

2.250

1.350

55.024

9,90

El Hierro

IT-03130

20

1.450.000

3.250

29,03

1.625

975

92.116

11,47»

(*) De conformidad con el artículo 21.8 del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, los valores indicados de número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento serán de aplicación a partir del año siguiente al primer año de devengo de retribución específica.

Nota: Estos parámetros retributivos tienen carácter orientativo, han sido calculados con las hipótesis y datos de partida aplicables al primer semiperiodo regulatorio. Estarán sujetos a las revisiones y actualizaciones previstas en los artículos 18.2 y 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

«1.5 Los valores de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo con año de autorización de explotación definitiva en 2018, sin perjuicio de las potenciales revisiones de aplicación al finalizar del primer semiperiodo regulatorio, son los siguientes:

Subsistema

eléctrico / Isla

Código de Identificación

Vida útil regulatoria (años)

Valor estándar de la Inversión inicial (€/MW)

Número de horas equivalentes de funcionamiento (h)

Costes de Explotación (€/MWh)

N.º Horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh (*) Anual (h)

Umbral de funcionamiento Uf (*) Anual (h)

Retribución a la inversión Rinv (€/MW)

Incentivo a la inversión por la reducción de costes de generación Iinv (€/MWh)

Instalaciones eólicas

Gran Canaria

IT-03131

20

1.402.000

3.000

30,29

1.500

900

95.277

6,94

Tenerife

IT-03132

20

1.402.000

2.700

31,91

1.350

810

104.134

6,15

Lanzarote

IT-03133

20

1.402.000

2.850

31,06

1.425

855

99.705

7,47

Fuerteventura

IT-03134

20

1.402.000

3.200

29,37

1.600

960

89.372

7,89

La Palma

IT-03135

20

1.450.000

3.400

28,67

1.700

1.020

88.531

7,47

La Gomera

IT-03136

20

1.450.000

4.500

25,48

2.250

1.350

56.055

9,90

El Hierro

IT-03137

20

1.450.000

3.250

29,27

1.625

975

92.960

11,47»

(*) De conformidad con el artículo 21.8 del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, los valores indicados de número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento serán de aplicación a partir del año siguiente al primer año de devengo de retribución específica.

Nota: Estos parámetros retributivos tienen carácter orientativo, han sido calculados con las hipótesis y datos de partida aplicables al primer semiperiodo regulatorio. Estarán sujetos a las revisiones y actualizaciones previstas en los artículos 18.2 y 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.»

Disposición final segunda. Modificación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

En la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se añaden en el apartado 5 del anexo I a partir de la última fila de la tabla de la página 46471 del «Boletín Oficial del Estado» núm. 150 de 20 de junio de 2014, las filas de la siguiente tabla:

Clasificación de las tarifas según el Real Decreto 661/2007

Clasificación de las instalaciones tipo según el Real Decreto 413/2014

Grupo

Subgrupo

Combustible

Rango de potencia

Grupo

Subgrupo

Combustible

Rango de potencia

Subtipo de tecnología

Año de autorización de explotación definitiva

Código Instalación Tipo

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

≤1996

IT–00825

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

1997

IT–00826

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

1998

IT–00827

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

1999

IT–00828

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2000

IT–00829

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2001

IT–00830

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2002

IT–00831

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2003

IT–00832

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2004

IT–00833

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2005

IT–00834

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2006

IT–00835

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2007

IT–00836

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2008

IT–00837

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2009

IT–00838

a.1.

a.1.3 dentro de la Disp. Transitoria 10.ª

–

b.6

–

b.6

–

–

2010

IT–00839

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, queda modificado como sigue:

Uno. En el anexo XII. 1 se suprimen los números de registro RO2-0209; RO2-0210 y RO2-0213 de la correspondiente tabla.

Dos. En el anexo XII. 1 el número de registro RO1-1063 de la correspondiente tabla queda redactado como sigue:

«N.ª Registro

Denominación oficial

CIn 2015 (desde entrada en vigor del RD)

RO1-1063

GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2)

8,799»

Tres. En el anexo XII.3 el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «13≤Potencia < 25» queda redactado como sigue:

«Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos Euros/MW

Tecnología

Potencia NETA (MW)

Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

Turbinas de gas heavy duty

13≤Potencia < 25

27.633

31.678

31.678»

Cuatro. En el anexo XII.7 el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «Potencia < 13» queda redactado como sigue:

«Tecnología

Intervalo

potencia neta

(MW)

Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

Turbinas de gas heavy duty

Potencia < 13

3.575,019

3.773,491

3.773,491»

Cinco. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Ca´s Tresorer, CC1 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación

Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

CA’S TRESORER, CC1

9

Gas Natural

IT-0013

1TG

60.436,76

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

11.116,77

22,0980801»

Seis. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Ca´s Tresorer, CC2 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

CA’S TRESORER, CC2

9

Gas Natural

IT-0013

1TG

60.436,76

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

11.116,77

21,5546702»

Siete. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el número de Registro RO2-0208 relativo a la central IBIZA 24, TURBINA DE GAS Nº 6B queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

RO2-0208

IBIZA 24, TURBINA DE GAS Nº 6B

24

9,52

01/06/2012

Gas Natural

IT-0006

9.167,14

2.154,04

1,59

8120

0,21715

751,045

11,29266375»

Ocho. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, se suprimen los números de registro RO2-0209 y RO2-0210.

