LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se publica la relación de los precios industriales máximos de los medicamentos genéricos resultantes de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud.

Ministerio de Sanidad y Política Social

«BOE» núm. 93, de 17 de abril de 2010

Referencia: BOE-A-2010-6170

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: sin modificaciones

El artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, establece en el apartado 1 que el precio industrial de los medicamentos genéricos de uso humano fabricados industrialmente financiados con fondos públicos por el Sistema Nacional de Salud, que estén incluidos en el sistema de precios de referencia, se reducirá según la diferencia porcentual existente entre el precio de referencia y el precio de venta al público correspondiente, impuestos incluidos, de acuerdo con la siguiente escala:

Diferencia porcentual entre el precio de referencia y el PVP IVA

Reducción %

Desde

Hasta

0
1
30

1,01
5
25

5,01
10
20

10,01
25
15

25,01
en adelante
0

Esta reducción de precio será igualmente aplicable a los medicamentos genéricos que, aún estando integrados en el sistema de precios de referencia, formen parte de conjuntos inactivos y según se establece en el apartado 2 del mismo artículo, a aquellos otros que, existiendo el conjunto, no estuvieran incorporados al mismo.

Por otra parte, en el apartado 2 del mencionado artículo, se determina que el precio industrial de los medicamentos genéricos de uso humano fabricados industrialmente financiados con fondos públicos por el Sistema Nacional de Salud, no incluidos en el sistema de precios de referencia, se reducirá en un 30 %.

En su artículo 2, el Real Decreto-ley establece las excepciones a las reducciones de precios previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 1 que no serán aplicables a los medicamentos cuyo precio de venta al público, impuestos incluidos, sea igual o inferior a 3,12 euros. Asimismo los medicamentos afectados en ningún caso podrán tener un precio de venta al público inferior a 3,12 euros, impuestos incluidos, una vez aplicadas las reducciones contempladas en el citado artículo.

Con base a lo anterior, y a lo establecido en la disposición final quinta del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud y al amparo de lo establecido en al artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo lo siguiente:

Primero.—Hacer público el nuevo precio industrial máximo de las presentaciones de medicamentos afectadas por lo dispuesto en el articulo 1 apartado 1,del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, que figuran en el anexo 1 a esta resolución, junto la correspondiente presentación del medicamento, código nacional, precio de venta al público antes de la reducción impuestos incluidos, precio de venta al público de referencia, diferencia porcentual existente entre ambos precios y porcentaje aplicado en la reducción, según la escala establecida en el mencionado artículo 1.

Segundo.—Hacer público el precio industrial máximo de las presentaciones de medicamentos afectadas por la reducción del 30 % según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, que figuran en el anexo 2 a esta resolución, junto la correspondiente presentación del medicamento, código nacional, precio de venta al público antes de la reducción, impuestos incluidos.

Tercero.—Según lo establecido en el apartado 3 del artículo 1 del referido Real Decreto-ley, estas reducciones no supondrán la modificación del Código Nacional.

Madrid, 15 de abril de 2010.—El Director General de Farmacia y Productos Sanitarios, Alfonso Jiménez Palacios.

Anexo 1

Código Nacional
Nombre Presentación
PVPIVA antes reducción
PVPIva Referencia
Diferencial Porcentual
Porcentaje Rebaja
PVL
PVPIVA

650106
TAMOXIFENO FERRER FARMA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,62
3,62
0
0,3
2
3,12

650107
TAMOXIFENO FERRER FARMA 10MG 100 COMPRIMIDOS EFG.
12,05
12,06
0,0008
0,3
5,4
8,43

650108
TAMOXIFENO FERRER FARMA 20MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,24
7,24
0
0,3
3,25
5,07

650109
TAMOXIFENO FERRER FARMA 20MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
14,47
14,47
0
0,3
6,49
10,13

650121
TRIFLUSAL RATIOPHARM 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

650122
TRIFLUSAL RATIOPHARM 300MG 50 CAPSULAS EFG.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

650125
TORASEMIDA CINFA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

650126
TORASEMIDA CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

650148
TORASEMIDA EDIGEN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

650149
TORASEMIDA EDIGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

650150
LISINOPRIL-HIDROCLOROT TEVA 20MG/12,5MG 28 COM EFG.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

650151
TORASEMIDA STADA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

650152
TORASEMIDA STADA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

650153
LISINOPRIL/HIDROCLOROT ACOST 20/12,5MG 28 COMP EFG.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

650155
DOXAZOSINA NEO RATIOPHARM 4MG 28 COM LIBER PRO EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

650156
ACETILCISTEINA CINFAMED 600MG 20 SOBRES SOLUC EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

650159
MIRTAMYLAN 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

650171
LANSOPRAZOL CUVE 15MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRO EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

650172
LANSOPRAZOL CUVE 30MG 14 CAPSULAS DURAS GASTRO EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

650173
LANSOPRAZOL CUVE 30MG 28 CAPSU DURAS GASTRORES EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

650188
MELOXICAM BEXAL 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

650191
LISINOPRIL/HIDROCLOROT UR 20/12,5MG 28 COMPRIM EFG.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

650204
MIRTAZAPINA BEXAL 15MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

650205
MIRTAZAPINA BEXAL 15MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

650206
MIRTAZAPINA BEXAL 30MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

650223
PRAVASTATINA TARBIS 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

650224
PRAVASTATINA TARBIS 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

650225
RANITIDINA MABO 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

650227
ACICLOVIR MABO 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

650228
ACICLOVIR MABO 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

650232
RANITIDINA MABO 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

650233
RANITIDINA MABO 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

650253
ENALAPRIL/HIDROCLOR TECNIGEN 20/12,5MG 28 COMP EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

650273
LISINOPRIL RATIOPHARM 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

650279
ONDANSETRON RATIOPHARM 4MG 6 COMPR RECUB PELIC EFG.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

650280
ONDANSETRON RATIOPHARM 4MG 15 COMPR RECUB PELI EFG.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

650284
ONDANSETRON RATIOPHARM 8MG 6 COMPR RECU PELIC EFG.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

650285
ONDANSETRON RATIOPHARM 8MG 15 COM RECUBIER PEL EFG.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

650286
CEFIXIMA NORMON 400MG 10 CAPSULAS EFG.
16,52
16,58
0,0036
0,3
7,41
11,57

650287
CEFIXIMA NORMON 200MG 6 CAPSULAS DURAS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

650288
CEFIXIMA NORMON 200MG 12 CAPSULAS DURAS EFG.
9,94
9,95
0,001
0,3
4,46
6,96

650290
MELOXICAM STADA 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

650292
LISINOPRIL RANBAXY 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

650294
PRAVASTATINA TARBIS 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

650295
SIMVASTATINA DECROX 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

650296
SIMVASTATINA DECROX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

650335
TORASEMIDA TARBIS 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

650336
MELOXICAM MYLAN 15 mg comprimidos , 20 comprimidos.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

650338
TORASEMIDA TARBIS 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

650355
AMOXIC/AC CLAVULANICO SANDOZ 875/125MG 12 COM EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650360
LISINOPRIL RIMAFAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

650361
LISINOPRIL RIMAFAR 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

650362
LANSOPRAZOL NORMON 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

650363
TORASEMIDA COMBIX 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

650364
TORASEMIDA COMBIX 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

650379
LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

650414
SUMATRIPTAN SANDOZ 50MG 4 COMPRIMIDOS EFG.
17,61
17,61
0
0,3
7,9
12,33

650426
ACETILCISTEINA CINFA 600MG 20 SOBRES SOLC ORAL EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

650436
LISINOPRIL TEVA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

650447
LORATADINA KORHISPANA 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

650462
LISINOPRIL HIDROCL BEXAL 20/12.5MG 28 COMPRIM EFG.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

650464
LISINOPRIL-HIDROCLOROT DAVUR 20/12.5MG 28 COMP EFG.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

650468
CITALOPRAM LAREQ 20MG 14 COMPRIM RECUBIE PELIC EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

650469
CITALOPRAM LAREQ 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

650474
CITALOPRAM BEXAL 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

650475
CITALOPRAM BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

650479
LANSOPRAZOL NORMON 30MG 14 CAPSULAS GATRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

650480
LANSOPRAZOL NORMON 30MG 28 CAPSULAS GATRORRES EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

650487
LISINOPRIL RANBAXY 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

650497
AMOXICILINA/AC CLAVULA SANDOZ 875/125MG 12 SOB EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650529
CITALOPRAM DAVUR 20MG 14 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

650530
CITALOPRAM DAVUR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

650532
CITALOPRAM DAVUR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
14,83
15,32
0,032
0,25
7,13
11,13

650537
CITALOPRAM RIMAFAR 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

650538
CITALOPRAM RIMAFAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

650539
CITALOPRAM RIMAFAR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
14,83
15,32
0,032
0,25
7,13
11,13

650548
PRAVASTATINA CUVE 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

650550
PRAVASTATINA CUVE 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

650551
PRAVASTATINA CUVE 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

650554
AMOXICILINA/AC CLAVUL SANDOZ 875/125MG 24 SOBR EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

650558
AMOXICILINA/AC CLAVULA SANDOZ 500/125MG 24 SOB EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

650562
LORATADINA TEVA 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

650574
AMOXI/CLAVULA STADA 875/125MG 12 SOB PO SUS OR EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650575
AMOXI/CLAVULA STADA 875/125MG 24 SOB PO SUS OR EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

650583
FLUCONAZOL NORMON 50MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

650584
FLUCONAZOL NORMON 100MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

650585
FLUCONAZOL NORMON 150MG 1 CAPSULA DURA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

650586
FLUCONAZOL NORMON 150MG 4 CAPSULAS DURAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

650587
FLUCONAZOL NORMON 200MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

650619
SIMVASTATINA ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

650620
SIMVASTATINA ALMUS 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

650626
PRAVASTATINA PLACASOD 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

650627
PRAVASTATINA PLACASOD 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

650628
PRAVASTATINA PLACASOD 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

650646
AMOXICILINA CLAV SALA 250/62,5MG 24SOB PO SU O EFG.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

650647
MELOXICAM KERN PHARMA 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

650657
QUINAPRIL NORMON 40MG 28 COMPRI RECUB PELIC EFG.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

650658
AMOXICILINA CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg polvo para suspension oral , 12 sobres.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650659
AMOXICILINA CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg polvo para suspension oral , 24 sobres.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

650660
QUINAPRIL NORMON 20MG 28 COMPR RECUBI PELIC EFG.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

650661
QUINAPRIL NORMON 5MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
3,57
3,57
0
0,3
2
3,12

650662
QUINAPRIL BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

650665
QUINAPRIL BEXAL 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

650673
AMOXICILINA/AC CLAVUL CINFA 250/62,5MG 24 SOB EFG.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

650675
AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 500/125MG 24 SOB EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

650677
AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 875/125MG 12 SOB EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650678
AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 875/125MG 16 SOB EFG.
7,17
7,17
0
0,3
3,21
5,01

650679
AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 875/125MG 24 SOB EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

650709
RISPERIDONA STADA 1MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

650710
RISPERIDONA STADA 1MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

650711
RISPERIDONA STADA 3MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

650712
RISPERIDONA STADA 3MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

650715
RISPERIDONA STADA 6MG 30 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

650716
RISPERIDONA STADA 6MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

650717
RISPERIDONA MYLAN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

650718
RISPERIDONA MYLAN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

650719
RISPERIDONA MYLAN 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

650720
RISPERIDONA MYLAN 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

650723
RISPERIDONA MYLAN 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

650724
RISPERIDONA MYLAN 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

650743
RISPERIDONA QUALIGEN 1 mg comprimidos, 20 comprimidos recubiertos con pelicula.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

650744
RISPERIDONA QUALIGEN 1 mg comprimidos, 60 comprimidos recubiertos con pelicula.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

650753
RISPERIDONA QUALIGEN 6 mg comprimidos, 30 comprimidos recubiertos con pelicula.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

650756
RISPERIDONA QUALIGEN 6 mg comprimidos, 60 comprimidos recubiertos con pelicula.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

650758
RISPERIDONA QUALIGEN 3mg comprimidos, 20 comprimidos recubiertos con pelicula.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

650759
RISPERIDONA QUALIGEN 3mg comprimidos, 60 comprimidos recubiertos con pelicula.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

650775
BISOPROLOL EDIGEN 10MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

650778
LANSOPRAZOL MABO 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRESIS EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

650779
LANSOPRAZOL MABO 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRESIS EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

650800
CETIRIZINA CINFA 10MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

650802
CETIRIZINA CINFAMED 10MG 20 COMPRI RECUB PELIC EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

650803
PRAVASTATINA TEVA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

650806
PRAVASTATINA TEVA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

650807
PRAVASTATINA TEVA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

650837
LANSOPRAZOL MABO 30MG 14 CAPSULAS GASTRORRESIS EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

650856
BISOPROLOL EDIGEN 5MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

650873
AMOXICI/AC.CLAV TEVA 875/125MG 12 SO POL SU OR EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650875
AMOX/AC.CLAV TEVA 500/125MG 24 SOB POL SUS ORL EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

650889
FLUOXETINA KORHISPANIA 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

650890
FLUOXETINA KORHISPANA 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

650891
AMOXIC/A.CLAVUL TEVA 875/125MG 12 COMPRIMIDOS EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650892
AMOXIC/A.CLAVUL TEVA 875/125MG 24 COMPRIMIDOS EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

650894
AMOXICILIN/A.CLAVUL TEVA 500/125MG 24 COMPRIM EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

650924
FINASTERIDA SANDOZ 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

650925
AMOXICILINA SANDOZ 1G 24 COMPRIMIDOS EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

650927
AMOXICILINA CINFA 1G 24 COMPRIMIDOS EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

650928
AMOXICILINA CINFA 1G/SOBRE 24 SOBRES POLVO EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

650934
MELOXICAM RANBAXY 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

650947
AMOXIC/AC CLAVULAN CINFA 500/125MG 24 COMP REC EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

650948
AMOXICILINA/A CLAVU JUVENTUS 875/125MG 12 COMP EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650949
AMOXICILINA/A CLAVU JUVENTUS 875/125MG 24 COMP EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

650950
AMOXICILINA/A CLAVUL JUVENTUS 875/125MG 12 SOB EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

650951
AMOXICILINA/A CLAVUL JUVENTUS 875/125MG 24 SOB EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

650956
AMOXICILINA/A CLAVUL JUVENTUS 500/125NG 24 SOB EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

650989
AMOXIC/AC CLAVULANICO SANDOZ 875/125MG 24 COM EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

651046
VENLAFAXINA COMBIX 50 mg comprimidos, 30 comprimidos.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

651048
PAROXETINA DECROX 20MG 56 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

651056
VENLAFAXINA COMBIX 37,5 mg comprimidos, 60 comprimidos.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

651057
VENLAFAXINA COMBIX 75 mg comprimidos, 60 comprimidos.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

651061
VENLAFAXINA RATIOPHARM 37,5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

651062
VENLAFAXINA RATIOPHARM 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

651063
VENLAFAXINA RATIOPHARM 75MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

651074
QUINAPRIL APOTEX-FARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

651077
QUINAPRIL APOTEX-FARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

651078
QUINAPRIL APOTEX-FARMA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,57
3,57
0
0,3
2
3,12

651079
VENLAFAXINA BEXAL 37,5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

651080
VENLAFAXINA BEXAL 75MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

651081
VENLAFAXINA BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

651153
PRAVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

651154
PRAVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

651155
PRAVASTATINA CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

651169
QUINAPRIL TAMARANG 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

651173
ONDANSETRON MADAUS 8 mg comprimidos , 6 comprimidos.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

651176
ONDANSETRON MADAUS 8MG 15 COMPRIMIDOS RECUBIER EFG.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

651178
QUINAPRIL TAMARANG 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,57
3,57
0
0,3
2
3,12

651179
QUINAPRIL TAMARANG 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

651180
ONDANSETRON MADAUS 4 mg comprimidos , 6 comprimidos.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

651181
ONDANSETRON MADAUS 4MG 15 COMPRIMIDOS RECUBIER EFG.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

651188
RISPERIDONA SANDOZ 6MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651189
RISPERIDONA SANDOZ 6MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

