LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Orden IET/2434/2012, de 7 de noviembre, por la que se determinan las instalaciones de la red básica de gas natural pertenecientes a la red troncal de gas natural.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

«BOE» núm. 274, de 14 de noviembre de 2012

Referencia: BOE-A-2012-14040

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: sin modificaciones

El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctricos y gasistas, modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2009/73/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE.

Entre las medidas adoptadas, la ley distingue, dentro de los gasoductos de transporte primario, la denominada Red Troncal como aquellos gasoductos de transporte primario interconectados esenciales para el funcionamiento del sistema y la seguridad de suministro, excluyendo la parte de los gasoductos de transporte primario utilizados fundamentalmente para el suministro local de gas natural. Asimismo, considera incluidas en la red troncal las conexiones internacionales del sistema gasista español con otros sistemas, las conexiones con yacimientos de gas natural en el interior o con almacenamientos básicos, las conexiones con las plantas de regasificación, las estaciones de compresión y los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento.

La disposición transitoria segunda del citado Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, establece que en el plazo máximo de dos meses, desde la entrada en vigor del mismo, el Ministro de Industria, Energía y Turismo determinará las instalaciones de la Red Básica de gas Natural que tengan la consideración de instalaciones pertenecientes a la red troncal de gas natural.

De acuerdo con la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, esta orden ha sido sometida a informe preceptivo de la Comisión Nacional de Energía, que fue emitido por su Consejo de Administración en la sesión del día 13 de septiembre de 2012 y para cuya elaboración se han tenido en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia efectuado a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburos.

Teniendo en cuenta lo anterior, resuelvo:

Primero. Instalaciones pertenecientes a la Red Troncal de gasoductos.

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 59.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se consideran pertenecientes a la Red Troncal de gas natural todas las instalaciones relacionadas en el anexo de esta orden, así como los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento.

Segundo. Certificación de separación de actividades.

Las empresas propietarias de alguna instalación de las que figuran en el apartado 1 del anexo de la presente disposición deberán solicitar a la Comisión Nacional de Energía lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo.

Las empresas propietarias de alguna instalación de las que figuran en el anexo de la presente disposición, que actualmente no estén en servicio y que no dispongan de la correspondiente certificación, deberán solicitar a la Comisión Nacional de Energía la certificación de separación de actividades a que hace referencia el artículo 63 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, o, en su caso, presentar contrato previo de cesión de la gestión de las citadas instalaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 quáter de la citada ley, con anterioridad a la puesta en marcha de las instalaciones.

Tercero. Actualización listado de instalaciones Red Troncal.

Se habilita al Secretario de Estado de Energía a actualizar el listado de instalaciones de la Red Troncal de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, a medida que se pongan en servicio o se autoricen nuevas instalaciones pertenecientes a la misma.

Cuarto. Eficacia.

La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, o potestativamente recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.

Madrid, 7 de noviembre de 2012.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.