Nueve. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Son Reus, CC1 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

SON REUS, CC1

28,65

Gas Natural

IT-0014

1TG

60.436,76

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

10.796,09

18,3273345»

Diez. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Balear, el modo de funcionamiento 1TG de la central Son Reus, CC2 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

SON REUS, CC2

11,32

Gas Natural

IT-0013

1TG

60.436,76

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

11.116,77

28,5098024»

Once. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central BARRANCO DE TIRAJANA, CC 1 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

costes de funcionamiento

costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

BARRANCO DE TIRAJANA, CC 1

75,5

Gasoil

IT-0065

1TG

60436,761

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

13183,89364

20,2336195»

Doce. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central BARRANCO DE TIRAJANA, CC 2 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

costes de funcionamiento

costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

BARRANCO DE TIRAJANA, CC 2

75,5

Gasoil

IT-0065

1TG

60436,761

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

13183,89364

17,4114924»

Trece. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0095 relativo a la central CANDELARIA 3, DIÉSEL 1 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

RO2-0095

CANDELARIA 3, DIESEL 1

8,51

4,58

01/05/1972

Fueloil BIA 0,73

IT-0006

1.286,06

2.511,43

6,13

57.689,14

6,74387

127,9527739

22,48735287»

Catorce. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0096 relativo a la central CANDELARIA 4, DIÉSEL 2 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

RO2-0096

CANDELARIA 4, DIÉSEL 2

8,51

4,58

01/02/1973

Fueloil BIA 0,73%

IT-0050

1.286,06

2.511,43

6,13

57.689,14

6,74387

127,9527739

22,48735287»

Quince. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0097 relativo a la central CANDELARIA 6, DIÉSEL 3 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

RO2-0097

CANDELARIA 6, DIÉSEL 3

8,51

4,58

01/11/1973

Fueloil BIA 0,73%

IT-0050

1.286,06

2.511,43

6,13

57.689,14

6,74387

127,9527739

22,48735287»

Dieciséis. En la página 66870, en el anexo XIII, en la tabla de Sistema Eléctrico Canario, después del Número de registro RO2-0143, añadir:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

RO2-0211

EL PALMAR 21, DIÉSEL MOVIL 3

0,72

05/10/2012

Diéseloil

IT-0053

630,19

1.780,00

88,06

5.075,00

1,4429

70,61428497

48,66506893»

Diecisiete. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central GRANADILLA, CC1 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

GRANADILLA, CC1

75,5

Gasoil

IT-0065

1TG

60436,761

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

13183,89364

19,0075198»

Dieciocho. El anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el modo de funcionamiento 1TG de la central GRANADILLA, CC2 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

Costes de funcionamiento

Costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

GRANADILLA, CC2

74

Gasoil

IT-0065

1TG

60436,761

1925,54

0,53

49.877,10

0,72135

13183,89364

18,6949719»

Diecinueve. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico Canario, el número de Registro RO2-0149 relativo a la central LLANOS BLANCOS 1, DIÉSEL MOVIL 1 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

costes de funcionamiento

costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

RO2-0149

LLANOS BLANCOS 1, DIÉSEL MOVIL 1

1,07

0,29

01/06/1987

Diéseloil

IT-0053

347,82

2.189,28

57,43

2.791,00

1,44307

70,61428497

83,8013545»

Veinte. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico de Ceuta y Melilla, para los números de registro del RO3-0027 al RO3-0038 añadir en la columna del mínimo técnico declarado el valor de 0,8.

Veintiuno. En el anexo XIII, en el Sistema Eléctrico de Ceuta y Melilla, el número de Registro RO2-0180 relativo a la central MELILLA 12 queda redactado como sigue:

«Número de Registro

Denominación Central

Potencia Neta

Mínimo Técnico declarado

Fecha de alta

Combustible a efectos de este Real Decreto

Instalación Tipo

Datos técnicos de despacho

Datos de despacho

Datos económicos

costes de funcionamiento

costes arranque

Costes variables de operación y mantenimiento Despacho

A

(th/h)

B

(th/h.MW)

C

(th/h.MW2)

A’

(th)

B’

(horas)

D

(€/arranque)

O&MVDi

(€/MWh)

RO2-0180

MELILLA 12

11,8

6,63

12/02/2007

Fueloil BIA 1%

IT-0103

1.286,06

2.511,43

6,13

15.172,71

2,88669

161,5685504

27,09618781»

Veintidós. En el anexo XIV.2 en el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «Potencia < 13» queda redactado como sigue:

«Tecnología

Intervalo potencia neta (MW)

2012

Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

Turbinas de gas heavy duty

Potencia < 13

3.669,609

3.873,332

3.873,332»

Veintitrés. En el anexo XIV. 4 se suprimen los números de registro RO2-0209 y RO2-0210 de las correspondientes tablas.

Veinticuatro. En la página 66886, en el anexo XIV. 4 el número de registro RO1-1063 de la correspondiente tabla queda redactado como sigue:

«N.º Registro

Denominación oficial

CIn 2012 (M€)

CIn 2013 (M€)

CIn 2014 (M€))

RO1-1063

GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2)

10,229

10,483

9,277»

Veinticinco. En la página 66890, en el anexo XIV. 4 el número de registro RO1-1063 de la correspondiente tabla queda redactado como sigue:

«N.º Registro

Denominación oficial

CIn 2015

RO1-1063

GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2)

7,676»

Veintiséis. En la página 66892, en el anexo XIV.5 en el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «13≤Potencia < 25» queda redactado como sigue:

«Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2012

Tecnología

Potencia NETA (MW)

Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

Turbinas de gas heavy duty

13≤Potencia < 25

28.336

32.483

32.483»

Veintisiete. En la página 66893, en el anexo XIV. 5, en las filas diez y once, donde dice:

«Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013

Tecnología

Potencia NETA (MW)

Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

Turbinas de gas heavy duty

Potencia < 14

36.847

42.240

42.240

Turbinas de gas heavy duty

14≤Potencia < 25

28.132

32.249»

Debe decir:

«Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2013

Tecnología

Potencia NETA (MW)

Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

Turbinas de gas heavy duty

Potencia < 13

36.847

42.240

42.240

Turbinas de gas heavy duty

13≤Potencia < 25

28.132

32.249

32.249»

Veintiocho. En la página 66894, en el anexo XIV. 5, en el valor de la tecnología Turbinas de gas heavy duty con potencia neta «13≤Potencia< 25» queda redactado como sigue:

«Valores unitarios de la anualidad de operación y mantenimiento fijos (Euros/MW) año 2014

Tecnología

Potencia NETA (MW)

Baleares

Canarias

Ceuta y Melilla

Turbinas de gas heavy duty

13≤Potencia < 25

27.873

31.952

31.952»

Veintinueve. En el anexo XII. 1 y en el anexo XIV. 4 en las páginas 66888, 66889, 66890, 66891 se modifican las cabeceras de las tablas que quedan de la siguiente manera

Anexo XII.1

N.º Registro

Denominación oficial

CIn 2015

(desde la entrada en vigor del RD)

M€

Anexo XIV. 4

N.º Registro

Denominación oficial

CIn 2015

M€

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, salvo la disposición adicional novena, sobre servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de diciembre de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.