651192
RISPERIDONA SANDOZ 1MG 20 COMPRIM RECUBI PELIC EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

651193
RISPERIDONA SANDOZ 1MG 60 COMPRI RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651194
RISPERIDONA SANDOZ 3MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651195
RISPERIDONA SANDOZ 3MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651226
CEFTRIAXONA FARMAP 500MG VIA PO+DIS SOL INY IM EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

651227
CEFTRIAXONA IPS 500MG POLVO Y DISOL SOL INY IV EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

651228
CEFTRIAXONA IPS 1G 1VIA POLVO Y DIS SOL INY IV EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651229
CEFTRIAXONA IPS 1G 1 VIAL POLVO SOLUC INYEC IM EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651251
AMOXICILINA/CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg comprimidos recubiertos , 12 comprimidos.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

651252
AMOXICILINA/CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

651270
CEFTRIAXONA DIASA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial + 1 ampolla.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651271
CEFTRIAXONA DIASA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IM, 1 vial + 1 ampolla.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651275
RISPERIDONA BEXAL 6MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651276
RISPERIDONA BEXAL 6MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

651277
RISPERIDONA BEXAL 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651278
RISPERIDONA BEXAL 3MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651279
RISPERIDONA BEXAL 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

651280
RISPERIDONA BEXAL 1MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651283
CETIRIZINA WINTHROP 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

651302
CEFTRIAXONA LEVEL 500MG 1X2ML PO+DI SOL INY IM EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

651304
CEFTRIAXONA LEVEL 1G 10ML POL+DIS SOLUC INY IV EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651305
CEFTRIAXONA LEVEL 1G 3,5ML POL+DIS SOLU INY IM EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651306
CEFTRIAXONA LEVEL 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 1 x 5 ml.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

651311
RISPERIDONA DAVUR 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

651312
RISPERIDONA DAVUR 1MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651313
RISPERIDONA DAVUR 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651314
RISPERIDONA DAVUR 3MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651317
RISPERIDONA DAVUR 6MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651318
RISPERIDONA DAVUR 6MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

651319
CITALOPRAM NORMON 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

651320
CITALOPRAM NORMON 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

651321
CITALOPRAM NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

651355
CEFTRIAXONA GENERIS 500MG 1V P + DIS SOL IN IM EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

651358
CEFTRIAXONA GENERIS 500MG 1V P + DIS SOL IN IV EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

651359
CEFTRIAXONA GENERIS 1G 1V POL + DIS SOL INY IV EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651360
CEFTRIAXONA GENERIS 1G 1V POL + DIS SOL INY IM EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651411
MIRTAZAPINA TEVA 15 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 30, COMPRIMIDOS.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

651412
MIRTAZAPINA TEVA 30MG 30 COMPRIM RECUBI PELIC EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

651434
FLUOXETINA TEVA 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

651438
SIMVASTATINA TECNIGEN 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

651439
CEFTRIAXONA TECNIMGEN 1G IM 1VI+AMP PO+D S INY EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651441
CEFTRIAXONA TECNIGEN 1G IV 1VI+AMP PO+D SO INY EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

651442
LISINOPRIL TEVA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

651459
SIMVASTATINA ARGENOL 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

651460
SIMVASTATINA ARGENOL 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

651467
CEFTAZIDIMA COMBINOP 1G 1V+AMP POL+DIS SOL INY EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

651468
CEFTAZIDIMA COMBINOP 500MG 1V+AMP P+DI SOL INY EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

651571
Ondansetron Teva 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 6 comprimidos.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

651572
Ondansetron Teva 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 15 comprimidos.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

651573
ONDANSETRON TEVA 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 6 comprimidos.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

651574
ONDANSETRON TEVA 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 15 comprimidos.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

651582
CARVEDILOL TEVA 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

651584
CARVEDILOL TEVA 12,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,03
5,03
0
0,3
2,25
3,51

651595
RISPERIDONA CINFA 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

651597
RISPERIDONA CINFA 1MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651598
RISPERIDONA CINFA 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

651599
RISPERIDONA CINFA 3MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651600
RISPERIDONA CINFA 6MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

651601
RISPERIDONA CINFA 6MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

651602
PAROXETINA CINFA 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

651603
PAROXETINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

651605
PAROXETINA CINFA 20MG 56 COMPRIM RECU PELICULA EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

651618
ALPRAZOLAM EFARMES 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

651619
ALPRAZOLAM EFARMES 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

651621
ALPRAZOLAM EFARMES 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

651651
PAROXETINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

651654
PAROXETINA PHARMAGENUS 20MG 14 COMPRIM REC PEL EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

651655
PAROXETINA PHARMAGENUS 20MG 28 COMPRIM REC PEL EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

651656
PAROXETINA DUNCAN 20MG 14 COMPRI RECUBIE PELIC EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

651657
PAROXETINA DUNCAN 20MG 28 COMPR RECUBIER PELIC EFG.
13,04
13,04
0
0,3
5,85
9,13

651662
MIRTAZAPINA ALTER 15MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

651666
LAMOTRIGINA WINTHROP 25MG 56 COMPRIMIDOS DISPERSAB.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

651667
LAMOTRIGINA WINTHROP 50MG 56 COMPRIMIDOS DISPERSAB.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

651668
LAMOTRIGINA WINTHROP 100MG 56 COMPRIMIDOS DISPERS.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

651669
LAMOTRIGINA WINTHROP 200MG 30 COMPRIMIDOS DISPERS.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

651956
MIRTAZAPINA ALTER 15MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

651963
RAMIPRIL ALTER 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

651964
RAMIPRIL ALTER 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

651965
DEFLAZACORT STADA 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,46
5,48
0,0036
0,3
2,45
3,82

651966
DEFLAZACORT STADA 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG.
13,69
13,69
0
0,3
6,14
9,59

652005
ACIDO ALENDRONICO EDIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
22,01
22,04
0,0014
0,3
9,87
15,41

652006
ACIDO ALENDRONICO EDIGEN 70MG 4 COMPRIMIDOS EFG.
22,03
22,04
0,0005
0,3
9,88
15,42

652061
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL RATIOPHARM 70MG 4COM EFG.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

652062
RISPERIDONA KERN PHARMA 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

652063
RISPERIDONA KERN PHARMA 3MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

652064
RISPERIDONA KERN PHARMA 6MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

652066
RISPERIDONA KERN PHARMA 6MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

652067
RISPERIDONA KERN PHARMA 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

652068
RISPERIDONA KERN PHARMA 1MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

652070
CEFTAZIDIMA NORMON 1G 1V+AMP POLV+DIS SOL INY EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652072
CEFTAZIDIMA NORMON 500MG 1V+AMP POL+DIS SO INY EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652074
ACICLOVIR CUVE 200 mg comprimidos , 25 comprimidos.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

652075
ACICLOVIR CUVE 800 mg comprimidos , 35 comprimidos.
75,77
75,77
0
0,3
33,98
53,05

652076
BISOPROLOL TEVA 10MG 30 COMPR RECUBIER PELIC EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

652078
MIRTAZAPINA NORMON 30MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

652091
MIRTAZAPINA UR 15MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

652092
MIRTAZAPINA UR 15MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

652096
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL STADA 70MG 4 COMPRIM EFG.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

652101
MIRTAZAPINA COMBIX 30 mg comprimidos, 30 Comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

652102
MIRTAZAPINA UR 30MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

652133
AMOXI/CLAVULA RANBAXY 500/125MG 24 COMP TIRAS EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

652136
TICLOPIDINA TEVA 250MG 20 COMPRIMI RECUB PELIC EFG.
8,93
8,93
0
0,3
4
6,24

652137
TICLOPIDINA TEVA 250MG 50 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

652138
ALFUZOSINA WINTHROP 10MG 30 COMP LIB PROLONGAD EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

652140
AMOXI/CLAVUL RANBAXY 500/125MG 24 COMP BLISTER EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

652163
CITALOPRAM EDIGEN 30MG 28 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

652183
GLIMEPIRIDA SANDOZ 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

652184
GLIMEPIRIDA SANDOZ 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

652187
GLIMEPIRIDA WINTHROP 2 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

652188
GLIMEPIRIDA WINTHROP 2 mg comprimidos, 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

652191
GLIMEPIRIDA WINTHROP 4 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

652192
GLIMEPIRIDA WINTHROP 4 mg comprimidos, 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

652201
GLIMEPIRIDA SANDOZ 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

652202
GLIMEPIRIDA SANDOZ 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

652203
MIRTAZAPINA CINFA 30MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIER EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

652237
ETOPOSIDO FERRERF 20MG/ML 1V 200MG/10ML SO INY EFG.
22,43
22,44
0,0004
0,3
10,06
15,7

652257
CIPROFLOXACINO RIMAFAR 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

652260
CIPROFLOXACINO RIMAFAR 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

652261
PRAVASTATINA WINTHROP 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

652262
PRAVASTATINA WINTHROP 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

652265
PRAVASTATINA WINTHROP 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

652266
PAROXETINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

652267
PAROXETINA DUNCAN 20MG 56 COMPRIM RECUB PELICU EFG.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

652268
PAROXETINA PHARMAGENUS 20MG 56 COMPRIM REC PEL EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

652280
FINASTERIDA KERN PHARMA 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

652281
FINASTERIDA PHARMAKERN 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

652282
FINASTERIDA PENSA 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

652285
PRAVASTATINA DERMOGENERIS 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

652286
PRAVASTATINA DERMOGENERIS 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

652287
PRAVASTATINA DERMOGENERIS 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

652318
AMOXICILINA ARDINE 1G 24 COMPRIMIDOS EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

652367
FOLINATO CALCICO TEVA 10MG/ML 1 VI 5ML SOL INY EFG.
7,59
7,59
0
0,3
3,4
5,31

652368
FOLINATO CALCICO TEVA 10MG/ML 1 V 10ML SOL INY EFG.
15,17
15,18
0,0007
0,3
6,8
10,62

652369
FOLINATO CALCICO TEVA 10MG/ML 1 V 20ML SOL INY EFG.
30,36
30,36
0
0,3
13,62
21,26

652372
FOLINATO CALCICO TEVA 10MG/ML 1 V 30ML SOL INY EFG.
45,43
45,54
0,0024
0,3
20,37
31,8

652384
AMOXIC/CLAVU ARDINECLAV 500/125MG 24 SOB P S O EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

652386
AMOXI/CLAVUL ARDINECLAV 500/125MG 24 COMP REC EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

652387
AMOXI/CLAV ARDINECLAV 875/125MG 12 SOB POL S O EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

652390
AMOX/CLAV ARDINECLAV 875/125MG 24 SOB POL S OR EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

652391
AMOXICI/CLAV ARDINECLAV 875/125MG 12 COMP REC EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

652392
AMOXIC/CLAV ARDINECLAV 875/125MG 24 COMP REC EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

652414
LAMOTRIGINA MYLAN 200 mg comprimidos dispersables , 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652415
LAMOTRIGINA MYLAN 100 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652416
LAMOTRIGINA MYLAN 50 mg comprimidos dispersables , 42 comprimidos.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652417
LAMOTRIGINA MYLAN 50 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652418
LAMOTRIGINA MYLAN 25 mg comprimidos dispersables , 21 comprimidos.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652419
LAMOTRIGINA MYLAN 25 mg comprimidos dispersables , 42 comprimidos.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652422
LAMOTRIGINA MYLAN 25 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652426
LAMOTRIGINA BEXAL 25MG 21 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652427
LAMOTRIGINA BEXAL 25MG 42 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652428
LAMOTRIGINA BEXAL 25MG 56 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652429
LAMOTRIGINA BEXAL 50MG 42 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652430
LAMOTRIGINA BEXAL 50MG 56 COMPRIMID DISPERSABL EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652431
LAMOTRIGINA BEXAL 100MG 56 COMPRIM DISPERSABBL EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652432
LAMOTRIGINA BEXAL 200MG 30 COMPRIM DISPERSABLE EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652449
LAMOTRIGINA SANDOZ 50MG 42 COMPRIM DISPERSABLE EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652450
LAMOTRIGINA SANDOZ 50MG 56 COMPRIM DISPERSABLE EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652455
LAMOTRIGINA SANDOZ 100MG 56 COMPR DISPERSABLES EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652456
LAMOTRIGINA SANDOZ 200MG 30 COMPR DISPERSABLES EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652457
GABAPENTINA NORMON 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

652458
GABAPENTINA NORMON 300MG 90 CAPSULAS.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

652465
FINASTERIDA EDIGEN 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

652559
RISPERIDONA UR 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

652562
RISPERIDONA UR 1MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

652566
RISPERIDONA UR 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

652567
RISPERIDONA UR 3MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

652568
RISPERIDONA UR 6MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

652569
RISPERIDONA UR 6MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

652570
AMOXIC/CLAVULAN ACOST 875/125MG 12 COM REC PEL EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

652571
AMOXIC/CLAVULAN ACOST 875/125MG 24 COM REC PEL EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

652585
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 25MG 21 COMPRIM DISPER EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652587
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 25MG 42 COMPR DISPERS EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652588
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 25MG 56 COMPR DISPERS EFG.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652589
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 50MG 42 COMPR DISPERS EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652590
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 50MG 56 COMPRIM DISPER EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652591
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 100MG 56 COMPR DISPER EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652592
LAMOTRIGINA KERN PHARMA 200MG 30 COMPR DISPER EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652593
LAMOTRIGINA KORHISPANA 50MG 42 COMPRIM DISPERS EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652596
LAMOTRIGINA KORHISPANA 50MG 56 COMPRIM DISPERS EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652597
LAMOTRIGINA KORHISPANA 200MG 30 COMPRIM DISPER EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652598
LAMOTRIGINA KORHISPANA 100MG 56 COMPRIM DISPER EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652599
LAMOTRIGINA KORHISPANA 25MG 21 COMPRIM DISPERS EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652600
LAMOTRIGINA KORHISPANA 25MG 42 COMPRIM DISPERS EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652601
LAMOTRIGINA KORHISPANA 25MG 56 COMPRIM DISPERS EFG.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652609
LAMOTRIGINA EDIGEN 50MG 42 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652612
LAMOTRIGINA EDIGEN 50MG 56 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652613
LAMOTRIGINA EDIGEN 25MG 21 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652614
LAMOTRIGINA EDIGEN 25MG 42 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652615
LAMOTRIGINA EDIGEN 25MG 56 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652616
LAMOTRIGINA EDIGEN 100MG 56 COMPRIM DISPERSABL EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652617
LAMOTRIGINA EDIGEN 200MG 30 COMPRIMID DISPERS EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652618
CAPTOPRIL FARMALIDER 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

652619
CAPTOPRIL FARMALIDER 100MG 15 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

652620
FINASTERIDA RATIOPHARM 5MG 28 COMPR RECUB PELI EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

652623
PRAVASTATINA PHARMAGENUS 40 mg comprimidos EFG ,28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

652624
PRAVASTATINA PHARMAGENUS 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

652625
PRAVASTATINA PHARMAGENUS 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

652641
ETOPOSIDO CENTAM 20MG/ML 10 VI 5ML CONCENT EST EFG.
112,18
112,19
0,0001
0,3
50,3
78,52

652646
FINASTERIDA STADA 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

652653
MELOXICAM RATIOPHARM 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

652655
ETOPOSIDO SMALLER 20MG/ML 10 VI 5ML CONCEN EST EFG.
112,18
112,19
0,0001
0,3
50,3
78,52

652661
TAMSULOSINA RATIOPH 0,4MG 30 CAPS DUR LIB MODI EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652662
TAMSULOSINA STADA 0,4MG 30 CAPS DUR LIBER MODI EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652665
TAMSULOSINA MABO 0,4MG 30 CAPS DUR LIBERAC MOD EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652689
MELOXICAM TEVA 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

652690
TAMSULOSINA BEXAL 0,4MG 30 CAPS DURA LIB MODIF EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652691
TAMSULOSINA SANDOZ 0,4MG 30 CAPS DUR LIBER MOD EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652698
GLIMEPIRIDA PENSA 1 mg comprimidos, 120 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