ANEXO

RELACIÓN DE INSTALACIONES DE LA RED BÁSICA DE GAS NATURAL PERTENECIENTES A LA RED TRONCAL DE GASODUCTOS

1) Instalaciones en servicio

1.1) Nodos de entrada a la red troncal

Nodos de entrada a la red troncal

Conexiones internacionales

Conexiones con plantas de regasificación

Conexiones con yacimientos internos

Tarifa

Pos K-01

Barcelona

Pos 0/0D

Poseidón

Pos F-03.A1

Almería

Pos M-01

Sagunto

Badajoz

Pos N-10

Cartagena

Pos 15.33

Tuy

Pos I-025

Huelva

Pos F-01/F-00X

Irún

41.10.1

Mugardos

Pos 01A

Larrau

Pos G-01

Bilbao

Pos 45.4

Nodos internos de la red troncal

Conexión con AASS básicos

Interconexión con gasoductos

Gaviota

Pos C-3

Moguer

Pos F-03

Llanera

Pos O-00

Lorca

Pos M-06

Montesa

Pos 15.20

Villar de Arnedo Pos 31

Martorell

Pos 5D

Serrablo

Pos A-0

Almonte

Pos F-05

Villapresente

Pos D-07

Burgos

Pos B-04

Sagunto

Pos 15.11

Haro

Pos 35

Villalba

Pos I-012

Marismas

Pos F-05.1

Villafranca de Córdoba

Pos F-14

Getafe

Pos B-22

Aranda del Duero

Pos B-10

Ulldecona

Pos 15.03

Vergara

Pos 41

Cabanas

Pos 01.1A

Yela

Pos J-04

Almendralejo

Pos N-07

Alcázar de S. Juan

Pos K-48

Algete

Pos B-18

Tivissa

Pos 15

Lemona

Pos 43X

Abegondo

Pos I-015

Castor

Pos 15.03D.1

Zamora

Pos O-11

Chinchilla

Pos K-48.08

Cartagena

Pos 15.31

Zaragoza

Pos 24

Denia

Pos 15.20.04

Guitiriz

Pos I-012

Almendralejo

Pos N-07

Zarza de Tajo

Pos K-52

Mallorca

Pos 15.20.6

Conexiones internacionales

Desde posición

Hasta posición

Titular de las instalaciones

CI Tarifa (gasoducto Tarifa-Córdoba).

K-01

F-14

ENAGAS, S.A.

CI Badajoz (tramo del gasoducto Córdoba-Badajoz).

N-10

N-07

ENAGAS, S.A.

CI Tuy (tramo gasoducto Villalba-Tuy).

I-015

I-025

ENAGAS, S.A.

CI Irún

41.10.1

41

NATURGAS ENERGÍA, S.A.

Conexión Internacional Francia. España (Irún).

41.10.1

41.10

Vergara. Irún.

41.10

41

Duplicación Vergara-Irún.

41.10

41

CI Larrau (gasoducto Larrau-El Villar de Arnedo).

G-01

31

ENAGAS, S.A.

CI Almería (gasoducto Almería-Lorca).

M-01

M-06

ENAGAS, S.A.

Conexiones con plantas de regasificación

Desde posición

Hasta posición

Titular de las instalaciones

Conexión Planta GNL. Barcelona

1 y 1D

5

ENAGAS, S.A.

Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Barcelona-Martorell).

1

5

Duplicación BVV entre Arbós y Barcelona (tramo Barcelona-Martorell).

1D

5D

Gasoducto Sea Line.

1

A-36

Conexión Planta GNl Huelva

F-01

F-03A

ENAGAS, S.A.

Huelva-Sevilla-Madrid (tramo Planta Huelva-Moguer).

F-01

F-03A

Huelva-Alcázar de San Juan-Madrid (tramo Planta de Huelva-Moguer).

F-01

F-03A

Conexión Planta GNL Mugardos

01 1 A

01.1 A

REGANOSA, S. A.

Tramo del gasoducto Mugardos-As Pontes-Guitiriz.

Conexión Planta GNL Cartagena

15.33

15.31

ENAGAS, S.A.

Tramo del gasoducto Cartagena-Orihuela.

Conexión planta de GNL Sagunto

15.11.1

15.11

SAGGAS, S.A.

Conexión planta GNL Bilbao

45.04

43X

NATURGAS ENERGÍA, S.A.

Ciérbana-Santurce.

45.04

45.03

Arrigorriaga-Santurce.

45.03

45

Duplicación Arrigorriaga-Santurce.

45.03

45

Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Lemona-Arrigorriaga).

45

43X

ENAGAS, S.A.

Conexiones con almacenamientos subterráneos básicos

Desde posición

Hasta posición

Titular de las Instalaciones

Conexión AASS Serrablo (gasoducto Serrablo-Zaragoza).

A-0

A-10

ENAGAS, S.A.

Conexión AASS Gaviota (gasoducto Bermeo-Lemona).

C-3

43X

ENAGAS, S.A.

Conexión AASS Castor.

15.07D

15.03

ENAGAS, S.A.

Conexión AASS Marismas.

F-05.1

F05

ENAGAS, S.A.

Conexión AASS Yela (gasoducto Algete-Yela).

J-04

B-18

ENAGAS, S.A.

Conexiones con yacimientos internos

Desde posición

Hasta posición

Titular de las instalaciones

Conexión Yacimiento Poseidón.

F-03.A1

F-03A

ENAGAS, S.A.

Redes interconectadas primarias

Desde posición

Hasta posición

Titular de las instalaciones

Moguer Almonte

F-03

F-05

ENAGAS, S.A.