ANEXO I

Precios de los términos de potencia y términos de energía activa, del peaje de acceso 6.1B definidos en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica

TÉRMINOS DE POTENCIA

€/KW y año

Peaje | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6
6.1B | 31,020989 | 15,523919 | 11,360932 | 11,360932 | 11,360932 | 5,183592

TÉRMINOS DE ENERGÍA

€/KWh

Peaje | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6
6.1B | 0,021822 | 0,016297 | 0,008685 | 0,004322 | 0,002791 | 0,001746

ANEXO II

Componentes de los cargos transitorios de aplicación de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre

1. Cargos previstos en la disposición transitoria primera del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo:

a) Los precios de los cargos fijos de aplicación en función de la potencia, en €/kW, serán los siguientes para cada categoría de peajes de acceso:

| Cargo fijo (€/kW y año)
PEAJE DE ACCESO | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
2.0 A (Pc ≤ 10 kW) | 8,682019 |  |  |  |  |
2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW) | 8,682019 |  |  |  |  |
2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW) | 8,682019 |  |  |  |  |
2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) | 15,083303 |  |  |  |  |
2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 kW) | 15,083303 |  |  |  |  |
2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 kW) | 15,083303 |  |  |  |  |
3.0 A (Pc > 15 kW) | 32,083923 | 6,212601 | 14,245468 |  |  |
3.1 A (1 kV a 36 kV) | 36,370283 | 7,253411 | 5,046692 |  |  |
6.1A (1 kV a 30 kV) | 22,474651 | 8,056099 | 9,872687 | 11,969862 | 14,279130 | 4,911990
6.1B (30 kV a 36 kV) | 14,356213 | 3,993364 | 6,899441 | 8,996616 | 11,305884 | 3,555405
6.2 (36 kV a 72,5 kV) | 9,317256 | 1,583664 | 4,439480 | 6,384560 | 8,074483 | 2,464864
6.3 (72,5 kV a 145 kV) | 9,452888 | 2,660520 | 3,963845 | 5,505622 | 6,894555 | 1,933970
6.4 (Mayor o igual a 145 kV) | 3,011434 | 0,000000 | 1,777750 | 3,495529 | 4,990903 | 0,994354

b) Los precios del término de cargo variable, en €/kWh, que se aplicará sobre el autoconsumo horario denominado cargo transitorio por energía autoconsumida serán los siguientes para cada categoría de peajes de acceso:

Cargo transitorio por energía autoconsumida

(€/kWh)

PEAJE DE ACCESO
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6

2.0 A (Pc ≤ 10 kW)
0,044504

2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW)
0,058489
0,007368

2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW)
0,059269
0,007650
0,007344

2.1 A (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,056200

2.1 DHA (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,069426
0,016716

2.1 DHS (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,070206
0,019507
0,012602

3.0 A ( Pc > 15 kW)
0,021957
0,015040
0,010183

3.1 A (1 kV a 36 kV)
0,016699
0,011411
0,013268

6.1A (1 kV a 30 kV)
0,012995
0,012837
0,008996
0,010431
0,011206
0,007951

6.1B (30 kV a 36 kV)
0,012995
0,009531
0,008541
0,009527
0,010623
0,007580

6.2 (36 kV a 72,5 kV)
0,014139
0,012915
0,009197
0,009622
0,009936
0,007470

6.3 (72,5 kV a 145 kV)
0,016527
0,014150
0,009832
0,009751
0,009893
0,007501

6.4 (Mayor o igual a 145 kV)
0,012995
0,009871
0,008541
0,009030
0,009477
0,007328

Este término de cargo variable está constituido por los componentes correspondientes a:

i) Componente de cargos variables asociados a los costes del sistema, estimados a partir de los términos variables de los peajes definidos en la presente orden, descontando el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución y las pérdidas correspondientes a cada peaje de acceso y periodo tarifario. Los precios serán los siguientes:

Componente de cargo variable asociado a los costes del sistema

(€/kWh)

PEAJE DE ACCESO
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6

2.0 A (Pc ≤ 10 kW)
0,033311

2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW)
0,047155
0,000000

2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW)
0,047935
0,000000
0,000137

2.1 A (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,045007

2.1 DHA (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,058093
0,009348

2.1 DHS (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,058873
0,011858
0,005395

3.0 A (Pc > 15 kW)
0,007020
0,004173
0,003562

3.1 A (1 kV a 36 kV)
0,003705
0,001385
0,006705

6.1A (1 kV a 30 kV)
0,000000
0,003305
0,000454
0,002384
0,003159
0,001388

6.1B (30 kV a 36 kV)
0,000000
0,000000
0,000000
0,001480
0,002576
0,001017

6.2 (36 kV a 72,5 kV)
0,001145
0,003383
0,000655
0,001575
0,001889
0,000907

6.3 (72,5 kV a 145 kV)
0,003533
0,004618
0,001291
0,001705
0,001846
0,000938

6.4 (Mayor o igual a 145 kV)
0,000000
0,000339
0,000000
0,000983
0,001430
0,000765

ii) Componente de pagos por capacidad, cuyos precios serán los previstos en el artículo 4 de la presente orden.

c) Componentes asociados a otros servicios del sistema:

COMPONENTE | PRECIO (€/kWh)
Retribución operador del mercado | 0,000025
Retribución operador del sistema | 0,000109
Servicio de interrumpibilidad | 0,001900
Servicios de ajuste | 0,004530

2. Cargos transitorios por energía autoconsumida de aplicación a los sistemas eléctricos aislados:

2.1 Sistemas eléctricos de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla:

Los precios de cada uno de los cargos variables transitorios por energía autoconsumida de aplicación a todos los sistemas eléctricos aislados del territorio no peninsular de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla tomarán valor cero para cada categoría de peajes de acceso y periodos horarios.