652699
GLIMEPIRIDA PENSA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

652700
GLIMEPIRIDA PENSA 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

652705
GLIMEPIRIDA PENSA 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

652706
GLIMEPIRIDA PENSA 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

652709
GEMFIBROZILO FERMON 900MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
10,51
10,51
0
0,3
4,71
7,35

652710
CETIRIZINA TEVA 1MG/ML 200ML SOLUCION ORAL EFG.
5,01
5,01
0
0,3
2,25
3,51

652714
GLIMEPIRIDA ALTER 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

652715
GLIMEPIRIDA ALTER 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

652718
GLIMEPIRIDA ALTER 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

652721
GLIMEPIRIDA ALTER 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

652722
SERTRALINA Winthrop 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

652723
SERTRALINA WINTHROP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

652728
BISOPROLOL LABIANA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

652729
BISOPROLOL LABIANA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

652730
BISOPROLOL LABIANA 10MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

652766
GLIMEPIRIDA STADA 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

652767
GLIMEPIRIDA STADA 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

652770
GLIMEPIRIDA STADA 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

652771
GLIMEPIRIDA STADA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

652774
TAMSULOSINA EDIGEN 0,4MG 30 CAPS DUR LIB MODIF EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652783
GEMFIBROZILO FERMON 600MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
14
14,01
0,0007
0,3
6,28
9,8

652786
VANCOMICINA GENFARMA 1G 1 VIAL POLVO SOLUC INY EFG.
15,39
15,39
0
0,3
6,9
10,77

652799
TAMSULOSINA MYLAN 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652802
VANCOMICINA GENFARMA 500MG 1 VIA POLVO SOL INY EFG.
7,7
7,7
0
0,3
3,45
5,39

652803
VANCOMICINA GES 500MG 1 VIAL POLVO SOLUCI INY EFG.
7,7
7,7
0
0,3
3,45
5,39

652804
VANCOMICINA GES 1G 1 VIAL POLVO SOLUCION INYEC EFG.
15,39
15,39
0
0,3
6,9
10,77

652810
TAMSULOSINA INIBSA 0,4MG 30 CAPS DUR LIB MODIF EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652833
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL ALTER 70MG 4 COMPRIM EFG.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

652848
TAMSULOSINA CINFA 0,4MG 30 CAPS DUR LIBE MODIF EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652849
ACIDO ALENDRONICO MYLAN 70 mg comprimidos , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

652853
TORASEMIDA NORMON 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

652854
TORASEMIDA NORMON 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

652863
LAMOTRIGINA NORMON 25MG 21 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652864
LAMOTRIGINA NORMON 25MG 42 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652865
LAMOTRIGINA NORMON 25MG 56 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652866
LAMOTRIGINA NORMON 50MG 56 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652868
LAMOTRIGINA NORMON 50MG 42 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652869
LAMOTRIGINA NORMON 100MG 56 COMPRIM DISPERSABL EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652870
LAMOTRIGINA NORMON 200MG 30 COMPRIMI DISPERSAB EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652878
GABAPENTINA EDIGEN 100MG 90 CAPSULAS EFG.
8,27
8,29
0,0024
0,3
3,71
5,79

652879
GABAPENTINA EDIGEN 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

652880
GABAPENTINA EDIGEN 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

652886
TAMSULOSINA WINTHROP 0.4 mg capsulas duras de liberacion modificada; 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652887
GABAPENTINA PLIVA 800MG 90 COMPRIMIDOS RECUBI EFG.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

652890
AZITROMICINA TEVA 250MG 6 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
8,73
9,11
0,0417
0,25
4,19
6,54

652893
GLIMEPIRIDA FARMANEU 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

652894
GLIMEPIRIDA FARMANEU 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

652895
GLIMEPIRIDA FARMANEU 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

652896
GLIMEPIRIDA FARMANEU 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

652899
TAMSULOSINA TEVA 0,4MG 30 CAP DURAS LIBER MODI EFG.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

652900
AZITROMICINA TEVA 500MG 3 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

652906
SIMOLAN 100 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652907
SIMOLAN 25 mg comprimidos dispersables , 21 comprimidos.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652908
SIMOLAN 25 mg comprimidos dispersables , 42 comprimidos.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652911
SIMOLAN 25 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652913
SIMOLAN 50 mg comprimidos dispersables , 42 comprimidos.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652914
SIMOLAN 50 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652915
SIMOLAN 200 mg comprimidos dispersables , 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652916
LAMOTRIGINA TEVAGEN 100MG 56 COMPRIMID DISPERS EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

652919
LAMOTRIGINA TEVAGEN 200 mg comprimidos dispersables, 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

652920
LAMOTRIGINA TEVAGEN 50MG 42 COMPRIMID DISPERS EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

652921
LAMOTRIGINA TEVAGEN 50MG 56 COMPRIMID DISPERSA EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

652922
LAMOTRIGINA TEVAGEN 25MG 21 COMPRIMID DISPERSA EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652923
LAMOTRIGINA TEVAGEN 25MG 42 COMPRIMID DISPERSA EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652924
LAMOTRIGINA TEVAGEN 25MG 56 COMPRIMID DISPERSA EFG.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

652928
LANSOPRAZOL TARBIS 15MG 28 CAPS DURAS GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

652929
LANSOPRAZOL TARBIS 30MG 14 CAPS DURAS GASTRORR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

652930
LANSOPRAZOL TARBIS 30MG 28 CAPS DURAS GASTRORR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

652931
VANCOMICINA SANDOZ 500MG 1 VIAL POLVO SOL INY EFG.
7,7
7,7
0
0,3
3,45
5,39

652932
VANCOMICINA SANDOZ 1G 1 VIAL POLVO SOLUCI INY EFG.
15,39
15,39
0
0,3
6,9
10,77

652954
CEFTAZIDIMA DIASA 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 1 vial + 1 ampolla.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

652956
CEFTAZIDIMA DIASA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable , 1 vial + 1 ampolla.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

652960
CITALOPRAM RANBAXY 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

652985
AMOXICI/CLAV TEVA 875/125MG 24 SOB POL SU ORAL EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

652986
AMOXICILINA TEVA 1G 24 SOBRES POLVO SUSP ORAL EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

652987
AMOXICILINA TEVA 1G 24 COMPRIMIDOS EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

652992
MELOXICAM UR 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

653037
PRAVASTATINA APOTEX 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

653038
PRAVASTATINA APOTEX 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

653039
PRAVASTATINA APOTEX 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

653041
SIMVASTATINA RANBAXY 20MG 28 COMPRIM REC PELIC EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

653042
SIMVASTATINA RANBAXY 40MG 28 COMPRIM REC PELIC EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

653046
RISPERIDONA MYLAN 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
8,82
8,83
0,0011
0,3
3,96
6,18

653047
RISPERIDONA MYLAN 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,49
26,5
0,0004
0,3
11,88
18,55

653065
FINASTERIDA JENSON PHARMAC 5MG 28 COMP REC PEL EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

653066
FINASTERIDA MYLAN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

653094
ACICLOVIR STADA 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

653095
ACICLOVIR STADA 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

653099
CIPROFLOXACINO STADA 500MG 20 COMPR RECUB PELI EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

653100
CITALOPRAM STADA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

653101
CITALOPRAM STADA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653102
LORATADINA STADA 10MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

653151
ENALAPRIL HIDROCLOROT LASA 20/12,5MG 28 COMP EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

653153
ENALAPRIL LASA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,33
3,12
0
0,3
2
3,12

653178
MELOXICAM ASOL 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

653179
PRAVASTATINA ALTER 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

653180
PRAVASTATINA ALTER 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

653181
PRAVASTATINA ALTER 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

653183
SIMVASTATINA ALTER 20MG 28 COMPRIM RECUBIERTOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

653184
SIMVASTATINA ALTER 40MG 28 COMPRI RECUBIERTOS EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

653186
CIPROFLOXACINO ALTER 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

653187
CLARITROMICINA ALTER 250MG 12 COMPRIMIDOS RECU EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

653190
CLARITROMICINA ALTER 500MG 14 COMPRIMIDOS RECU EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

653191
CLARITROMICINA ALTER 500MG 21 COMPRIMIDOS RECU EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

653192
AZITROMICINA ALTER 500MG 3 COMPR CUBIERTA PEL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

653193
AZITROMICINA ALTER 500MG 3 SOB GRANUL SUS ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

653194
CITALOPRAM ALTER 20MG 28 COMPRIM CUBIERTA PEL EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

653195
CITALOPRAM ALTER 30MG 28 COMPRIM CUBIERTA PEL EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653198
SERTRALINA ALTER 50MG 30 COMPRIM CUBIERTA PEL EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

653199
SERTRALINA ALTER 100MG 30 COMP CUBIERTA PELIC EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

653202
CAPTOPRIL MABO 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

653203
CAPTOPRIL MABO 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

653206
CITALOPRAM MABO 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

653207
FAMOTIDINA MABO 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

653208
FAMOTIDINA MABO 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
8,12
8,12
0
0,3
3,64
5,68

653210
RISPERIDONA MABO 1MG 20 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653211
RISPERIDONA MABO 1MG 60 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653214
RISPERIDONA MABO 3MG 20 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653215
RISPERIDONA MABO 3MG 60 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653216
RISPERIDONA MABO 6MG 30 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653217
RISPERIDONA MABO 6MG 60 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

653218
FLUOXETINA MABO 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

653219
FLUOXETINA MABO 20MG 60 CAPSULAS DURAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

653229
TERAZOSINA ALTER 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,65
11,65
0
0,3
5,22
8,15

653230
PAROXETINA ALTER 20MG 14 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

653231
PAROXETINA ALTER 20MG 28 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

653232
PAROXETINA ALTER 20MG 56 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

653233
LANSOPRAZOL ALTER 30MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

653235
DEFLAZACORT ALTER 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG.
13,69
13,69
0
0,3
6,14
9,59

653236
DEFLAZACORT ALTER 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,46
5,48
0,0036
0,3
2,45
3,82

653237
RISPERIDONA ALTER 1MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653240
RISPERIDONA ALTER 1MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653241
RISPERIDONA ALTER 3MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653242
RISPERIDONA ALTER 3MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653243
RISPERIDONA ALTER 6MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653244
RISPERIDONA ALTER 6MG 60 COMPRIM RECUBIE PELIC EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

653245
DOXAZOSINA ALTER 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

653248
DOXAZOSINA ALTER 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

653249
TICLOPIDINA ALTER 250MG 50 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

653250
CAPTOPRIL ALTER 25MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

653251
CAPTOPRIL ALTER 50MG 30 COMPRIMIDOS RANURADOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

653255
ATENOLOL ALTER 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

653256
RANITIDINA ALTER 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

653257
RANITIDINA ALTER 300MG 14 COMPRIMIDOS RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

653258
RANITIDINA ALTER 300MG 28 COMPRIMIDOS RECU EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

653259
CETIRIZINA ALTER 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

653260
MIRTAZAPINA ALTER 30MG 30 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

653265
AMLODIPINO RATIOMED 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

653266
AMLODIPINO RATIOMED 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

653268
AMOXI/CLAVULANIC RATIOPHARM 875/125MG 12 COMPR EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

653269
AMOXIC/CLAVULANI RATIOPHARM 875/125MG 24 COMPR EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

653270
AZITROMICINA RATIOPHARM 500MG 3 COMPR REC PEL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

653271
AZITROMICINA RATIOPHARM 250MG 6 SOB PO SUS OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

653272
AZITROMICINA RATIOPHARM 500MG 3 SOB POLV SUS O EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

653273
AZITROMICINA RATIOPHARM 200MG/5ML 1FR 15ML SUS EFG.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

653274
AZITROMICINA RATIOP 200MG/5ML 30ML POL SUS ORA EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

653276
BISOPROLOL RATIOPHARM 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

653277
CAPTOPRIL RATIOPHARM 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

653278
CAPTOPRIL RATIOPHARM 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

653281
CAPTOPRIL/HIDROCLO RATIOPHARM 50/25MG 30 COMP EFG.
10,55
10,55
0
0,3
4,73
7,38

653282
CETIRIZINA RATIOPHARM 10MG 20 COMPRIMIDOS RECU EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

653286
CIPROFLOXACINO RATIOPHARM 500MG 20 COMPR RECUB EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

653289
CIPROFLOXACINO RATIOPHARM 750MG 10 COMP RECUB EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

653290
CITALOPRAM RATIOPHARM 20MG 14 COMPRIMID RECUBI EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

653291
CITALOPRAM RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIMID RECUBI EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

653292
CITALOPRAM RATIOPHARM 30MG 28 COMP RECUB PELIC EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653293
CLARITROMICINA RATIOPHARM 500MG 21 COMPRIMIDOS EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

653298
ENALAPRIL/HIDROCLOR RATIOPH 20/12,5MG 28 COMP EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

653300
FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

653301
FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

653302
GABAPENTINA RATIOPHARM 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

653305
GABAPENTINA RATIOPHARM 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

653307
LANSOPRAZOL RATIOPHARM 30MG 28 CAPSULAS EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

653308
LORATADINA RATIOPHARM 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

653309
MIRTAZAPINA RATIOPHARM 15MG 30 COMPRIM REC PEL EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

653310
MIRTAZAPINA RATIOPHARM 30MG 30 COMPRIM REC PEL EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

653313
PAROXETINA RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIM RECUB EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

653314
PAROXETINA RATIOPHARM 20MG 56 COMPRIM RECUB EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

653315
PRAVASTATINA RATIOPHARM 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

653316
PRAVASTATINA RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

653317
PRAVASTATINA RATIOPHARM 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

653318
RISPERIDONA RATIOPHARM 1MG 20 COMPRIM RECU PEL EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653319
RISPERIDONA RATIOPHARM 1MG 60 COMPRIM RECU PEL EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653320
RISPERIDONA RATIOPHARM 3MG 20 COMPRIM RECU PEL EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653321
RISPERIDONA RATIOPHARM 3MG 60 COMPRIM RECU PEL EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653322
RISPERIDONA RATIOPHARM 6MG 30 COMPRIM RECU PEL EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653324
SERTRALINA RATIOPHARM 50MG 30 COMPRIM RECU PEL EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

653325
SERTRALINA RATIOPHARM 100MG 30 COMPRIM REC PEL EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

653326
TICLOPIDINA RATIOPHARM 250MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
8,93
8,93
0
0,3
4
6,24

653327
TICLOPIDINA RATIOPHARM 250MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

653343
SIMVASTATINA KERN 20MG 28 COMPRIM RECUBIERTOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

653344
SIMVASTATINA KERN PHARMA 40MG 28 COMPRIM REC EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

653347
SERTRALINA JUVENTUS 50MG 30 COMPRIMID RECU PEL EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

653349
SERTRALINA JUVENTUS 100MG 30 COMPRIMID REC PEL EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

653358
CITALOPRAM PHARMAGENUS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653362
GABAPENTINA PHARMAGENUS 400 mg capsulas, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

653371
SELEGILINA PROFAS 5MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
6,4
6,4
0
0,3
2,87
4,48

653372
SELEGILINA PROFAS 5MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
16
16,01
0,0006
0,3
7,18
11,21

653381
RISPERIDONA TEVAGEN 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653382
RISPERIDONA TEVAGEN 1MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653383
RISPERIDONA TEVAGEN 6MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653384
RISPERIDONA TEVAGEN 6 mg comprimidos , 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

653385
RISPERIDONA TEVAGEN 3 mg comprimidos , 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653388
RISPERIDONA TEVAGEN 3 mg comprimidos , 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653390
SERTRALINA ACOST 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

653391
SERTRALINA ACOST 100MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIER EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

653397
AMLODIPINO CINFA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

653398
AMLODIPINO CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

653406
ARATRO 500 mg polvo para suspension oral en sobre , 3 sobres.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

653407
AZITROMICINA ARAFARMA 250MG 6 SOBRES PO SUS OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

653408
ARATRO 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos.
8,7
9,11
0,045
0,25
4,18
6,53

653412
ARATRO 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 1 frasco de 30ml.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