Huelva-Sevilla-Madrid (tramo Moguer. Almonte).

F-03

F-05

Huelva-Alcázar de San Juan (tramo Planta de Huelva-Moguer).

F-03

F-05

Almonte-Córdoba

F-05

F-14

ENAGAS, S.A.

Huelva-Sevilla-Madrid (tramo Almonte-Córdoba).

F-05

F-14

Huelva-Alcázar de San Juan-Madrid (tramo Huelva-Sevilla).

F-03

F-07

Huelva-Alcázar de San Juan-Madrid (tramo Sevilla-Córdoba).

F-07

F-14

Córdoba-Almendralejo (Tramo del gasoducto Córdoba-Badajoz).

F-14

N-07

ENAGAS, S.A.

Almendralejo-Zamora

N-07

O-11

ENAGAS, S.A.

Zamora-Llanera

O-11

O-00

ENAGAS, S.A

Llanera-Guitiriz

O-00

I-012

ENAGAS, S.A.

Llanera-Villalva.

O-00

I-013

Villalba-Tuy (tramo Villalba-Guitiriz).

I-013

I-012

Guitiriz-Cabanas (tramo del gasoducto Mugardos-As Pontes-Guitiriz).

I-012

01.1A

REGANOSA, S.A

Cabanas-Abegondo (tramo del gasoducto Cabanas. Betanzos. Abegondo).

01.1A

I-015

REGANOSA, S.A

Abegondo. Guitiriz (tramo del gasoducto Villalba-Tuy).

I-015

I-012

ENAGAS, S.A

Llanera-Villapresente (tramo del gasoducto Burgos-Santander-Asturias).

O-00

D-07

ENAGAS, S.A

Villapresente-Burgos (tramo del gasoducto Burgos-Santander-Asturias).

D-07

B-04

ENAGAS, S.A

Burgos-Aranda del Duero (tramo del gasoducto Haro-Burgos-Madrid).

B-04

B-10

ENAGAS, S.A

Zamora-Aranda del Duero.

O-11

B-10

ENAGAS, S.A

Aranda del Duero-Algete (tramo del gasoducto Haro-Burgos-Madrid).

B-10

B-18

ENAGAS, S.A

Yela-Villar de Arnedo.

J-04

31

ENAGAS, S.A

Algete-Getafe.

B-18

B-22

ENAGAS, S.A

Semianillo de Madrid, Algete-Getafe.

B-18

B-22

Desdoblamiento semianillo de Madrid, Algete-Getafe.

B-18

B-22S

Getafe-Córdoba.

B-22

F-14

ENAGAS, S.A

Huelva-Sevilla-Madrid (tramo conexión entre semianillo de Madrid).

B-22

F-27A

Huelva-Sevilla-Madrid (tramo Córdoba-Madrid).

F-27A

F-14

Córdoba-Alcázar de San Juan (tramo gasoducto Huelva-Alcázar de San Juan-Madrid).

F-14

K-48

ENAGAS, S.A

Alcázar de San Juan-Zarza del Tajo (tramo del gasoducto Huelva-Alcázar de San Juan-Madrid).

K-48

K-52

ENAGAS, S.A

Zarza del Tajo-Getafe (tramo del gasoducto Huelva-Alcázar de San Juan-Madrid).

K-52

B-22

ENAGAS, S.A

Redes interconectadas primarias

Desde posición

Hasta posición

Titular de las instalaciones.

Alcázar de San Juan-Chinchilla (tramo del gasoducto Alcázar de San Juan-Villarrobledo-Albacete-Montesa).

K-48

K-48.08

ENAGAS, S.A.

Chinchilla-Montesa (tramo del gasoducto Alcázar de San Juan-Villarrobledo-Albacete-Montesa).

K-48.08

15.20

ENAGAS, S.A.

Chinchilla-Lorca (tramo del gasoducto Almería-Lorca-Chinchilla).

K-48.08

M-06

ENAGAS, S.A.

Lorca-Cartagena.

M-06

15.31

ENAGAS, S.A.

Conexión a Lorca.

M-06

15.31.04

Cartagena-Lorca.

15.31.04

15.31

Cartagena-Montesa.

15.31

15.20

ENAGAS, S.A.

Cartagena-Orihuela.