2.2 Sistema eléctrico de la Comunidad Autónoma de Les Illes Balears.

2.2.1 Los precios de cada uno de los cargos variables transitorios por energía autoconsumida de aplicación al sistema eléctrico Mallorca-Menorca serán los siguientes:

Cargo transitorio por energía autoconsumida (€/kWh)

MALLORCA-MENORCA

PEAJE DE ACCESO
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6

2.0 A (Pc ≤ 10 kW)
0,013723
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW)
0,029533
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW)
0,029417
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

2.1 A (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,025418
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

2.1 DHA (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,040470
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

2.1 DHS (10 < Pc ≤ 15 kW)
0,040355
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

3.0 A (Pc > 15 kW)
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

3.1 A (1 kV a 36 kV)
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

6.1A (1 kV a 30 kV)
0,002835
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

6.1B (30 kV a 36 kV)
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

6.2 (36 kV a 72,5 kV)
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 1 conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 kW estarán exentos del pago del cargo transitorio por energía autoconsumida previsto en este apartado.

2.2.2 Los precios de cada uno de los cargos variables transitorios por energía autoconsumida de aplicación al sistema eléctrico Ibiza Formentera tomarán valor cero para cada categoría de peajes de acceso y periodos horarios.

ANEXO III

Equivalencia entre determinadas categorías, grupos y subgrupos del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, con las categorías, grupos y subgrupos del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, así como las diferentes instalaciones tipo y sus códigos correspondientes

1. Instalaciones del subgrupo a.1.1 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo:

Clasificación de las tarifas según el Real Decreto 661/20007
Clasificación de las instalaciones tipo según el Real Decreto 413/2014

Grupo
Subgrupo
Combustible
Rango de potencia
Grupo
Subgrupo
Combustible
Rango de potencia
Subtipo de tecnología
Modificación Sustancial
Año de autorización de explotación definitiva

Código

Instalación Tipo

a.1
a.1.1
Gas Natural
1 < P ≤ 10 MW
a.1
a.1.1
Gas Natural
1 < P ≤ 10 MW
Motor
Modificación sustancial
2007
IT-01526

2. Instalaciones del subgrupo b.1.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre:

Clasificación de las tarifas según el Real Decreto 1578/2008
Clasificación de las instalaciones tipo según el Real Decreto 413/2014

Grupo
Subgrupo
Tipo
Convocatoria
Grupo
Subgrupo
Rango de potencia
Subtipo de tecnología
Zona Climática
Año de autorización de explotación definitiva

Código

Instalación Tipo

b.1
b.1.1
I.2
1C 2011
b.1
b.1.1
P > 1MW
-
Z4
2013
IT-00591

3. Correspondencia subgrupo a.1.1 con el subgrupo a.1.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio:

Identificación instalación antes de la reclasificación al subgrupo a.1.3 | Código Instalación Tipo
Grupo | Subgrupo | Combustible | Potencia | Tecnología | Modificación Sustancial | Año de autorización de explotación definitiva | Código instalación tipo | subgrupo a.1.3
a.1 | a.1.1 | Gas Natural | 1 < P ≤ 10 MW | Motor | Modificación sustancial | 2007 | IT-01526 | IT-02077

ANEXO IV

Parámetros retributivos de las instalaciones tipo

1. Parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables en 2013:

Código de Identificación
Vida Útil Regulatoria (años)

Retribución a la

Inversión

Rinv

2013

(€/MW)

Retribución a la

Operación

Ro

2013

(€/MWh)

Horas de funcionamiento máximo para la

percepción de Ro

2013

(h)

N.º Horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh

2013

(h)

Umbral de funcionamiento Uf

2013

(h)

IT-00591
30
149.756
8,630
-
-
-

IT-01526
25
-
52,617
-
560
180

IT-02077

25

–

0,000

–

560

180

Los valores de la retribución a la inversión, de las horas de funcionamiento máximo para la percepción de la Ro, del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y de los umbrales de funcionamiento, son los correspondientes al periodo del 14 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

Para las instalaciones con autorización de explotación definitiva en 2013 cuya fecha de inicio del devengo del régimen retributivo sea posterior al 14 de julio de 2013 el valor de la Retribución a la inversión a percibir será el indicado en esta tabla, multiplicado por un coeficiente calculado como el número de días desde la fecha de inicio del devengo del régimen retributivo de cada instalación hasta el 31 de diciembre de 2013 dividido entre 171. Para estas mismas instalaciones, el valor de la Retribución a la operación se aplicará a la energía vertida desde el 14 de julio de 2013.

2. Parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables en 2014, 2015 y 2016.

Código de identificación

Vida Útil

Regulatoria

(años)

Coeficiente de ajuste

C1,a

Retribución

a la

Inversión

Rinv

2014-2016

(€/MW)

Retribución

a la

Operación

Ro (*) (€/MWh) 2014.

Retribución

a la

Operación

Ro(*) (€/MWh) 2015.

Retribución

a la

Operación

Ro(*) (€/MWh) 2016.