653464
SIMVASTATINA SANDOZ 20MG 28 COMPRIMI REC PELIC EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

653465
SIMVASTATINA SANDOZ 40MG 28 COMPRIMI REC PELIC EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

653503
SIMVASTATINA BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

653504
SIMVASTATINA BEXAL 40MG 28 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

653561
GLIMEPIRIDA PHARMAGENUS 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

653562
GLIMEPIRIDA PHARMAGENUS 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

653564
GLIMEPIRIDA PHARMAGENUS 1 mg comprimidos, 120 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

653565
GLIMEPIRIDA PHARMAGENUS 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

653566
GLIMEPIRIDA PHARMAGENUS 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

653572
PAROXETINA TEVAGEN 20MG 14 COMPRIMID REC PELIC EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

653573
PAROXETINA TEVAGEN 20MG 28 COMPRIMID REC PELIC EFG.
12,49
13,04
0,0422
0,25
6
9,37

653574
PAROXETINA TEVAGEN 20MG 56 COMPRIMID REC PELIC EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

653588
CEFTRIAXONA G.E.S. 500MG IM 1 VI + AMP SOL INY EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

653591
CEFTRIAXONA G.E.S. 500MG IV 1 VI + AMP SOL INY EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

653607
GLIMEPIRIDA MYLAN 2 mg comprimidos , 30 comprimidos.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

653608
GLIMEPIRIDA MYLAN 2 mg comprimidos , 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

653611
GLIMEPIRIDA MYLAN 4 mg comprimidos , 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

653612
GLIMEPIRIDA MYLAN 4 mg comprimidos , 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

653616
RISPERIDONA STADA 2MG 20 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
7,98
8,83
0,0963
0,2
4,09
6,38

653617
RISPERIDONA STADA 2MG 60 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG.
26,49
26,5
0,0004
0,3
11,88
18,55

653624
ACECLOFENACO MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

653625
ACECLOFENACO MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

653628
ACECLOFENACO BEXAL 100 mg comprimidos, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

653629
ACECLOFENACO BEXAL 100 mg comprimidos, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

653630
ACECLOFENACO KERN PHARMA 100MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

653631
ACECLOFENACO KERN PHARMA 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

653632
ACECLOFENACO ALTER 100MG 20 COMPRIM RECUB PELI EFG.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

653633
ACECLOFENACO ALTER 100MG 40 COMPRIM RECUB PELI EFG.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

653639
MIRTAZAPINA WINTHROP 15 mg comprimidos, 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

653641
MIRTAZAPINA WINTHROP 30 mg comprimidos, 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

653685
GLIMEPIRIDA CINFA 1MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

653686
GLIMEPIRIDA CINFA 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

653687
GLIMEPIRIDA CINFA 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

653688
GLIMEPIRIDA CINFA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

653689
GLIMEPIRIDA CINFA 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

653712
CITALOPRAM MYLAN 30 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653713
CITALOPRAM AMGER 30 mg comprimidos, 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653746
GLIMEPIRIDA NORMON 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

653747
GLIMEPIRIDA NORMON 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

653750
GLIMEPIRIDA NORMON 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

653751
GLIMEPIRIDA NORMON 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

653788
VENLAFAXINA NORMON 37,5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

653789
VENLAFAXINA NORMON 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

653792
VENLAFAXINA NORMON 75MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

653794
CITALOPRAM WINTHROP 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653797
CITALOPRAM WINTHROP 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

653799
CARVEDILOL TECNIGEN 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

653819
ONDANSETRON SANDOZ 4 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 6 comprimidos.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

653820
ONDANSETRON SANDOZ 4 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 15 comprimidos.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

653821
ONDANSETRON SANDOZ 8MG 6 COMPRIMID RECUB PELI EFG.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

653822
ONDANSETRON SANDOZ 8MG 15 COMPRIMID RECUB PELI EFG.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

653828
BISOPROLOL TEVA 5MG 60 COMPRIMID RECUBIE PELIC EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

653829
BISOPROLOL TEVA 10MG 60 COMPRIM RECUBIER PELIC EFG.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

653862
GABMYLAN 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

653863
GABMYLAN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

653869
LANSOPRAZOL QUALIGEN 15 mg capsulas gastrorresistentes, 28 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

653870
LANSOPRAZOL QUALIGEN 30 mg capsulas gastrorresistentes, 28 capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

653871
LANSOPRAZOL QUALIGEN 30 mg capsulas gastrorresistentes, 14 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

653876
CITALOPRAM RIMAFAR 30MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653877
CITALOPRAM RIMAFAR 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 Comprimidos.
22,96
22,97
0,0004
0,3
10,3
16,08

653880
CITALOPRAM DAVUR 30MG 28 COMPRIM RECUB PELICUL EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

653883
CITALOPRAM DAVUR 30 mg comprimidos, 56 Comprimidos.
22,96
22,97
0,0004
0,3
10,3
16,08

653886
ZUANTRIP 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

653887
ALFUZOSINA WINTHROP 5 mg comprimidos de liberacion prolongada, 60 comprimidos.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

653888
ALFUZOSINA WINTHROP 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
8,45
8,45
0
0,3
3,79
5,92

653889
ALFUZOSINA WINTHROP 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos.
12,68
12,68
0
0,3
5,68
8,87

653906
EBASTINA ALTER 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

653909
EBASTINA ALTER 20MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

653917
RISPERIDONA WINTHROP 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653918
RISPERIDONA WINTHROP 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

653919
RISPERIDONA WINTHROP 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653921
RISPERIDONA WINTHROP 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653922
RISPERIDONA WINTHROP 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653924
RISPERIDONA WINTHROP 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653943
RISPERIDONA SUMOL 1MG 20 COMPRIM RECUB PELICUL EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653953
RISPERIDONA ASOL 6MG 30 COMPRIM RECUBI PELICUL EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653954
RISPERIDONA ASOL 6MG 60 COMPRIM RECUBI PELICUL EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

653955
RISPERIDONA ASOL 3MG 20 COMPRIM RECUBI PELICUL EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653958
RISPERIDONA ASOL 3MG 60 COMPRIM RECUBI PELICUL EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653959
RISPERIDONA ASOL 1MG 20 COMPRIM RECUB PELICULA EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653960
RISPERIDONA ASOL 1MG 60 COMPRI RECUBI PELICULA EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653963
ALFUZOSINA STADA 5MG 60 COMPRIMID LIBER PROLON EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

653966
ALFUZOSINA STADA 10MG 30 COMPRIM LIBERA PROLOG EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

653967
EBASTINA SANDOZ 10MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

653968
EBASTINA SANDOZ 20MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

653969
RISPERIDONA EDIGEN 1MG 20 COMPRIMID RECUB PELI EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653970
RISPERIDONA EDIGEN 1MG 60 COMPRIMIDOS RECU PEL EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653971
RISPERIDONA EDIGEN 3MG 20 COMPRIMIDOS RECU PEL EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653974
RISPERIDONA EDIGEN 3MG 60 COMPRIMIDOS RECU PEL EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653982
EBASTINA WINTHROP 20MG 20 COMPRIMID RECU PELIC EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

653983
EBASTINA WINTHROP 10MG 20 COMPRIMID RECU PELIC EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

653985
CETIRIZINA RANBAXY 1MG/ML FRASCO 200ML SO ORAL EFG.
5,01
5,01
0
0,3
2,25
3,51

653986
RISPERIDONA TECNIGEN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

653987
RISPERIDONA TECNIGEN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653988
RISPERIDONA TECNIGEN 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653989
RISPERIDONA TECNIGEN 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653990
RISPERIDONA TECNIGEN 6MG 30 COMPRI RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653991
RISPERIDONA TECNIGEN 6MG 60 COMPRI RECUB PELIC EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

653994
ACETILCISTEINA ANGENERICO 600MG 20 COMP EFERVE EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

653995
RISPERIDONA FARMALIDER 3MG 20 COMPR RECU PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

653996
RISPERIDONA FARMALIDER 3MG 60 COMPR RECU PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

653997
RISPERIDONA FARMALIDER 1MG 20 COMPR RECU PELIC EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

654000
RISPERIDONA FARMALIDER 1MG 60 COMPR RECU PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654001
RISPERIDONA FARMALIDER 6MG 30 COMPR RECU PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

654002
RISPERIDONA FARMALIDER 6MG 60 COMPR RECU PELIC EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

654003
ALFUZOSINA BEXAL 10MG 30 COMPRIM LIBER PROLONG EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654006
ALFUZOSINA BEXAL 5MG 60 COMPRIMID LIBER PROLON EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654011
LOSARTAN SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister).
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654015
LOSARTAN BEXAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister).
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654022
CLARITROMICINA DAVUR 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

654023
CLARITROMICINA DAVUR 500MG 14 COMPRIM RECU PEL EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

654024
CLARITROMICINA DAVUR 500MG 21 COMPRIM RECU PEL EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

654026
CLARITROMICINA CINFA 250MG 12 COMPRI REC PELIC EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

654027
CLARITROMICINA CINFA 500MG 14 COMPRI REC PELIC EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

654028
CLARITROMICINA CINFA 500MG 21 COMPRI REC PELIC EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

654029
CETIRIZINA UR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

654035
CITALOPRAM PLIVA 20MG 14 COMPRIM RECUB PELICUL EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

654036
CITALOPRAM PLIVA 20MG 28 COMPRIM RECUB PELICUL EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

654043
AMISULPRIDA EDIGEN 100MG 60 COMPRIM RECUB PELI EFG.
33,42
33,42
0
0,3
14,99
23,4

654044
AMISULPRIDA EDIGEN 200MG 60 COMPRIM RECUB PELI EFG.
66,83
66,83
0
0,3
29,97
46,79

654045
AMISULPRIDA EDIGEN 400MG 30 COMPRIM RECUB PELI EFG.
65,96
66,83
0,013
0,25
31,69
49,47

654048
RISPERIDONA TOSICINA 1MG 60 COMP REC PEL BLIST EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654049
RISPERIDONA TOSICINA 1MG 20 COMP REC PEL BLIST EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

654050
RISPERIDONA TOSICINA 3MG 20 COMP REC PEL BLIST EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654051
RISPERIDONA TOSICINA 3MG 60 COMP REC PEL BLIST EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

654063
LOSARTAN EDG 50 mg comprimidos , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654064
RISPERIDONA TEMPERBEX 1MG 20 COMP REC PEL BLIS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

654065
RISPERIDONA TEMPERBEX 1MG 60 COMP REC PEL BLIS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654068
RISPERIDONA TEMPERBEX 3MG 20 COMP REC PEL BLIS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654069
RISPERIDONA TEMPERBEX 3MG 60 COMP REC PEL BLIS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

654074
AMISULPRIDA WINTHROP 200 mg comprimidos , 60 comprimidos.
66,83
66,83
0
0,3
29,97
46,79

654075
AMISULPRIDA WINTHROP 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
65,96
66,83
0,013
0,25
31,69
49,47

654076
AMISULPRIDA WINTHROP 100 mg comprimidos, 60 comprimidos.
33,42
33,42
0
0,3
14,99
23,4

654078
FLUOXETINA FARMALIDER 20 mg capsulas duras, 56 capsulas.
7,82
7,82
0
0,3
3,51
5,48

654109
EBASTINA GOIBELA 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

654110
EBASTINA GOIBELA 20MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

654113
MIRTAZAPINA TEVA 15MG 30 COMPRIMIDOS BUCODISPE EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

654114
MIRTAZAPINA TEVA 30MG 30 COMPRIMIDOS BUCODISPE EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

654115
MIRTAZAPINA TEVA 45 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30 comprimidos.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

654118
GLIMEPIRIDA KERN PHARMA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

654119
GLIMEPIRIDA KERN PHARMA 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

654120
GLIMEPIRIDA KERN PHARMA 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

654121
GLIMEPIRIDA KERN PHARMA 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

654126
EBASTINA CINFA 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

654127
EBASTINA CINFA 20MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

654131
FLUOXETINA EFARMES 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

654163
PRAVASTATINA MABO 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

654164
PRAVASTATINA MABO 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

654165
PRAVASTATINA MABO 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

654173
PRAVASTATINA NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

654174
PRAVASTATINA NORMON 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

654175
PRAVASTATINA NORMON 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

654183
PRAVASTATINA UR 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

654184
PRAVASTATINA UR 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

654185
PRAVASTATINA UR 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

654188
CETIRIZINA VEGAL 1 mg/ml solucion oral, 200 ml.
5,01
5,01
0
0,3
2,25
3,51

654207
LOSARTAN STADA 50MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654208
LOSARTAN STADA 100MG 28 COMPRIMID RECUB PELICU EFG.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654209
EBASTINA MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

654212
EBASTINA MYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

654216
CETIRIZINA ACOST 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

654234
TERBINAFINA ALTER 250MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

654235
TERBINAFINA ALTER 250MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

654238
RISPERIDONA ACEBEX 1MG 20 COMPRIMI RECUB PELIC EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

654239
RISPERIDONA ACEBEX 1MG 60 COMPRIMI RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654240
RISPERIDONA BEXALABS 3MG 20 COMPRIM REC PELICU EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654241
RISPERIDONA BEXALABS 3MG 60 COMPRIM REC PELICU EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

654242
LOSARTAN DAVUR 50MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654247
LOSARTAN DAVUR 100MG 28 COMPRIMIDO RECUB PELIC EFG.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654248
LOSARTAN GOIBELA 50MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654253
LOSARTAN GOIBELA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654254
LOSARTAN CINFA 50MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654255
LOSARTAN CINFA 100MG 28 COMPRIMID RECUB PELICU EFG.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654257
LOSARTAN ARAFARMA GROUP 50MG 28 COMPR RECU PEL EFG.
10,94
10,95
0,0009
0,3
4,91
7,66

654258
GLIMEPIRIDA COMBIX 2 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

654259
GLIMEPIRIDA COMBIX 2 mg comprimidos, 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

654266
PRAVASTATINA EDIGEN 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

654267
PRAVASTATINA EDIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

654268
PRAVASTATINA EDIGEN 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

654279
CEFONICID G.E.S. IV 1G 1 VIA + 1 AMP SOLUC INY EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

654280
CEFONICID G.E.S. IM 1G 1 VIA + 1 AMP SOLUC INY EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

654287
LAMOTRIGINA RATIOPHARM 25 mg comprimidos dispersables, 21 comprimidos.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

654288
LAMOTRIGINA RATIOPHARM 25 mg comprimidos dispersables, 42 comprimidos.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

654289
LAMOTRIGINA RATIOPHARM 25 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

654290
LAMOTRIGINA RATIOPHARM 50 mg comprimidos dispersables, 42 comprimidos.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

654291
LAMOTRIGINA RATIOPHARM 50 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

654292
LAMOTRIGINA RATIOPHARM 100MG 56 COMP DISPERS EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

654295
LAMOTRIGINA RATIOPHARM 200MG 30 COMPRIM DISPER EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

654298
EBASTINA DAVUR 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

654299
EBASTINA DAVUR 20MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

654304
FINASTERIDA ACTAVIS GROUP 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654305
FINASTERIDA DAVUR 5MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654306
ACETILCISTEINA DAVUR 600MG 20 COMPRIMIDOS EFER EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

654311
FINASTERIDA RIMAFAR 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654312
ACETILCISTEINA CINFA 600MG 20 COMPRIMID EFERVE EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

654313
ALFUZOSINA SANDOZ 10MG 30 COMPRIM LIBER PROLON EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654314
ALFUZOSINA SANDOZ 5MG 60 COMPRIM LIBER PROLONG EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654315
CETIRIZINA IDIFARMA 1MG/ML 200ML SOLUCION ORAL EFG.
5,01
5,01
0
0,3
2,25
3,51

654317
ALFUZOSINA UR 10MG 30 COMPRIMID LIBERA PROLONG EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654318
ALFUZOSINA UR 5MG 60 COMPRIMID LIBERAC PROLONG EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654326
CITALOPRAM KORHISPANA 20MG 14 COMPRIM RECU PEL EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

654329
CITALOPRAM KORHISPANA 20MG 28 COMPRIM RECU PEL EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

654331
LOSARTAN MYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654332
LOSARTAN MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654342
LEVODOPA/CARBIDOPA TEVA 100/25MG 100 COM LIB R EFG.
3,97
3,97
0
0,3
2
3,12

654345
LEVODOPA/CARBIDOPA TEVA 200/50MG 100 COM LIB R EFG.
7,93
7,94
0,0013
0,3
3,56
5,56

654349
ENALAPRIL HIDROCLOROTI LAREQ 20/12,5MG 28 COMP EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

654352
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZ VIR 20/12,5MG 28 COMP EFG.
4,37
4,55
0,0396
0,25
2,1
3,28