15.31

15.28

Valencia-Alicante (tramo Montesa-Orihuela).

15.28

15.20

Duplicación Valencia-Alicante (tramo Ontiyent-Montesa).

15.28A

15.20

Montesa-Mallorca.

15.20

15.20.6

ENAGAS, S.A.

Montesa-Denia.

15.20

15.20.4

Gasoducto submarino Denia-Mallorca.

15.20.4

15.20.6

Montesa-Sagunto.

15.20

15.11

ENAGAS, S.A.

Valencia-Alicante (tramo Montesa-Paterna).

15.20

15.14

Duplicación Valencia-Alicante (tramo Montesa-Paterna).

15.20

15.14

Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Sagunto-Paterna).

15.14

15.11

Duplicación gasoducto Tivissa-Paterna (tramo Sagunto-Paterna).

15.14

15.11

Sagunto Ulldecona.

15.11

15.03

ENAGAS, S.A.

Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Sagunto-Ulldecona).

15.11

15.03

Duplicación gasoducto Tivissa-Paterna).

15.11

15.03

Ulldecona-Tivissa.

15.03

15

ENAGAS, S.A.

Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Sagunto-Paterna).

15.03

15

Duplicación gasoducto Tivissa-Paterna.

15.03

15

Tivissa-Zaragoza.

15

24

ENAGAS, S.A.

Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Tivissa-Zaragoza).

15

24

Duplicación Castelnou-Tivissa.

15

20

Zaragoza-Villar de Arnedo (tramo del gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas).

24

31

ENAGAS, S.A.

Villar de Arnedo-Haro (tramo del gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas).

31

35

ENAGAS, S.A.

Haro-Burgos (tramo del gasoducto Haro-Burgos-Madrid).

35

B-04

ENAGAS, S.A.

Haro-Vergara (tramo del gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas).

35

41

ENAGAS, S.A.

Vergara-Lemona (tramo del gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas).

41

43X

ENAGAS, S.A.

Lemona-Haro.

43X

35

ENAGAS, S.A.

Martorell-Tivissa.

5D

15

ENAGAS, S.A.

Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Martorell-Tivissa).

5D

15

Duplicación Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Martorell-Arbós).

5D

9

Duplicación Barcelona-Valencia-Vascongadas (tramo Arbós-Tivissa).

9

15

Estaciones de compresión

Posición gasoducto

Titular de las instalaciones

Tivissa.

Pos 15

ENAGAS, S.A.

Haro.

Pos 35

ENAGAS, S.A.

Bañeras.

Pos 9

ENAGAS, S.A.

Sevilla.

Pos F-07

ENAGAS, S.A.

Algete.

Pos B-18

ENAGAS, S.A.

Almodóvar.

Pos F-19

ENAGAS, S.A.

Almendralejo.

Pos N-07

ENAGAS, S.A.

Zamora.

Pos O-11

ENAGAS, S.A.

Paterna.

Pos 15.13

ENAGAS, S.A.

Córdoba.

Pos F-14

ENAGAS, S.A.

Crevillente.

Pos 15.26 A

ENAGAS, S.A.

Zaragoza.

Pos 24

ENAGAS, S.A.

Alcazar de San Juan.

Pos K-48

ENAGAS, S.A.

Navarra.

Pos G-04A

ENAGAS, S.A.

Montesa.

Pos 15.20

ENAGAS, S.A.

Villar de Arnedo.

Pos 31

ENAGAS, S.A.

Chinchilla.

Pos K-48.08

ENAGAS, S.A.

Denia.

Pos 15.20.04

ENAGAS, S.A.

2) Instalaciones con autorización administrativa

Desde posición

Hasta posición

Titular de las instalaciones

Conexiones con almacenamientos subterráneos

Gasoducto Marismas-Almonte.

F-05

F-05.1

ENAGAS, S.A.

Redes Interconectadas Primarias

Planta de Bilbao-Treto.

45.04

D.07.14

NATURGAS ENERGÍA, S.A.

Gasoducto Zarza de Tajo-Yela.

K-52

J-04

ENAGAS, S.A.

3) Instalaciones planificadas vinculadas a compromisos internacionales

Estaciones de compresión

Posición gasoducto

Titular de las instalaciones

Euskadour

41.10.1

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Para dudas o sugerencias, contacte con nosotros en info@boe.es