Horas de funcionamiento máximo para la

percepción de Ro

(h)

N.º Horas equivalentes de

funcionamiento mínimo Nh

Anual

2014-2016

(h)

Umbral de funcionamiento Uf

Anual

2014-2016

(h)

Porcentajes aplicables a Nh y Uf anuales, para el cálculo del n.º de horas equivalentes de

funcionamiento mínimo y del

umbral de funcionamiento de los periodos de 3, 6 y 9 meses

(%)

3 meses
6 meses
9 meses

IT-00591
30
1,0000
319.655
13,483
12,669
13,215
1.648
989
577
10%
20%
30%

(*) Aplicable a las instalaciones tipo cuyos costes variables no dependen esencialmente del precio de combustible, y que por lo tanto no están sujetas a la actualización prevista en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Código de identificación

Vida Útil

Regulatoria

(años)

Coeficiente de ajuste

C1,a

Retribución a la Inversión Rinv

2014-2016

(€/MW)

Retribución a la Operación Ro

(€/MWh) 2014 y primer semestre 2015

Horas de funcionamiento máximo para

la percepción de Ro

(h)

N.º Horas equivalentes de

funcionamiento mínimo Nh

Anual

2014-2016

(h)

Umbral de funcionamiento

Uf

Anual

2014-2016

(h)

Porcentajes aplicables a Nh y Uf anuales, para el cálculo del n.º de horas equivalentes de

funcionamiento mínimo y del

umbral de funcionamiento de los periodos de 3, 6 y 9 meses

(%)

3 meses
6 meses
9 meses

IT-01526
25
-
-
56,786
-
2.760
840
15%
30%
45%

Código IT

Parámetro A’ 2.º sem. 2015
Parámetro B’ 2.º sem. 2015
Parámetro C’ 2.º sem. 2015

Retribución a la operación

2.º sem. 2015

(€/MWhE)

Parámetro A 1.º sem. 2016
Parámetro B 1.º sem. 2016
Parámetro C 1.º sem. 2016

Retribución a la operación

1.º sem. 2016

(€/MWhE)

Parámetro A 2.º sem. 2016
Parámetro B 2.º sem. 2016
Parámetro C 2.º sem. 2016

IT-01526
1,789
1,000
-0,838
49,908
1,791
1,000
0,247
46,340
1,791
1,000
0,000

Código de identificación

Vida útil regulatoria (años)

Coeficiente de ajuste C1,a

Retribución a la inversión Rinv 2014-2016 (€/MW)

Retribución a la operación Ro (€/MWh) 2014 y primer semestre 2015

Horas de funcionamiento máximo para la percepción de Ro (h)

N.º horas equivalentes de funcionamiento mínimo Nh anual

2014-2016 (h)

Umbral de funcionamiento Uf anual 2014-2016 (h)

Porcentajes aplicables a Nh y Uf anuales, para el cálculo del n.º de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento de los periodos de 3, 6 y 9 meses (%)

3 meses

6 meses

9 meses

IT-02077

25

–

–

0,000

–

2.760

840

15%

30%

45%

ANEXO V

Parámetros considerados para el cálculo de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo

ANEXO VI

Datos necesarios para la actualización de la retribución a la operación que será de aplicación al primer semestre de 2016, para la aplicación de la metodología de actualización establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio

Dato

(según expresión definida en la

Orden IET/1345/2015)

Valor

mr₁₆
0,00005

mt₁₆
0,002

β₁₆
0,47

RC₁₆₋₁
1,5011 c€/kWhPCS

Br₁₆₋₁
58,8478 $/bbl

T16-1
1,1235 $/€

Trf₁₆
1,9612 c€/kWh/día/mes

Trc₁₆
1,0848 c€/kWh/día/mes

Tfc16,2
6,8683 c€/kWh/día/mes

Tfc16,3
4,4971 c€/kWh/día/mes

Tfc16,4
4,1210 c€/kWh/día/mes

Tfc16,5
3,7887 c€/kWh/día/mes

Tfc16,6
3,4848 c€/kWh/día/mes

Tvc16,2
0,1540 c€/kWh

Tvc16,3
0,1249 c€/kWh

Tvc16,4
0,1121 c€/kWh

Tvc16,5
0,0983 c€/kWh

Tvc16,6
0,0852 c€/kWh

Tvr₁₆
0,0116 c€/kWh

Tgnl₁₆
3,240 c€/MWh/día

Drs₁₆
20 días

Tfas₁₆
0,0411 c€/kWh/mes

Tvi₁₆
0,0244 c€/kWh

Tve₁₆
0,0131 c€/kWh

Los datos de esta tabla con el subíndice ‘16’ se refieren al año 2016, mientras que con el subíndice ’16-1’ se refieren al dato del primer semestre del año 2016.

ANEXO VII

Valores actualizados de la Retribución a la operación

1. Valores de retribución a la operación para el primer semestre de 2016 de las instalaciones tipo sujetas a la actualización prevista en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Los valores de los parámetros A, B y C de las instalaciones tipo indicadas son los establecidos en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, y la Orden IET/1344/2015 de 2 de julio.

Código IT

Retribución a la operación

1.º sem. 2016

(€/MWhE)