654359
CARBOPLATINO RATIOPHARM 10MG/ML VIAL 50MG/5ML EFG.
17,05
17,05
0
0,3
7,64
11,93

654360
CARBOPLATINO RATIOPHARM 10MG/ML 1VI 150MG/15ML EFG.
51,14
51,14
0
0,3
22,93
35,8

654361
CARBOPLATINO RATIOPHARM 10MG/ML 1VI 450MG/45ML EFG.
153,42
153,42
0
0,3
71,13
111,04

654388
CITALOPRAM TEVA 20MG 28 COMPRIMID RECUBI PELIC EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

654389
CITALOPRAM TEVA 20MG 14 COMPRIMID RECUBI PELIC EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

654390
CITALOPRAM TEVA 30MG 28 COMPRIMID RECUBI PELIC EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

654395
CITALOPRAM CINFA 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

654396
CITALOPRAM CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

654398
CITALOPRAM CINFA 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

654404
CETIRIZINA UR 10 mg/ml gotas orales en solucion , 20 ml.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

654405
EBASTINA BEXAL 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

654406
EBASTINA BEXAL 20MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

654412
LOSARTAN SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister).
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654413
LOSARTAN BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister).
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654469
CARVEDILOL WINTHROP 25 mg Comprimidos, 28 comprimidos en blister.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

654479
FINASTERIDA MABO 5MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654512
AMOXIC/CLAVUL RANBAXY 875/125MG 12 COM REC PEL EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

654513
AMOXIC/CLAVUL RANBAXY 875/125MG 24 COM REC PEL EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

654522
ALFUZOSINA RATIOPHARM 10MG 30 COMPR LIBER PROL EFG.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654524
FINASTERIDA CINFA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 COMPRIMIDOS.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654531
ALFUZOSINA MYLAN 10 mg comprimidos de liberacion prolongada , 30 comprimidos.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

654536
CETIRIZINA NORMON 10MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

654546
RAMIPRIL ACOST 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

654556
RAMIPRIL ACOST 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

654557
FINASTERIDA ALTER 5MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654565
CEFTAZIDIMA FARMAGES 1G VI+AMP POL+DIS SOL INY EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

654568
ACETILCISTEINA UR 600MG 20 COMPR EFERV EN TUBO EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

654569
ACETILCISTEINA UR 600MG 20 COMPR EFERV EN SOBR EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

654581
RAMIPRIL UR 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

654584
RAMIPRIL UR 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

654595
CARVEDILOL PREMIUM PHARMA 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

654613
AMOXI/CLAVULA CINFA 875/125MG 12 COMPR REC PEL EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

654614
AMOXI/CLAVULA CINFA 875/125MG 24 COMPR REC PEL EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

654615
RISPERIDONA GENKERN 1MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

654618
RISPERIDONA GENKERN 1MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654619
RISPERIDONA GENKERN 3MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

654620
RISPERIDONA GENKERN 3MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

654621
RISPERIDONA GENKERN 6MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

654622
RISPERIDONA GENKERN 6MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

654628
CLARITROMICINA ARAFARMA GROUP 250MG 12 COM RE EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

654630
CLARITROMICINA ARAFARMA GROUP 500MG 14 COM REC EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

654635
CLARITROMICINA ARAFARMA GRUOP 500MG 21 COM REC EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

654636
LORATADINA RANBAXY 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

654643
TERBINAFINA TEVA GROUP 250MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

654644
TERBINAFINA TEVA GROUP 250MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

654653
ISIS 250 mg comprimidos , 14 comprimidos.
11,66
11,67
0,0009
0,3
5,23
8,16

654654
ISIS 250 mg comprimidos , 28 comprimidos.
23,34
23,34
0
0,3
10,47
16,34

654655
CITALOPRAM MABO 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELI EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

654661
LOSARTAN NORMON 50MG 28 COMPRIMID RECUBI PELIC EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654662
LOSARTAN NORMON 100MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654663
GABAPENTINA COLORKERN 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

654664
GABAPENTINA COLORKERN 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

654678
FLUCONAZOL CINFA 200MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

654679
FLUCONAZOL CINFA 50MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

654680
FLUCONAZOL CINFA 150MG 1 CAPSULA DURA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

654683
FLUCONAZOL CINFA 150MG 4 CAPSULAS DURAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

654684
FLUCONAZOL CINFA 100MG 7 CAPSULAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

654689
RAMIPRIL SANDOZ 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
15,19
15,2
0,0007
0,3
6,81
10,63

654697
IBUPROFENO ARGININA CINFAMED 600MG 40SO GR S O EFG.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

654702
IBUPROFENO ARGININA CINFA 600MG 40SOB GR SO OR EFG.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

654704
LOSARTAN RATIOPHARM 50MG 28 COMPRIM RECUB PELI EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654705
LOSARTAN RATIOPHARM 100MG 28 COMPRIM RECUB PEL EFG.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654714
LOSARTAN ALTER 100MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELI EFG.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

654719
LOSARTAN ALTER 50MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

654721
GLIMEPIRIDA MABO 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

654722
GLIMEPIRIDA MABO 2MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

654726
GLIMEPIRIDA MABO 3MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,51
5,51
0
0,3
2,47
3,86

654727
GLIMEPIRIDA MABO 3MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
22,04
22,05
0,0005
0,3
9,88
15,42

654728
GLIMEPIRIDA MABO 4MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

654729
GLIMEPIRIDA MABO 6MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,02
11,03
0,0009
0,3
4,94
7,71

654730
GLIMEPIRIDA MABO 6MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
44,1
44,1
0
0,3
19,78
30,88

654742
FINASTERIDA UR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654743
FINASTERIDA TEVAGEN 5MG 28 COMPRIM RECUB PELI EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

654744
FLUCONAZOL CINFAMED 50MG 7 CAPSULAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

654745
FLUCONAZOL CINFAMED 100MG 7 CAPSULAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

654746
FLUCONAZOL CINFAMED 150MG 4 CAPSULAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

654747
FLUCONAZOL CINFAMED 150MG 1 CAPSULA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

654748
FLUCONAZOL CINFAMED 200MG 7 CAPSULAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

654751
CITALOPRAM GOIBELA 20MG 14 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

654752
CITALOPRAM GOIBELA 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

655050
ALPRAZOLAM STADA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

655274
ALPRAZOLAM STADA 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

655282
ALPRAZOLAM STADA 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

655407
RANITIDINA MUNDOGEN 300MG 28 COMPRI RECUBIER EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

655415
RANITIDINA MUNDOGEN 300MG 14 COMPRI RECUBIER EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

655423
RANITIDINA MUNDOGEN 150MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

655865
GLIMEPIRIDA MABO 1MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

655866
GLIMEPIRIDA MABO 4MG 120 COMPRIMIDOS EFG.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

655867
CITALOPRAM DEPRONAL 20MG 14 COMPRIM RECUB PELI EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

655868
CITALOPRAM DEPRONAL 20MG 28 COMPRIMID RECU PEL EFG.
7,66
7,66
0
0,3
3,44
5,37

655875
CARVEDILOL ARAFARMA GROUP 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,94
10,07
0,0129
0,25
4,78
7,46

655883
GABAPENTINA CINFA 400MG 30 CAPSULAS EFG.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

655884
GABAPENTINA CINFA 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

655885
GABAPENTINA CINFA 300MG 30 CAPSULAS EFG.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

655888
GABAPENTINA CINFA 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

655891
DOXAZOSINA NEO STADA 4MG 28 COMPR LIBER PROLON EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

655897
SIMVASTATINA BENEL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

655900
SIMVASTATINA BENEL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

655901
AMLODIPINO APOTEX 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

655904
AMLODIPINO APOTEX 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

655922
PAROXETINA ARAFARMA GROUP 20MG 14 COMP REC PEL EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

655923
PAROXETINA ARAFARMA GROUP 20MG 28 COMP REC PEL EFG.
13,04
13,04
0
0,3
5,85
9,13

655924
PAROXETINA ARAFARMA GROUP 20MG 56 COMP REC PEL EFG.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

655925
FINASTERIDA WINTHROP 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

655931
ACETILCISTEINA ACOST 600MG 20 COMPR EFERV TUBO EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

655958
GLUCOSAMINA NORMON 1500MG 20 SOB POLV SOL ORAL EFG.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

655959
GLUCOSAMINA NORMON 1500MG 30 SOB POLV SOL ORAL EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

655960
AMOXICIL/CLAVULA SALA 875/125MG 12 COM REC PEL EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

655961
AMOXICIL/CLAVULA SALA 875/125MG 24 COM REC PEL EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

655971
RISPERIDONA ARAFARMA GROUP 3MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

655972
RISPERIDONA ARAFARMA GROUP 3MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

655973
RISPERIDONA ARAFARMA GROUP 1MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

655974
RISPERIDONA ARAFARMA GROUP 1MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

655980
PAROXETINA RANBAXY 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

655981
PAROXETINA RANBAXY 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

655982
PAROXETINA RANBAXY 20MG 56 COMPRIMIDOS EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

655995
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL SANDOZ 70MG 4 COMPRI EFG.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

656013
ACECLOFENACO ALPROFARMA 100MG 20 COMPR REC PEL EFG.
4,26
4,26
0
0,3
2
3,12

656014
ACECLOFENACO ALPROFARMA 100MG 40 COMPR REC PEL EFG.
8,52
8,52
0
0,3
3,82
5,96

656054
FINASTERIDA BENEL 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
15,36
15,37
0,0007
0,3
6,89
10,76

656062
LAMOTRIGINA STADA 50MG 56 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

656063
LAMOTRIGINA STADA 100MG 56 COMPRIMI DISPERSABL EFG.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

656064
LAMOTRIGINA STADA 25MG 21 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

656065
LAMOTRIGINA STADA 25MG 42 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

656068
LAMOTRIGINA STADA 25MG 56 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

656069
LAMOTRIGINA STADA 200MG 30 COMPRIMID DISPERSAB EFG.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

656071
LAMOTRIGINA STADA 50MG 42 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

656077
CARBOPLATINO PLIVA 10MG/ML 1VI 50MG/5ML S PERF EFG.
17,05
17,05
0
0,3
7,64
11,93

656078
CARBOPLATINO PLIVA 10MG/ML 1VI 150MG/15ML S PE EFG.
51,14
51,14
0
0,3
22,93
35,8

656079
CARBOPLATINO PLIVA 10MG/ML 1VI 450MG/45ML S PE EFG.
153,42
153,42
0
0,3
71,13
111,04

656087
CETIRIZINA SANDOZ 10 mg comprimidos, 20 comprimidos.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

656092
PAROXETINA EDIGEN 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

656093
PAROXETINA EDIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

656094
PAROXETINA EDIGEN 20MG 56 COMPRIMIDOS EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

656111
BICALUTAMIDA PENSA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

656115
GABAPENTINA KORHISPANA 300 mg capsulas duras, 90 CAPSULAS.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

656118
GABAPENTINA KORHISPANA 100 MG CAPSULAS, 90 CAPSULAS.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

656119
GABAPENTINA KORHISPANA 400 mg capsulas duras, 90 CAPSULAS.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

656130
RAMIPRIL ANGENERICO 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

656131
RAMIPRIL ANGENERICO 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

656134
PANTOPRAZOL STADA 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656135
PANTOPRAZOL STADA 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

656136
PANTOPRAZOL RECORDATI 40MG 14 COMPR GASTRORRES EFG.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656137
PANTOPRAZOL RECORDATI 40MG 28 COMPR GASTRORRES EFG.
27,87
27,91
0,0014
0,3
12,5
19,51

656138
PANTOPRAZOL KERN PHARMA 40MG 14 COMP GASTRORRE EFG.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656139
PANTOPRAZOL KERN PHARMA 40MG 28 COMP GASTRORRS EFG.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

656142
PANTOPRAZOL MYLAN 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656143
PANTOPRAZOL MYLAN 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

656144
PANTOPRAZOL PENSA 40MG 14 COMPRIMID GASTRORRES EFG.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656145
PANTOPRAZOL PENSA 40MG 28 COMPRIMID GASTRORRES EFG.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

656146
PANTOPRAZOL MADAUS 40MG 14 COMPRIMID GASTRORES EFG.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656147
PANTOPRAZOL MADAUS 40MG 28 COMPRIMID GASTRORES EFG.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

656148
PANTOPRAZOL CINFA 40MG 14 COMPRIM GASTRORESIST EFG.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656149
PANTOPRAZOL CINFA 40MG 28 COMPRIM GASTRORRESIS EFG.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

656172
CIPROFLOXACINO DAVUR 750MG 10 COMPRIM RECU PEL EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

656176
CIPROFLOXACINO DAVUR 500MG 20 COMPRIM RECU PEL EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

656178
FLUOXETINA RANBAXY 20MG 28 COMPRIMIDOS DISPERS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

656195
CEFUROXIMA RATIOPHARM 500MG 12 COMPRIM REC PEL EFG.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

656196
TRIFLUSAL TEVA 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

656197
TRIFLUSAL TEVA 300MG 50 CAPSULAS EFG.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

656201
FLUOXETINA MYLAN 20 mg comprimidos dispersables , 28 comprimidos.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

656221
AMLODIPINO TEVA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

656222
CEFUROXIMA RATIOPHAM 250MG 12 COMPRIM RECU PEL EFG.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

656225
AMLODIPINO TEVA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

656226
EBASTINA STADA 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

656227
EBASTINA STADA 20MG 20 COMPRIMI RECUB PELICULA EFG.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

656231
TRAMADOL ASTA MEDICA 100MG SOL INYEC 5 AMP 2ML EFG.
4,68
4,68
0
0,3
2,1
3,28

656237
GLUCOSAMINA CINFA 1500MG 20 SOBR POLVO SO ORAL EFG.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

656238
GLUCOSAMINA CINFA 1500MG 30 SOBR POLV SOL ORAL EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

656239
GLUCOSAMINA CINFAMED 1500MG 20 SOB POLV SO ORL EFG.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

656240
GLUCOSAMINA CINFAMED 1500MG 30 SOBR POL SO ORL EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

656248
ONDANSETRON STADA 4MG 15 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

656251
ONDANSETRON STADA 8MG 15 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

656257
LANSOPRAZOL KORHISPANA 15 mg CAPSULAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

656258
LANSOPRAZOL KORHISPANA 30 mg CAPSULAS GASTRORRESISTENTES, 14 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

656259
LANSOPRAZOL KORHISPANA 30 mg CAPSULAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

656260
CEFUROXIMA NORMON 250MG 12 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

656261
CEFUROXIMA NORMON 500MG 12 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

656275
CEFTAZIDIMA LDP TORLAN 500 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial +1 ampolla.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

656276
Ceftazidima LDP TORLAN 1g Polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial + 1 ampolla.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

656277
AMLODIPINO RANBAXY 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

656278
AMLODIPINO RANBAXY 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

656279
ACIDO ALENDRONICO TEVA 70MG 4 COMPRIMIDOS EFG.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

656282
Acido Alendronico TEVA 10 mg comprimidos 28 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

656286
BICALUTAMIDA NORMON 50MG 30 COMPRIM RECUB PELI EFG.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

656290
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL MABO 70 mg COMPRIMIDOS, 4 COMPRIMIDOS.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

656293
TERBINAFINA MYLAN 250 mg Comprimidos , 14 comprimidos.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

656294
TERBINAFINA MYLAN 250 mg Comprimidos , 28 comprimidos.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

656301
CETIRIZINA APHAR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

656304
ACETILCISTEINA PENSA 600MG 20 COMPRIM EFERVESC EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

656305
AMOXICILINA ARDINE 1g polvo para suspension oral, 24 sobres.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

656311
SERTRALINA VIR 50 MG COMPRIMIDOS, 30 COMPRIMIDOS.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

656313
SERTRALINA LAREQ 50 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

656314
CAPTOPRIL TAMARANG 50 mg comprimidos 30.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

656317
SERTRALINA LAREQ 100 MG COMPRIMIDOS, 30 COMPRIMIDOS.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

656319
SERTRALINA VIR 100 mg comprimidos, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

656322
CAPTOPRIL TAMARANG 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

656335
CEFOXITINA IPS 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 1 vial + 1 ampolla.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

656336
CEFOXITINA IPS 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IM, 1 vial + 1 ampolla.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

656343
LOSARTAN PENSA 50MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

656344
LOSARTAN PENSA 100MG 28 COMPRIMID RECUBI PELIC EFG.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

656345
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ACOST 500/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 24 comprimidos.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

656370
FINASTERIDE TECNIGEN 5MG 28 COMPRIM RECUB PELI EFG.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

656373
SERTRALINA TECNIGEN 50 mg comprimidos, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

656374
SERTRALINA TECNIGEN 100 mg comprimidos, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

656376
GABAPENTINA TEVAGEN 300 mg capsulas, 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

656377
GABAPENTINA TEVAGEN 400 mg capsulas, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

656380
TRIFUSAL TOLL MANUFACTURING SERVICES 300 mg capsulas , 50 capsulas.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

656381
TRIFUSAL TOLL PHARMA 300 mg capsulas duras , 50 capsulas.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

656384
Lamotrigina Acost 25 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos (blister).
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

656385
Lamotrigina Acost 50 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos (blister).
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

656386
Lamotrigina Acost 100 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos (blister).
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

656392
Lamotrigina Acost 200 mg comprimidos dispersables, 30 comprimidos (blister).
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

656396
TERBINAFINA NORMON 250 mg comprimidos, 14 comprimidos.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

656399
TERBINAFINA NORMON 250 mg comprimidos, 28 comprimidos.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

656425
LOSARTAN WINTHROP 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

656426
LOSARTAN WINTHROP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

656428
TRIFLUSAL CINFA 300 MG CAPSULAS, 50 capsulas.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

656429
Ebastina Teva 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

656430
Ebastina Teva 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

656431
GABAPENTINA UXA 300 mg capsulas duras, 90 capsulas.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

656432
GABAPENTINA UXA 400 mg capsulas duras, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

656437
ONDANSETRON MERCK 8 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 6 comprimidos.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

656438
ONDANSETRON MYLAN 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 15 comprimidos.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

656442
CEFUROXIMA KERN PHARMA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

656443
CEFUROXIMA KERN PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

656450
ONDANSETRON MERCK 4 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 6 comprimidos.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

656451
ONDANSETRON MYLAN 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 15 comprimidos.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

656452
GABAPENTINA COMBIX 300 mg capsulas, 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

656456
ACETILCISTEINA KERN PHARMA 600 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 comprimidos.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

656467
GABAPENTINA COMBIX 300 mg capsulas, 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

656468
GABAPENTINA COMBIX 400 mg capsulas, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

656469
GABAPENTINA COMBIX 400 mg capsulas, 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

656480
TRIMETAZIDINA CINFAMED 20 mg comprimidos, 60 comprimidos.
5,29
5,29
0
0,3
2,37
3,7

656481
TRIMETAZIDINA CINFA 20 mg comprimidos, 60 comprimidos.
5,29
5,29
0
0,3
2,37
3,7

656483
ATENOLOL TARBIS 50 mg comprimidos, 60 comprimidos.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

656498
CITALOPRAM PHARMAGENUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

656499
GABAPENTINA PHARMAGENUS 300 mg capsulas,90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

656510
FLUOXETINA SUMOL 20 mg capsulas duras, 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

656511
FLUOXETINA SUMOL 20 mg capsulas duras, 60 capsulas.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

656523
Citalopram Asol 20 mg comprimidos , 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

656524
Citalopram Asol 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

656525
Citalopram Asol 30 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

656531
GABAPENTINA RATIOPHARM 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

656536
RISPERIDONA RATIOPHARM 6 mg comprimidos, 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

656545
FOSINOPRIL TEVA 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
13,53
13,53
0
0,3
6,07
9,48

656551
CITALOPRAM UXA 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

656555
SIMVASTATINA UXA 20 mg comprimidos, 28 Comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

656556
SIMVASTATINA UXA 40 mg comprimidos, 28 Comprimidos.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

656558
CITALOPRAM UXA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,66
7,66
0
0,3
3,44
5,37

656566
LOSARTAN ACOST 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos (blister).
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

656567
LOSARTAN ACOST 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos (blister).
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

656568
RISPERIDONA NORMON 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

656569
CETIRIZINA CUVEFARMA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
3,9
3,9
0
0,3
2
3,12

656570
RISPERIDONA NORMON 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

656571
RISPERIDONA NORMON 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

656572
RISPERIDONA NORMON 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

656573
RISPERIDONA NORMON 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

656574
RISPERIDONA NORMON 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

656575
CETIRIZINA FARMALIDER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

656591
GLIMEPIRIDA COMBIX 4 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

656592
GLIMEPIRIDA COMBIX 4 mg comprimidos, 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

656605
LISINOPRIL QUALIGEN 5 mg comprimidos, 60 Comprimidos.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

656606
LISINOPRIL QUALIGEN 20 mg comprimidos, 28 Comprimidos.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

656608
RAMIPRIL ASOL 2,5 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

656609
RAMIPRIL ASOL 5 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

656610
RAMIPRIL ASOL 10 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
15,2
15,2
0
0,3
6,82
10,65

656617
Citalopram Tarbis 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

656621
MELOXICAM SUMOL 15 MG COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

656631
RAMIPRIL SUMOL 2,5 mg COMPRIMIDOS 28 COMPRIMIDOS.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

656632
RAMIPRIL SUMOL 5 mg COMPRIMIDOS, 28 COMPRIMIDOS.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

656633
RAMIPRIL SUMOL 10 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos Co.
15,2
15,2
0
0,3
6,82
10,65

656634
FINASTERIDA ARAFARMA GROUP 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
15,36
15,37
0,0007
0,3
6,89
10,76

656676
BISOPROLOL SUMOL 5 MG COMPRIMIDOS, 60 comprimidos.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

656677
BISOPROLOL SUMOL 10 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

656680
BISOPROLOL SUMOL 10 MG COMPRIMIDOS, 60 comprimidos.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

656699
AMISULPRIDA ARAFARMA GROUP 100 mg comprimidos , 60 comprimidos.
33,39
33,42
0,0009
0,3
14,97
23,37

656700
AMISULPRIDA ARAFARMA GROUP 200 mg comprimidos , 60 comprimidos.
66,69
66,83
0,0021
0,3
29,9
46,68

656701
AMISULPRIDA ARAFARMA GROUP 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
66,69
66,83
0,0021
0,3
29,9
46,68

656791
VENLAFAXINA RETARD STADA 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

656792
VENLAFAXINA RETARD STADA 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

656795
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL CUVEFARMA 70 mg comprimidos , 4 COMPRIMIDOS.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

656799
LOSARTAN UXA 100 mg, comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,9
21,91
0,0005
0,3
9,82
15,33

656800
LOSARTAN UXA 50 mg, comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,94
10,95
0,0009
0,3
4,91
7,66

656803
EBASTINA QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

656804
EBASTINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

656813
AMLODIPINO ARGENOL 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

656814
AMLODIPINO ARGENOL 10 mg comprimidos 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

656846
VENLAFAXINA RETARD SANDOZ 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

656847
AMOXICILINA CLAVULANICO KERN PHARMA 500/125 mg polvo para suspension oral , 24 sobres.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

656849
AMOXICILINA/CLAVULANICO KERN PHARMA 500/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

656860
PAROXETINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

656867
ARAFAXINA RETARD 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,39
17,49
0,0629
0,2
8,4
13,11

656870
ARAFAXINA RETARD 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,34
34,99
0,0186
0,25
16,5
25,76

656875
TAMSULOSINA CUVE 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 Capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

656878
FLUOXETINA TARBIS 20 mg capsulas duras , 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

656879
FLUOXETINA TARBIS 20 mg capsulas duras , 60 capsulas.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

656880
AZITROMICINA TARBIS 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

656886
CIPROFLOXACINO TARBIS 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

656887
CIPROFLOXACINO TARBIS 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

656888
CIPROFLOXACINO TARBIS 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
8,77
8,78
0,0011
0,3
3,93
6,14

656889
CITALOPRAM TARBIS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

656890
CITALOPRAM TARBIS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

656894
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

656895
GABAPENTINA TARBIS 300 mg capsulas duras , 90 Capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

656896
GABAPENTINA TARBIS 400 mg capsulas duras , 90 Capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

656897
Losartan Tarbis 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

656898
Losartan Tarbis 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

656903
RANITIDINA TARBIS 150 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

656904
RANITIDINA TARBIS 300 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

656905
RISPERIDONA TARBIS 1 mg comprimidos , 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

656906
RISPERIDONA TARBIS 1 mg comprimidos , 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

656907
RISPERIDONA TARBIS 3 mg comprimidos , 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

656908
RISPERIDONA TARBIS 3 mg comprimidos , 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

656909
RISPERIDONA TARBIS 6 mg comprimidos , 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

656910
RISPERIDONA TARBIS 6 mg comprimidos , 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

656912
SIMVASTATINA TARBIS 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

656913
SIMVASTATINA TARBIS 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

656926
RANITIDINA CINFA 300MG 28 COMPRIM RECU EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

656931
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA SUMOL 20/12,5mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

656932
LOSARTAN SUMOL 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

656933
LOSARTAN SUMOL 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

656949
RISPERIDONA SUMOL 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

656950
RISPERIDONA SUMOL 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

656951
RISPERIDONA SUMOL 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

656952
RISPERIDONA SUMOL 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

656953
RISPERIDONA SUMOL 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

656969
BISOPROLOL TARBIS 5 mg comprimidos , 60 comprimidos.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

656970
BISOPROLOL TARBIS 10 mg comprimidos , 30 comprimiods.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

656971
BISOPROLOL TARBIS 10 mg comprimidos , 60 comprimidos.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

656972
PANTOPRAZOL ALMUS 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656973
PANTOPRAZOL ALMUS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

656974
PANTOPRAZOL ALMUS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

657023
TRAMADOL RATIOPHARM 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

657122
FLUTAMIDA ELFAR 250MG 84 COMPRIMIDOS EFG.
71,67
71,67
0
0,3
32,14
50,17

657130
FLUTAMIDA ELFAR 250MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
42,66
42,66
0
0,3
19,13
29,86

657833
RANITIDINA CINFA 300MG 14 COMPRIM RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

657841
RANITIDINA CINFA 150MG 28 COMPRIM RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

658039
DOXORUBICINA FERRER FARMA 50MG/VI 25ML EFG.
30,55
30,55
0
0,3
13,7
21,39

658054
DOXORUBICINA FERRER FARM 10 MG 1 VIAL SOLU 5 ML.
6,1
6,11
0,0016
0,3
2,74
4,28

658086
CEFUROXIMA RANBAXY 500 mg comprimidos, 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

658087
CEFUROXIMA RANBAXY 250 mg comprimidos, 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

658089
QUINAPRIL RANBAXY 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

658090
QUINAPRIL RANBAXY 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

658091
QUINAPRIL RANBAXY 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
3,57
3,57
0
0,3
2
3,12

658093
ATENOLOL APOTEX 50 mg comprimidos , 60 comprimidos.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

658094
ATENOLOL APOTEX 100 mg comprimidos , 30 comprimidos.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

658095
ATENOLOL APOTEX 100 mg comprimidos , 60 comprimidos.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

658097
ATENOLOL TARBIS 100 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

658098
ATENOLOL TARBIS 100 mg comprimidos, 60 comprimidos.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

658101
CITALOPRAM MUNDOGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

658102
CITALOPRAM MUNDOGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

658109
PANTOPRAZOL ALTER 40MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 COMPRIMIDOS.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

658110
PANTOPRAZOL ALTER 40MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 14 COMPRIMIDOS.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

658114
GABAPENTINA WINTHROP 400 mg capsulas duras, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

658115
GABAPENTINA WINTHROP 300 mg capsulas duras, 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

658116
TERBINAFINA KERN PHARMA 250 MG COMPRIMIDOS, 14 comprimidos.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

658117
TERBINAFINA KERN PHARMA 250 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

658118
EBASTINA COMBIX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

658119
EBASTINA COMBIX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

658121
Dacarbazina RCA 100 mg polvo para solucion inyectable o para perfusion, 10 viales.
32,3
32,33
0,0009
0,3
14,48
22,6

658122
Dacarbazina RCA 200 mg polvo para solucion inyectable o para perfusion, 10 viales.
64,6
64,66
0,0009
0,3
28,97
45,22

658123
BICALUTAMIDA SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

658124
CITREL 40 mg Comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

658125
CITREL 40 mg Comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

658128
TRIFLUSAL EDIGEN 300 mg Capsulas duras, 30 capsulas.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

658129
TRIFLUSAL EDIGEN 300 mg Capsulas duras, 50 capsulas.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

658133
PAROXETINA WINTHROP 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

658134
PAROXETINA WINTHROP 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

658135
PAROXETINA WINTHROP 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

658139
LOSARTAN COMBIX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

658141
LOSARTAN COMBIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

658143
TORASEMIDA PHARMAGENUS 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

658144
TORASEMIDA PHARMAGENUS 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

658158
TERBINAFINA PHARMAKERN 250 MG COMPRIMIDOS, 14 Comprimidos.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

658159
TERBINAFINA PHARMAKERN 250 MG COMPRIMIDOS, 28 Comprimidos.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

658163
RAMIPRIL NORMON 2,5 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

658164
RAMIPRIL NORMON 5 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

658165
RAMIPRIL NORMON 10 mg Comprimidos , 28 comprimidos.
15,19
15,2
0,0007
0,3
6,81
10,63

658166
TERAZOSINA NORMON 5 MG COMPRIMIDOS, 30 Comprimidos.
11,65
11,65
0
0,3
5,22
8,15

658170
EBASTINA UR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

658171
EBASTINA UR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

658180
Alprazolam Ranbaxy 2 mg comprimidos, 30 comprimidos.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

658181
Alprazolam Ranbaxy 2 mg comprimidos, 50 comprimidos.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

658192
CAPTOPRIL FARMALIDER 50 MG comprimidos, 30 comprimidos.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

658193
Fenofibrato KernPharma 160 mg capsulas duras, 30 capsulas.
7,76
8,04
0,0348
0,25
3,73
5,82

658194
AMLODIPINO STADA 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658196
AMLODIPINO STADA 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658213
TORASEMIDA ALTER 5 mg comprimidos, 30 Comprimidos.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

658214
TORASEMIDA ALTER 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

658215
ENALAPRIL-HIDROCLOROTIAZIDA ACOST 20/12.5 MG comprimidos, 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

658218
AMLODIPINO NORMON 5 mg Comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658219
AMLODIPINO NORMON 10 mg Comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658221
EBASTINA ACOST 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

658222
EBASTINA Acost 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

658224
CARVEDILOL CINFAMED 25 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

658238
Losartan Pharmagenus 50 mg comprimidos, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

658240
Losartan Pharmagenus 100 mg comprimidos, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

658242
CARVEDILOL CINFA 25 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

658265
GLUCOSAMINA ROTTAPHARM 1500 mg polvo para solucion oral, 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

658266
GLUCOSAMINA ROTTAPHARM 1500 mg polvo para solucion oral, 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658267
VENLAFAXINA UR 150 mg capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

658273
Folinato Calcico GENFARMA 50mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial + 1 ampolla.
7,59
7,59
0
0,3
3,4
5,31

658279
Fosinopril Ranbaxy 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
13,53
13,53
0
0,3
6,07
9,48

658281
FOLINATO CALCICO G.E.S. 50 mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial + 1 ampolla.
7,59
7,59
0
0,3
3,4
5,31

658283
Sertralina Farmalid 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

658289
VENLAFAXINA UR 75 mg capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

658290
GABAPENTINA RANBAXY 300 mg capsulas duras, 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

658291
GABAPENTINA RANBAXY 300 mg capsulas duras, 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

658292
GABAPENTINA RANBAXY 400 mg capsulas duras, 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

658293
GABAPENTINA RANBAXY 400 mg capsulas duras, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

658315
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA UR 20/12.5 MG COMPRIMIDOS, 28 COMPRIMIDOS.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

658321
Gabapentina Ranbaxy 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos blister.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

658322
Gabapentina Ranbaxy 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos blister.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

658331
FLUCONAZOL MUNDOGEN 50 MG CAPSULAS DURAS, 7 capsulas.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

658332
FLUCONAZOL MUNDOGEN 100 MG CAPSULAS DURAS, 7 capsulas.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

658333
FLUCONAZOL MUNDOGEN 150 MG CAPSULAS DURAS, 1 capsulas.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

658334
FLUCONAZOL MUNDOGEN 150 MG CAPSULAS DURAS, 4 capsulas.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

658335
FLUCONAZOL MUNDOGEN 200 mg capsulas duras , 7 capsulas.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

658337
Gabapentina Ranbaxy 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos frasco.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