IT-00825
70,689

IT-00826
69,574

IT-00827
69,179

IT-00828
60,555

IT-00829
60,208

IT-00830
59,929

IT-00831
59,692

IT-00832
59,338

IT-00833
59,010

IT-00834
57,511

IT-00835
56,164

IT-00836
54,460

IT-00837
54,545

IT-00838
54,695

IT-00839
54,794

IT-00840
53,510

IT-00841
53,018

IT-00842
51,206

IT-00843
51,369

IT-00844
51,402

IT-00846
51,399

IT-00847
51,433

IT-00849
46,561

IT-00850
45,947

IT-00851
45,882

IT-00852
39,142

IT-00853
38,989

IT-00854
38,976

IT-00855
39,061

IT-00856
39,047

IT-00857
38,982

IT-00858
37,698

IT-00859
36,507

IT-00860
35,360

IT-00861
35,590

IT-00862
35,852

IT-00863
36,126

IT-00864
35,255

IT-00865
34,995

IT-00866
33,626

IT-00867
33,778

IT-00868
33,808

IT-00870
33,805

IT-00871
33,838

IT-01039
86,278

IT-01040
85,939

IT-01041
85,006

IT-01042
83,978

IT-01043
83,193

IT-01044
81,082

IT-01045
78,527

IT-01046
76,606

IT-01047
74,031

IT-01048
73,041

IT-01049
69,995

IT-01050
68,968

IT-01051
68,305

IT-01052
67,832

IT-01053
67,368

IT-01054
66,994

IT-01055
66,209

IT-01056
65,798

IT-01058
62,497

IT-01059
62,469

IT-01060
62,447

IT-01061
62,420

IT-01062
62,396

IT-01063
62,370

IT-01064
60,513

IT-01065
58,898

IT-01066
57,518

IT-01067
56,300

IT-01068
55,217

IT-01069
54,306

IT-01070
53,590

IT-01071
52,975

IT-01072
52,323

IT-01073
51,767

IT-01074
51,488

IT-01075
51,242

IT-01076
51,048

IT-01077
50,625

IT-01078
49,981

IT-01079
49,583

IT-01081
41,540

IT-01082
41,750

IT-01083
41,955

IT-01084
42,161

IT-01085
42,360

IT-01086
42,560

IT-01087
41,680

IT-01088
40,963

IT-01089
40,350

IT-01090
39,851

IT-01091
39,413

IT-01092
39,038

IT-01093
38,751

IT-01094
38,492

IT-01095
38,241

IT-01096
38,167

IT-01097
38,121

IT-01098
38,236

IT-01099
38,147

IT-01100
37,990

IT-01101
37,792

IT-01102
37,511

IT-01103
36,841

IT-01105
38,148

IT-01106
38,269

IT-01107
38,394

IT-01108
38,513

IT-01109
38,629

IT-01110
38,749

IT-01111
37,827

IT-01112
37,068

IT-01113
36,422

IT-01114
35,855

IT-01115
35,376

IT-01116
34,944

IT-01117
34,564

IT-01118
34,346

IT-01119
34,094

IT-01120
33,959

IT-01121
33,827

IT-01122
33,823

IT-01123
33,671

IT-01124
33,550

IT-01125
33,337

IT-01126
33,083

IT-01127
32,471

IT-01129
34,859

IT-01130
34,870

IT-01131
34,876

IT-01132
34,886

IT-01133
34,896

IT-01134
34,901

IT-01135
33,587

IT-01136
33,073

IT-01137
32,615

IT-01138
32,220

IT-01139
31,843

IT-01140
31,213

IT-01141
30,704

IT-01142
30,590

IT-01143
30,581

IT-01144
30,432

IT-01145
29,819

IT-01146
29,236

IT-01148
80,189

IT-01149
78,923

IT-01150
77,272

IT-01151
75,099

IT-01152
73,607

IT-01153
71,705

IT-01154
71,204

IT-01155
69,491

IT-01156
68,781

IT-01157
68,495

IT-01158
68,420

IT-01159
68,364

IT-01160
68,078

IT-01161
67,586

IT-01162
67,256

IT-01164
53,799

IT-01165
54,006

IT-01166
54,213

IT-01167
54,409

IT-01168
54,604

IT-01169
54,788

IT-01170
53,692

IT-01171
52,763

IT-01172
51,997

IT-01173
51,349

IT-01174
50,798

IT-01175
50,324

IT-01176
49,914

IT-01177
49,551

IT-01178
49,287

IT-01179
49,203

IT-01180
49,367

IT-01181
49,513

IT-01182
49,795

IT-01183
49,807

IT-01184
49,687

IT-01185
49,438

IT-01186
49,109

IT-01188
48,789

IT-01189
48,963

IT-01190
49,139

IT-01191
49,313

IT-01192
49,487

IT-01193
49,666

IT-01194
48,974

IT-01195
48,400

IT-01196
47,935

IT-01197
47,544

IT-01198
47,218

IT-01199
46,946

IT-01200
46,775

IT-01201
46,892

IT-01202
46,741

IT-01203
46,700

IT-01204
46,718

IT-01205
46,848

IT-01206
46,925

IT-01207
46,705

IT-01208
46,530

IT-01209
46,289

IT-01210
45,958

IT-01212
43,436

IT-01213
43,607

IT-01214
43,778

IT-01215
43,949

IT-01216
44,118

IT-01217
44,293

IT-01218
43,763

IT-01219
43,339

IT-01220
42,994

IT-01221
42,697

IT-01222
42,466

IT-01223
42,108

IT-01224
42,165

IT-01225
42,109

IT-01226
42,093

IT-01227
42,238

IT-01228
42,322

IT-01229
42,279

IT-01230
42,172

IT-01231
41,751

IT-01232
41,425

IT-01234
42,083

IT-01235
42,251

IT-01236
42,421

IT-01237
42,590

IT-01238
42,758

IT-01239
42,930

IT-01240
42,074

IT-01241
41,770

IT-01242
41,524

IT-01243
41,313

IT-01244
41,152

IT-01245
41,174

IT-01246
41,147

IT-01247
41,137

IT-01248
41,265

IT-01249
41,356

IT-01250
40,913

IT-01251
40,337

IT-01253
133,418

IT-01254
131,527

IT-01255
127,557

IT-01256
123,180

IT-01257
112,680

IT-01258
112,876

IT-01259
112,750

IT-01260
112,712

IT-01261
111,698

IT-01262
110,405

IT-01263
109,247

IT-01264
108,761

IT-01265
107,834

IT-01266
107,151

IT-01267
107,189

IT-01268
107,462

IT-01269
107,422

IT-01270
100,832

IT-01271
101,521

IT-01272
101,686

IT-01273
101,936

IT-01274
101,347

IT-01275
100,565

IT-01276
100,079

IT-01277
99,865

IT-01278
99,322

IT-01279
99,032

IT-01280
99,254

IT-01281
99,420

IT-01282
105,998

IT-01283
102,051

IT-01284
84,349

IT-01285
84,376

IT-01286
84,308

IT-01287
82,781

IT-01288
79,365

IT-01289
78,635

IT-01290
71,872

IT-01291
71,998

IT-01292
72,124

IT-01293
72,249

IT-01294
72,385

IT-01295
72,508

IT-01296
71,596

IT-01297
70,824

IT-01298
70,190

IT-01299
69,644

IT-01300
69,294

IT-01301
68,136

IT-01302
68,142

IT-01303
68,236

IT-01304
68,035

IT-01305
69,810

IT-01306
69,932

IT-01307
70,051

IT-01308
70,174

IT-01309
69,456

IT-01310
68,853

IT-01311
67,914

IT-01312
67,548

IT-01313
66,680

IT-01314
66,762

IT-01315
66,691

IT-01316
69,027

IT-01317
69,149

IT-01318
69,269

IT-01319
67,470

IT-01320
66,933

IT-01321
66,492

IT-01322
66,102

IT-01323
65,809

IT-01324
65,117

IT-01325
64,700

IT-01327
53,469

IT-01328
50,555

IT-01329
50,164

IT-01330
50,030

IT-01331
49,673

IT-01332
49,104

IT-01333
48,701

IT-01335
38,492

IT-01336
37,675

IT-01337
37,598

IT-01338
37,545

IT-01339
37,427

IT-01340
36,990

IT-01341
36,319

IT-01343
34,564

IT-01344
34,258

IT-01345
33,339

IT-01346
33,210

IT-01347
33,093

IT-01348
33,008

IT-01349
32,835

IT-01350
32,583

IT-01351
31,970

IT-01353
30,403

IT-01354
30,155

IT-01355
30,030

IT-01356
29,472

IT-01357
28,889

IT-01359
66,955

IT-01360
66,913

IT-01361
66,940

IT-01362
66,742

IT-01363
66,356

IT-01364
66,016

IT-01366
49,287

IT-01367
49,038

IT-01368
48,803

IT-01369
48,597

IT-01370
48,929

IT-01371
48,994

IT-01372
48,936

IT-01373
48,688

IT-01374
48,355

IT-01376
46,100

IT-01377
46,243

IT-01378
46,353

IT-01379
46,169

IT-01380
46,035

IT-01381
45,794

IT-01382
45,461

IT-01384
41,665

IT-01385
41,747

IT-01386
41,857

IT-01387
41,845

IT-01388
41,771

IT-01389
41,349

IT-01390
41,022

IT-01392
40,673

IT-01393
40,812

IT-01394
40,929

IT-01395
40,542

IT-01396
39,965

IT-01398
106,819

IT-01399
106,574

IT-01400
106,328

IT-01401
106,648

IT-01402
106,659

IT-01403
98,452

IT-01404
98,706

IT-01405
67,395

IT-01406
67,416

IT-01407
67,551

IT-01408
67,392

IT-01409
66,085

IT-01410
66,199

IT-01411
66,160

IT-01412
57,898

IT-01413
44,082

IT-01414
43,695

IT-01415
43,439

IT-01416
43,334

IT-01417
43,220

IT-01418
43,164

IT-01419
42,398

IT-01420
42,080

IT-01421
41,834

IT-01422
41,641

IT-01423
41,483

IT-01424
41,366

IT-01425
41,251

IT-01426
41,181

IT-01427
40,997

IT-01428
75,699

IT-01429
64,719

IT-01430
63,342

IT-01431
62,702

IT-01432
61,693

IT-01433
61,319

IT-01434
67,931

IT-01435
67,220

IT-01436
66,649

IT-01437
62,080

IT-01438
61,797

IT-01439
60,950

IT-01440
60,625

IT-01441
47,796

IT-01442
46,193

IT-01451
25,619

IT-01452
25,634

IT-01453
25,642

IT-01454
25,645

IT-01455
25,978

IT-01457
66,664

IT-01458
66,322

IT-01460
50,388

IT-01461
50,058

IT-01463
37,804

IT-01464
37,568

IT-01466
33,349

IT-01467
33,122

IT-01469
30,058

IT-01470
29,871

IT-01472
67,977

IT-01473
67,724

IT-01475
49,705

IT-01476
49,512

IT-01478
46,542

IT-01479
46,343

IT-01481
42,182

IT-01482
41,797

IT-01484
41,088

IT-01485
40,958

IT-01487
65,558

IT-01488
65,210

IT-01490
49,499

IT-01491
49,163

IT-01493
37,279

IT-01494
37,037

IT-01496
32,842

IT-01497
32,612

IT-01499
29,705

IT-01500
29,516

IT-01502
66,729

IT-01503
66,467

IT-01505
48,947

IT-01506
48,748

IT-01508
46,042

IT-01509
45,838

IT-01511
41,776

IT-01512
41,389

IT-01514
40,713

IT-01515
40,580

IT-01517
66,383

IT-01518
79,457

IT-01519
67,948

IT-01523
70,104

IT-01524
100,196

IT-01525
46,512

IT-01526
46,340

 2. Valores de retribución a la operación para el primer semestre de 2016 y parámetros A, B y C de aplicación al resto del primer semiperiodo regulatorio de las instalaciones tipo definidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y en la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, para las que no se definió retribución a la operación por tener fecha de autorización definitiva posterior a 2015.

Código IT
Parámetro A 1.º sem. 2016
Parámetro B 1.º sem. 2016
Parámetro C 1.º sem. 2016

Retribución a la operación

1.º sem. 2016

(€/MWhE)