658338
TAMSULOSINA NORMON 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada, 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

658342
GABAPENTINA RANBAXY 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos frasco.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

658346
Sertralina Farmalid 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

658348
Sertralina Farmalider 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

658350
Sertralina Farmalider 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

658354
CITALOPRAM PENSA 20 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

658355
CITALOPRAM PENSA 20 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

658356
CITALOPRAM PENSA 30 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

658364
PANPROTON 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

658365
PANPROTON 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

658366
PANTOPRAZOL RATIOPHARM 40MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 14 COMPRIMIDOS.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

658367
PANTOPRAZOL RATIOPHARM 40MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 COMPRIMIDOS.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

658368
BUDESONIDA ALDO-UNION 64 microgramos suspension para pulverizacion nasal, 120 dosis.
3,95
3,95
0
0,3
2
3,12

658383
LOSARTAN UR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,94
10,95
0,0009
0,3
4,91
7,66

658384
LOSARTAN UR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

658387
Cefuroxima Solasma 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

658388
Cefuroxima Solasma 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

658392
Gabapentina Tarbis 100 mg capsulas duras, 90 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

658394
AMLODIPINO RATIOPHARM 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658395
AMLODIPINO RATIOPHARM 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658399
CEFUROXIMA BEXAL 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

658400
CEFUROXIMA BEXAL 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

658402
AMLODIPINO EDIGEN 10 mg comprimidos, 14 comprimidos.
4,54
4,54
0
0,3
2,04
3,18

658403
AMLODIPINO EDIGEN 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,54
4,54
0
0,3
2,04
3,18

658405
NAPROXENO NORMON 500 MG comprimidos, 40 comprimidos.
6,2
6,2
0
0,3
2,78
4,34

658406
TAMSULOSINA RANBAXY 0,4 mg capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

658413
PAROXETINA BEXAL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

658421
ONDANSETRON EDIGEN 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 6 comprimidos.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

658422
ONDANSETRON EDIGEN 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 15 comprimidos.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

658423
ONDANSETRON EDIGEN 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 6 comprimidos.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

658424
ONDANSETRON EDIGEN 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 15 comprimidos.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

658430
GLUCOSAMINA BEXAL 1500 mg polvo para solucion oral, 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

658431
GLUCOSAMINA BEXAL 1500 mg polvo para solucion oral, 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658459
Bicalutamida Bexal 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
98,77
99,31
0,0054
0,3
44,29
69,14

658462
CETIRIZINA SANDOZ 10 mg/ml gotas orales en solucion, 20 ml.
3,9
3,9
0
0,3
2
3,12

658469
Tramadol STADA 100 mg solucion inyectable, 5 ampollas.
4,67
4,68
0,0021
0,3
2,09
3,26

658470
Tramadol STADA 100 mg/ ml gotas orales en solucion, 10 ml.
4,57
4,58
0,0022
0,3
2,05
3,2

658471
Tramadol STADA 100 mg/ ml gotas orales en solucion, 30 ml.
13,64
13,74
0,0073
0,3
6,12
9,55

658474
GLUCOSAMINA SANDOZ 1500 mg polvo para solucion oral, 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

658475
GLUCOSAMINA SANDOZ 1500 mg polvo para solucion oral, 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658477
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL CANTABRIA 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

658478
Finasterida Spyfarma 5mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

658479
FINASTERIDA QUALIGEN 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

658480
AMLODIPINO MYLAN 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658481
AMLODIPINO MYLAN 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658483
CARVEDILOL EDIGEN 12,5 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
5,01
5,03
0,004
0,3
2,25
3,51

658507
GABAPENTINA WINTHROP 400 mg capsulas duras, 30 caps.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

658508
GABAPENTINA WINTHROP 300 mg capsulas duras; 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

658511
EBASTINA NORMON 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 COMPRIMIDOS.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

658512
EBASTINA NORMON 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 COMPRIMIDOS.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

658514
PERINDOPRIL ROMIKIM FARMA 4 mg comprimidos, 30 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

658515
PERINDOPRIL ROMIKIM FARMA 8 mg comprimidos, 30 comprimidos.
21,14
21,63
0,0227
0,25
10,16
15,86

658516
TRIFLUSAL CINFA 300 MG CAPSULAS, 30 capsulas.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

658517
Pravastatina Davur 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

658519
Pravastatina Davur 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

658520
Pravastatina Davur 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

658544
TORASEMIDA UR 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

658545
TORASEMIDA UR 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

658546
PAROXETINA MABO 10 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.
6,98
6,98
0
0,3
3,13
4,89

658547
PAROXETINA MABO 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

658548
PAROXETINA MABO 20 mg comprimidos, 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

658576
Sertralina TEVA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

658577
Sertralina TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

658579
LISINOPRIL UR 5 mg comprimidos, 60 comprimidos.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

658580
LISINOPRIL UR 20 mg comprimidos, 28 Comprimidos.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

658597
VENLAFAXINA KERN PHARMA 37,5 mg Comprimidos, 60 comprimidos.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

658598
VENLAFAXINA KERN PHARMA 50 mg Comprimidos, 30 Comprimidos.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

658599
VENLAFAXINA KERN PHARMA 75 mg Comprimidos, 60 Comprimidos.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

658601
PERINDOPRIL ALTER 4 mg comprimidos, 30 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

658602
PERINDOPRIL ALTER 8 mg comprimidos, 30 comprimidos.
21,14
21,63
0,0227
0,25
10,16
15,86

658603
LISINOPRIL ACOST 5 mg comprimidos, 60 comprimidos.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

658604
LISINOPRIL ACOST 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

658607
PRAVASTATINA QUALIGEN 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

658608
PRAVASTATINA QUALIGEN 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

658610
PRAVASTATINA QUALIGEN 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

658617
FLUOXETINA SANDOZ 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

658648
GLUCOSAMINA KORHISPANA 1.500 mg polvo para solucion oral, 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

658649
GLUCOSAMINA KORHISPANA 1.500 mg polvo para solucion oral, 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658654
FENTANILO MATRIX WINTHROP 25 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
21,2
21,2
0
0,3
9,51
14,85

658655
FENTANILO MATRIX WINTHROP 50 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
42,41
42,41
0
0,3
19,02
29,69

658656
FENTANILO MATRIX WINTHROP 75 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
63,61
63,61
0
0,3
28,53
44,54

658657
FENTANILO MATRIX WINTHROP 100 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
84,81
84,82
0,0001
0,3
38,03
59,37

658670
AMLODIPINO WINTHROP 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658671
AMLODIPINO WINTHROP 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658673
Gabapentina Stada 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

658675
Gabapentina Stada 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

658680
TRIMETAZIDINA RATIOPHARM 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
5,29
5,29
0
0,3
2,37
3,7

658686
ACETATO DE CIPROTERONA ETINILESTRADIOL DAVUR 2 mg/35 mcg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
3,81
3,81
0
0,3
2
3,12

658687
CEFUROXIMA RATIOPHARM 250 mg polvo para suspension oral 12.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

658688
CEFUROXIMA RATIOPHARM 500 mg polvo para suspension oral 12.
16,78
16,8
0,0012
0,3
7,53
11,75

658692
LOSARTAN ASOL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

658693
LOSARTAN ASOL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

658698
LOSARTAN FARMALTER 50 mg comprimidos, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

658699
LOSARTAN FARMALTER 100 mg comprimidos, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

658711
GABAPENTINA TEVA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

658714
Topiramato STADA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

658717
Topiramato STADA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

658719
Topiramato STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

658721
Topiramato STADA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

658742
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 20mg/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

658745
Gabapentina Teva 800mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

658746
PANTOPRAZOL RANBAXY 40 mg Comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

658747
PANTOPRAZOL RANBAXY 40 mg Comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

658748
ARAINNO 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

658749
ARAINNO 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658750
Paroxetina Uxa 20mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
13,04
13,04
0
0,3
5,85
9,13

658751
Paroxetina Uxa 20mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

658762
GLUCOSAMINA DAVUR 1500 mg polvo para solucion oral , 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

658763
GLUCOSAMINA DAVUR 1500 mg polvo para solucion oral , 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658772
PAROXETINA MABO 20 mg comprimidos, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

658776
LISINOPRIL ANGENERICO 5 mg comprimidos, 60 comprimidos.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

658777
LISINOPRIL ANGENERICO 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

658779
NORFLOXACINO CINFAMED 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

658780
NORFLOXACINO CINFA 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

658786
ACETATO DE CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL SANDOZ 2 mg/ 0.035 mg comprimidos recubiertos, 28 comp.
3,81
3,81
0
0,3
2
3,12

658792
FLUOXETINA ANGENERICO 20 mg capsulas, 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

658803
LAMOTRIGINA COMBIX 25 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

658804
LAMOTRIGINA COMBIX 50 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

658805
LAMOTRIGINA COMBIX 100 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

658806
LAMOTRIGINA COMBIX 200 mg comprimidos dispersables, 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

658808
LAMOTRIGINA DAVUR 25 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

658809
LAMOTRIGINA DAVUR 50 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

658810
LAMOTRIGINA DAVUR 100 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

658811
LAMOTRIGINA DAVUR 200 mg comprimidos dispersables, 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

658813
Ebastina Alprofarma 20 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

658814
Ebastina Alprofarma 10 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

658820
SOTALOL RANBAXY 160 mg comprimidos, 30 comprimidos.
5,48
5,48
0
0,3
2,46
3,84

658821
SUMATRIPTAN UR 50 mg comprimidos, 4 comprimidos.
17,59
17,61
0,0011
0,3
7,89
12,32

658828
Amlodipino DAVUR 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658829
Amlodipino DAVUR 5mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658830
AMLODIPINO (MESILATO) RIMAFAR 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658832
AMLODIPINO (MESILATO) RIMAFAR 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658851
OXCARMYLAN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos.
31,58
31,71
0,0041
0,3
14,16
22,1

658852
OXCARMYLAN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos.
61,77
63,42
0,026
0,25
29,68
46,33

658854
Olanzapina KERN PHARMA 2,5 mg comprimidos, 28 Comimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

658855
Olanzapina KERN PHARMA 5 mg comprimidos, 28 Comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658857
OLANZAPINA KERN PHARMA 7,5 mg comprimidos, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658858
OLANZAPINA KERN PHARMA 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658859
OLANZAPINA KERN PHARMA 10 mg comprimidos, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658860
TOPIRAMATO KERN PHARMA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

658861
TOPIRAMATO KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

658862
TOPIRAMATO KERN PHARMA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

658865
TOPIRAMATO COMBIX 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

658866
TOPIRAMATO COMBIX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

658867
TOPIRAMATO COMBIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

658868
TOPIRAMATO COMBIX 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

658870
OLANZAPINA GENKERN 2,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

658871
OLANZAPINA GENKERN 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658873
OLANZAPINA GENKERN 7,5 mg comprimidos, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658874
OLANZAPINA GENKERN 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658875
OLANZAPINA GENKERN 10 mg comprimidos, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658876
OLANZAPINA RELUCAL 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658877
OLANZAPINA RELUCAL 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658878
OLANZAPINA RELUCAL 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658879
OLANZAPINA RELUCAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658881
OLANZAPINA RELUCAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658882
OLANZAPINA NEREDAL 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658883
OLANZAPINA NEREDAL 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658884
OLANZAPINA NEREDAL 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658885
OLANZAPINA NEREDAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658886
OLANZAPINA NEREDAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658887
OLANZAPINA ROENBAL 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658888
OLANZAPINA ROENBAL 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658889
OLANZAPINA ROENBAL 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658890
OLANZAPINA ROENBAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658891
OLANZAPINA ROENBAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658892
OLANZAPINA RATIOPHARM 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658893
OLANZAPINA RATIOPHARM 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

658894
OLANZAPINA RATIOPHARM 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

658895
OLANZAPINA RATIOPHARM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

658896
OLANZAPINA RATIOPHARM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658897
OLANZAPINA DUBILAC 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658899
OLANZAPINA DUBILAC 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658900
OLANZAPINA DUBILAC 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658901
OLANZAPINA DUBILAC 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658902
OLANZAPINA DUBILAC 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658903
OLANZAPINA ABAX 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658904
OLANZAPINA ABAX 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658905
OLANZAPINA ABAX 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658907
OLANZAPINA ABAX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658908
OLANZAPINA ABAX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658909
OLANZAPINA IBAMEL 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658910
OLANZAPINA IBAMEL 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658911
OLANZAPINA IBAMEL 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658912
OLANZAPINA IBAMEL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658913
OLANZAPINA IBAMEL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658916
TOPIRAMATO KERN PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

658923
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 4 comprimidos.
17,61
17,61
0
0,3
7,9
12,33

658924
OLANZAPINA VIDORAL 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658925
OLANZAPINA VIDORAL 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658926
OLANZAPINA VIDORAL 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658927
OLANZAPINA VIDORAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658928
OLANZAPINA VIDORAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658929
OLANZAPINA QUALIGEN 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

658931
OLANZAPINA QUALIGEN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658932
OLANZAPINA QUALIGEN 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658933
OLANZAPINA QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658934
OLANZAPINA QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658935
OLANZAPINA VIRFUTON 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

658936
OLANZAPINA VIRFUTON 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658937
OLANZAPINA VIRFUTON 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658938
OLANZAPINA VIRFUTON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658939
OLANZAPINA VIRFUTON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658940
PRAVASTATINA DAIICHI SANKYO 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

658941
AMLODIPINO CUVEFARMA 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

658942
AMLODIPINO CUVEFARMA 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658951
PRAVASTATINA DAIICHI SANKYO 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

658952
PRAVASTATINA DAIICHI SANKYO 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

658955
CARBOPLATINO PHARMACIA 10MG/ML 1 VIAL 5ML INY EFG.
17,05
17,05
0
0,3
7,64
11,93

658960
FOSINOPRIL MYLAN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
13,53
13,53
0
0,3
6,07
9,48

658969
OLANZAPINA STADA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

658970
OLANZAPINA STADA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

658972
OLANZAPINA STADA 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

658973
OLANZAPINA STADA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

658974
OLANZAPINA STADA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

658980
AMLODIPINO SANDOZ 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658981
AMLODIPINO SANDOZ 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658982
AMLODIPINO BEXAL 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

658983
AMLODIPINO BEXAL 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

658985
RISPERIDONA MABO 1 mg/ml solucion oral, 30 ml de solucion.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

658986
RISPERIDONA MABO 1 mg/ml solucion oral, 100 ml de solucion.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

658987
ENALAPRIL HIDROCLOROTIAZIDA ANGENERICO 20/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

658988
RISPERIDONA APOTEX 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

658990
RISPERIDONA APOTEX 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

658991
RISPERIDONA APOTEX 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

658992
RISPERIDONA APOTEX 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

658993
RISPERIDONA APOTEX 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

658994
RISPERIDONA APOTEX 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

658995
FOSINOPRIL /HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 20/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,03
14,03
0
0,3
6,29
9,82

658999
RISPERIDONA FLAS RATIOPHARM 1 mg comprimidos bucodispersables, 28 comprimidos.
6,18
6,18
0
0,3
2,77
4,32

659000
RISPERIDONA FLAS RATIOPHARM 1 mg comprimidos bucodispersables, 56 comprimidos.
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

659001
RISPERIDONA FLAS RATIOPHARM 2 mg comprimidos bucodispersables, 28 comprimidos.
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

659002
RISPERIDONA FLAS RATIOPHARM 2 mg comprimidos bucodispersables, 56 comprimidos.
24,74
24,74
0
0,3
11,1
17,33

659005
RISPERIDONA FLAS RATIOPHARM 0,5 mg comprimidos bucodispersables, 56 comprimidos.
6,18
6,18
0
0,3
2,77
4,32

659006
RISPERIDONA RATIOPHARM 1 mg/ml solucion oral, frasco con 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659007
RISPERIDONA RATIOPHARM 1 mg/ml solucion oral, frasco con 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659016
GLIMEPIRIDA TEVA 2 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

659017
GLIMEPIRIDA TEVA 2 mg comprimidos, 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

659018
GLIMEPIRIDA TEVA 4 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

659019
GLIMEPIRIDA TEVA 4 mg comprimidos, 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

659020
DOXAZOSINA NEO WINTHROP 4 mg comprimidos de liberacion prolongada, 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