Parámetro A 2.º sem. 2016
Parámetro B 2.º sem. 2016
Parámetro C 2.º sem. 2016

IT-00845
-
-
-
51,438
4,480
1,000
0,000

IT-00848
-
-
-
51,468
4,480
1,000
0,000

IT-00869
-
-
-
33,842
4,480
1,000
0,000

IT-00872
-
-
-
33,870
4,480
1,000
0,000

IT-01057
-
-
-
65,309
1,860
1,000
0,000

IT-01080
-
-
-
49,108
1,860
1,000
0,000

IT-01104
-
-
-
36,410
1,661
1,000
0,000

IT-01128
-
-
-
32,056
1,627
1,000
0,000

IT-01147
-
-
-
28,865
1,635
1,000
0,000

IT-01163
-
-
-
66,698
1,809
1,000
0,000

IT-01187
-
-
-
48,573
1,788
1,000
0,000

IT-01211
-
-
-
45,422
1,762
1,000
0,000

IT-01233
-
-
-
40,901
1,762
1,000
0,000

IT-01252
-
-
-
39,818
1,762
1,000
0,000

IT-01326
-
-
-
64,206
1,860
1,000
0,000

IT-01334
-
-
-
48,222
1,860
1,000
0,000

IT-01342
-
-
-
35,886
1,661
1,000
0,000

IT-01352
-
-
-
31,552
1,627
1,000
0,000

IT-01358
-
-
-
28,515
1,635
1,000
0,000

IT-01365
-
-
-
65,454
1,809
1,000
0,000

IT-01375
-
-
-
47,817
1,788
1,000
0,000

IT-01383
-
-
-
44,924
1,762
1,000
0,000

IT-01391
-
-
-
40,496
1,762
1,000
0,000

IT-01397
-
-
-
39,444
1,762
1,000
0,000

IT-01459
-
-
-
65,907
1,874
1,000
0,000

IT-01462
-
-
-
49,656
1,874
1,000
0,000

IT-01465
-
-
-
36,893
1,674
1,000
0,000

IT-01468
-
-
-
32,509
1,639
1,000
0,000

IT-01471
-
-
-
29,282
1,646
1,000
0,000

IT-01474
-
-
-
67,386
1,825
1,000
0,000

IT-01477
-
-
-
49,180
1,803
1,000
0,000

IT-01480
-
-
-
46,008
1,777
1,000
0,000

IT-01483
-
-
-
41,469
1,777
1,000
0,000

IT-01486
-
-
-
40,378
1,777
1,000
0,000

IT-01489
-
-
-
64,787
1,874
1,000
0,000

IT-01492
-
-
-
48,756
1,874
1,000
0,000

IT-01495
-
-
-
36,361
1,674
1,000
0,000

IT-01498
-
-
-
31,998
1,639
1,000
0,000

IT-01501
-
-
-
28,927
1,646
1,000
0,000

IT-01504
-
-
-
66,121
1,825
1,000
0,000

IT-01507
-
-
-
48,411
1,803
1,000
0,000

IT-01510
-
-
-
45,502
1,777
1,000
0,000

IT-01513
-
-
-
41,058
1,777
1,000
0,000

IT-01516
-
-
-
39,999
1,777
1,000
0,000

ANEXO VIII

Contenido mínimo de la propuesta de retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica

Tabla resumen de retribución

N_registro
Nombre
Retribución total
RIbase
ROMbase
ROTD
Qn
Pn
Fn

Tabla retribución a la inversión

Tabla retribución a la operación y mantenimiento

N_registro | Nombre | Retribución a la O&M
ROMATbase | ROMBTbase | ROMLAEbase | αbase | FRROMbase | ROMbase

Tabla de retribución a otras tareas reguladas

N_registro | Nombre | N.º Clientes | Retribución de otras tareas reguladas
RL | RC | RT | RP | RE | RTA | FRROM | ROTD

Tabla de incentivo a la reducción de pérdidas

N_registro | Nombre | Incentivo a la reducción de pérdidas Pn
α | PEn-2→n-4 | Pn-3→n-5 | Pn-2→n-4 | ∑Epfn-2→n-4 | Pn

Tabla de incentivo de calidad

N_registro | Nombre | Incentivo de calidad Qn
β | μNIEPI n-2→n-4 | KZONAL n-2→n-4 | PENS n-2→n-4 | PInsti n-2→n-4 | TIEPI n-3→n-5 | TIEPI n-2→n-4 | Qn

ANEXO IX

Contenido mínimo de la propuesta de retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte energía eléctrica

Tabla resumen de retribución

RETRIBUCIÓN TRANSPORTE
|  | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa…
Retribución instalaciones pre-1998 | Vinversion |  |  |
VU |  |  |
VR |  |  |
RI |  |  |
ROM |  |  |
RETRIBUCIÓN |  |  |
Retribución instalaciones puestas en servicio desde 1998 | RIno singulares |  |  |
RIsingulares |  |  |
ROMno singulares |  |  |
ROMsingulares |  |  |
RETRIBUCIÓN |  |  |
Incentivo disponibilidad |  |  |
RETRIBUCIÓN TOTAL |  |  |  |

Tabla detallada por empresa de instalaciones puestas en servicio antes de 1998

Empresa
Retribución instalaciones puestas en servicio antes de 1998
RI | VU |
VR |
RI |
ROM | Posiciones |
Máquinas |
Líneas |
Instalaciones singulares |
RETRIBUCIÓN TOTAL |

Tabla detallada por empresa de instalaciones puestas en servicio desde 1998

Empresa
| TIPO | VI | VN | A | RF | RI | ROM | RETRIBUCIÓN
No singulares | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
Máquinas |  |  |  |  |  |  |
Líneas |  |  |  |  |  |  |
Singulares | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
Máquinas |  |  |  |  |  |  |
Líneas |  |  |  |  |  |  |
| Despachos |  |  |  |  |  |  |
RETRIBUCIÓN TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Tablas de instalaciones de transporte

Instalaciones no singulares puestas en servicio antes de 1998

Empresa
Identificador instalación
Tipo Instalación
Unitario asignado
Año p.s.
VO Munitario
Unidades físicas
ROM

Instalaciones singulares puestas en servicio antes de 1998

Empresa
Identificador instalación
Tipo Instalación
Unidades físicas
Año p.s.
ROM
Retribución

Instalaciones no singulares puestas en servicio desde 1998

Empresa
Identificador instalación

Tipo

Instalación

Unitario asignado
VI_unitario

VOM

unitario

Unidades

físicas

Añop.s.
VU
VR
VI
Amortización
R. financiera
R.inversión
ROM
Retribución

Instalaciones no singulares puestas en servicio desde 1998

Empresa
Identificador instalación

Tipo

Instalación

Unitario asignado
VI_unitario

VOM

unitario

Unidades

físicas

Añop.s.
VU
VR
VI
Amortización
R. financiera
R.inversión
ROM
Retribución

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.