659024
BICALUTAMIDA EDIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

659027
TAMSULOSINA DAVUR 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659034
TAMSULOSINA RIMAFAR 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659048
MELOXICAM SANDOZ 15 mg comprimidos, 20 comprimidos.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

659049
RISPERIDONA STADA 1 mg/ml solucion oral , 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659050
RISPERIDONA STADA 1 mg/ml solucion oral, 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659061
TAMSULOSINA KERN PHARMA 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada, 30 capsulas (blister).
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659062
PAROXETINA APOTEX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

659063
TAMSULOSINA KERN PHARMA 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada, 30 capsulas (frasco).
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659064
TAMSULOSINA ALTER 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada, 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659067
TAMSULOSINA APOTEX 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659070
RISPERIDONA KERN PHARMA 1 mg/ml solucion oral, 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659071
RISPERIDONA KERN PHARMA 1 mg/ml solucion oral, 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659072
RISPERIDONA GENKERN 1 mg/ml solucion oral, 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659073
RISPERIDONA GENKERN 1 mg/ml solucion oral, 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659084
FLUOXETINA PENSA 20 mg capsulas duras, 60 Capsulas.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

659096
OLANZAPINA CINFA 2,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659097
RISPERIDONA SANDOZ 1 mg/ml solucion oral, 30 ml solucion.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659098
RISPERIDONA SANDOZ 1 mg/ml solucion oral, 100 ml solucion.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659099
RISPERIDONA BEXAL 1 mg/ml solucion oral , 30 ml solucion.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659100
RISPERIDONA BEXAL 1 mg/ml solucion oral , 100 ml solucion.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659104
OLANZAPINA CINFA 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659105
OLANZAPINA CINFA 7,5 mg comprimidos, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659106
OLANZAPINA CINFA 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659107
OLANZAPINA CINFA 10 mg comprimidos, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659108
OLANZAPINA GALENICUM 2,5 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659109
OLANZAPINA GALENICUM 5 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659111
OLANZAPINA GALENICUM 7,5 mg Comprimidos, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659112
OLANZAPINA GALENICUM 10 mg Comprimidos, 28 comprimido.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659113
OLANZAPINA GALENICUM 10 mg Comprimidos, 56 comprimido.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659114
OLANZAPINA NORMON 2,5 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
35,47
21,72
0
0,3
15,9
24,82

659115
OLANZAPINA NORMON 5 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
48,11
43,44
0
0,3
21,57
33,67

659116
OLANZAPINA NORMON 7,5 mg Comprimidos, 56 comprimidos.
127,56
130,31
0,0211
0,25
61,28
95,66

659117
OLANZAPINA NORMON 10 mg Comprimidos, 28 comprimidos.
95,35
86,87
0
0,3
42,76
66,75

659118
OLANZAPINA NORMON 10 mg Comprimidos, 56 comprimidos.
153,43
173,74
0,1169
0,15
86,38
134,85

659119
BICALUTAMIDA BELMAC 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

659120
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL DAVUR 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659121
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL RIMAFAR 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659122
SEMANDROL SEMANAL 70 mg comprimidos , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659124
MELOXICAM PENSA 15 mg comprimidos, 20 comprimidos.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

659126
FLUCONAZOL TECNIGEN 50 mg capsulas duras , 7 capsulas.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

659127
FLUCONAZOL TECNIGEN 150 mg capsulas duras , 1 capsula.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

659129
FLUCONAZOL TECNIGEN 200 mg capsulas duras , 7 capsulas.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

659130
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL RUBIO 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,03
22,04
0,0005
0,3
9,88
15,42

659132
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL KORHISPANA 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659134
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL LAREQ 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659143
AMLODIPINO ACOST 5 MG comprimidos 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

659145
AMLODIPINO ACOST 10 MG COMPRIMIDOS, 30 COMPRIMIDOS.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

659162
TAMSULOSINA PENSA 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659166
TAMSULOSINA PHARMAGENUS 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659181
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL KERN PHARMA 70 mg Comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659188
CARVEDILOL NORMON 25 mg Comprimidos, 28.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

659190
BICALUTAMIDA QT FARMA 50 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 30.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

659191
OLANZAPINA MYLANGEN 2,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

659192
OLANZAPINA MYLANGEN 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

659194
OLANZAPINA MYLANGEN 7,5 mg comprimidos , 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

659195
OLANZAPINA MYLANGEN 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

659196
OLANZAPINA MYLANGEN 10 mg comprimidos , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659208
ACETILCISTEINA CUVE 600 mg polvo para solucion oral, 20 sobres.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

659209
ACETILCISTEINA CUVEFARMA 600 mg polvo para solucion oral, 20 sobres.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

659212
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL QUALIGEN 70 mg comprimidos, 4.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659236
GALANTAMINA TEVA 4 MG comprimidos recubiertos con pelicula 14 comprimidos.
12,21
8,51
0
0,3
5,47
8,54

659237
GALANTAMINA TEVA 4 MG comprimidos recubiertos con pelicula 56 comprimidos.
47,86
34,05
0
0,3
21,46
33,5

659239
GALANTAMINA TEVA 8 MG comprimidos recubiertos con pelicula 56 comprimidos.
72,18
68,09
0
0,3
32,37
50,53

659240
GALANTAMINA TEVA 12 MG comprimidos recubiertos con pelicula 56 comprimidos.
81,6
102,14
0,2011
0,15
44,43
69,36

659241
LOSARTAN QUALIGEN 50 mg comprimidos, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659242
LOSARTAN QUALIGEN 100 mg comprimidos, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

659245
LEFOSAN SEMANAL 70 mg comprimidos , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659251
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL PHARMAGENUS 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659252
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL TECNIGEN 70 mg comprimidos , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659253
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659254
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

659265
TOPIRAMATO TEVA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG , 60 COMPRIMIDOS.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659266
TOPIRAMATO TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659267
TOPIRAMATO TEVA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659269
TOPIRAMATO TEVA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

659272
RISPERIDONA UR 1 mg/ml solucion oral, 30 ml Solucion.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659273
RISPERIDONA UR 1 mg/ml solucion oral, 100 ml Solucion.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659274
Acetilcisteina ANGENERICO 600 mg comprimidos efervescentes, 20 comprimidos (tubo).
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

659275
PAROXETINA PENSA 20 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

659277
PAROXETINA PENSA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

659278
PAROXETINA PENSA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

659281
ACECLOFENACO DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

659282
ACECLOFENACO DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

659286
ACECLOFENACO CUVE 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,26
4,26
0
0,3
2
3,12

659287
ACECLOFENACO CUVE 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,52
8,52
0
0,3
3,82
5,96

659289
LOSARTAN TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659294
QUINAPRIL TEVA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

659295
QUINAPRIL TEVA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
3,57
3,57
0
0,3
2
3,12

659296
QUINAPRIL TEVA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

659299
TOPIRAMATO BEXAL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659301
TOPIRAMATO BEXAL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659302
TOPIRAMATO BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659303
TOPIRAMATO BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659304
TOPIRAMATO BEXAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659305
TOPIRAMATO BEXAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659306
OLANZAPINA FARMAPROJECTS 2,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659307
OLANZAPINA FARMAPROJECTS 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659308
OLANZAPINA FARMAPROJECTS 7,5 mg comprimidos, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659309
OLANZAPINA FARMAPROJECTS 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659310
OLANZAPINA FARMAPROJECTS 10 mg comprimidos, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659312
MELOXICAM DAVUR 15 mg comprimidos, 20 comprimidos.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

659314
OLANZAPINA ALTER 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659315
OLANZAPINA ALTER 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659316
OLANZAPINA ALTER 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659317
OLANZAPINA ALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659319
OLANZAPINA ALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659324
PANTOPRAZOL ALTER 20 mg comprimidos gastrorresistentes.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

659327
comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659328
LOSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA ALTER 100/25mg comprimidos recubiertos con pelicula.
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

659331
BICALUTAMIDA ACTAVIS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG , 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

659332
OLANZAPINA FARMALTER 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659333
OLANZAPINA FARMALTER 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659335
OLANZAPINA FARMALTER 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659336
OLANZAPINA FARMALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659337
OLANZAPINA FARMALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659338
SERTRALINA ARGENOL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

659340
OLANZAPINA ALTER GENERICOS 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659341
OLANZAPINA ALTER GENERICOS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659343
OLANZAPINA ALTER GENERICOS 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659344
OLANZAPINA ALTER GENERICOS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659345
OLANZAPINA ALTER GENERICOS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659346
SERTRALINA ARGENOL 100 mg comprimidos recubiertos ocn pelicula, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

659348
BICARBEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

659349
ZAPRIS 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659350
ZAPRIS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659351
ZAPRIS 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659352
ZAPRIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659353
ZAPRIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
173,74
176,76
0,0171
0,25
90,86
141,84

659354
MIRTAZAPINA NORMON 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

659355
MIRTAZAPINA NORMON 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

659356
MIRTAZAPINA NORMON 45 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

659357
PANTOPRAZOL COMBINO PHARM 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

659358
PANTOPRAZOL COMBINO PHARM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

659360
PANTOPRAZOL COMBINO PHARM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

659361
ARENBIL 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

659362
ARENBIL 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659363
ARENBIL 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659364
ARENBIL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659365
ARENBIL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659371
TOPIRAMATO UR 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659372
TOPIRAMATO UR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659376
TOPIRAMATO UR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659377
TOPIRAMATO UR 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

659378
CITALOPRAM DECROX 30 mg comprimidos, 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

659379
TOPIRAMATO ARAFARMA GROUP 25 MG Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659380
TOPIRAMATO ARAFARMA GROUP 50 MG Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659381
TOPIRAMATO ARAFARMA GROUP 100 MG Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659382
TOPIRAMATO ARAFARMA GROUP 200 MG Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

659389
GLUCOSAMINA MABO 1500 MG Polvo para solucion oral,20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

659390
GLUCOSAMINA MABO 1500 MG Polvo para solucion oral, 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

659397
MIRTAZAPINA FLAS STADA 15 mg comprimidos bucodispersables, 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

659398
MIRTAZAPINA FLAS STADA 30 mg comprimidos bucodispersables.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

659402
LOSARTAN ALMUS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659403
LOSARTAN ALMUS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

659404
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL FARMALIDER 70 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659405
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL FARMALID 70 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659406
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL LIDERFARM 70 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659407
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL ALMUS 70 mg comprimidos recubiertos con pelicula 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659408
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL COMBIX 70 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659410
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA UR 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659411
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA UR 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

659416
TOPIMYLAN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659418
TOPIMYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659419
TOPIMYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659420
TOPIMYLAN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

659421
TOPIRAMATO GERARD 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659422
TOPIRAMATO GERARD 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659423
TOPIRAMATO GERARD 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659424
TOPIRAMATO GERARD 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

659427
PRAVASTATINA APHAR 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

659428
PRAVASTATINA APHAR 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

659429
PRAVASTATINA APHAR 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

659430
TOPIRAMATO MYLAN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659431
TOPIRAMATO MYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659432
TOPIRAMATO MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659434
TOPIRAMATO MYLAN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

659445
TRAMADOL ANGENERICO 50 mg capsulas, 60 capsulas.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

659446
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL VIR 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659447
TOPIRAMATO DAVUR 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659448
TOPIRAMATO DAVUR 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659449
TOPIRAMATO DAVUR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659450
TOPIRAMATO DAVUR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659451
TOPIRAMATO DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659452
TOPIRAMATO DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659453
TOPIRAMATO DAVUR 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

659454
TOPIRAMATO DAVUR 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

659456
GABAPENTINA PENSA 300 mg capsulas duras, 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

659460
GABAPENTINA PENSA 400 mg capsulas duras, 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

659461
GABAPENTINA PENSA 400 mg capsulas duras, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

659462
GABAPENTINA PENSA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos (blister).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

659463
GABAPENTINA PENSA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos (frasco).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

659465
GABAPENTINA PENSA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos (blister).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

659467
GABAPENTINA PENSA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos (frasco).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

659468
GABAPENTINA PENSA 300 mg capsulas duras, 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

659473
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA GOIBELA 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

659475
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA GOIBELA 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659476
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

659477
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 50/ 12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659478
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA OSODENT 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659479
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA OSODENT 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

659480
PANPROTON 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

659484
LOSARTAN EDIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659487
LOSARTAN EDIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

659492
WIBICAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

659496
LAMOTRIGINA RANBAXY 25 mg comprimidos dispersables, 21 comprimidos.
4,07
4,07
0
0,3
2
3,12

659497
LAMOTRIGINA RANBAXY 25 mg comprimidos dispersables, 42 comprimidos.
8,13
8,14
0,0012
0,3
3,65
5,7

659498
LAMOTRIGINA RANBAXY 25 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

659499
LAMOTRIGINA RANBAXY 100 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

659500
LAMOTRIGINA RANBAXY 200 mg comprimidos dispersables, 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

659501
LAMOTRIGINA RANBAXY 50 mg comprimidos dispersables, 42 comprimidos.
16,28
16,28
0
0,3
7,3
11,4

659502
LAMOTRIGINA RANBAXY 50 mg comprimidos dispersables, 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

659503
CITREL 20 mg Comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

659504
RISPERIDONA NORMON 1 MG/ML Solucion oral, 30 ML.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659505
RISPERIDONA NORMON 1 MG/ML Ssolucion oral, 100 ML.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659506
MIRTAMYLAN 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

659507
MIRTAMYLAN 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

659511
TERAZOSINA CINFAMED 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
11,65
11,65
0
0,3
5,22
8,15

659512
FLUCONAZOL TEVA 50 mg capsulas duras, 7 capsulas.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

659513
FLUCONAZOL TEVA 100 mg capsulas duras, 7 capsulas.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

659514
FLUCONAZOL TEVA 150 mg capsulas duras, 1 capsula.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

659515
FLUCONAZOL TEVA 200 mg capsulas duras, 7 capsulas.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

659518
TERAZOSINA CINFA 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
11,65
11,65
0
0,3
5,22
8,15

659526
GABAPENTINA FARMAPROJECTS 300 mg capsulas duras, 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

659527
GABAPENTINA FARMAPROJECTS 300 mg capsulas duras, 90 Capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

659528
GABAPENTINA FARMAPROJECTS 400 mg capsulas duras, 90 Capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

659529
LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA STADA 50/12,5 MG Comprimidos recubiertos con pelicula 28 COMPRIMIDOS.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659530
LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA STADA 100/25 MG Comprimidos recubiertos con pelicula 28 COMPRIMIDOS.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

659533
MELOXICAM CINFA 15 MG Comprimidos, 20 Comprimidos.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

659535
BICALUTAMIDA TEMPERBEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

659537
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (blister).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659538
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (frasco).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659539
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (blister).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659541
TTOPIRAMATO NOVAFARMLAB 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (Frasco).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659542
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (blister).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659543
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659567
VENLAFAXINA RETARD CINFA 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

659569
VENLAFAXINA RETARD CINFA 75 mg capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

659579
LOSARTAN SILANES 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659580
LOSARTAN SILANES 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

659583
LOSATAN VIR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659594
CARBOPLATINO LABESFAL 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 VIAL 50MG/5ML.
17,05
17,05
0
0,3
7,64
11,93

659595
CARBOPLATINO LABESFAL 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION,1 VIAL 150MG/15ML.
51,14
51,14
0
0,3
22,93
35,8

659596
CARBOPLATINO LABESFAL 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 VIAL DE 450MG/45ML.
153,42
153,42
0
0,3
71,13
111,04

659597
CARBOPLATINO VEGAL 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 5 ml.
17,05
17,05
0
0,3
7,64
11,93

659598
CARBOPLATINO VEGAL 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 15 ml.
51,14
51,14
0
0,3
22,93
35,8

659600
CARBOPLATINO VEGAL 10 mg/mL concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 45 ml.
153,42
153,42
0
0,3
71,13
111,04

659601
GABAPENTINA APHAR 300 mg capsulas duras , 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

659602
GABAPENTINA APHAR 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

659603
GABAPENTINA APHAR 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

659609
TOPIRAMATO CINFA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659610
TOPIRAMATO CINFA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659611
TOPIRAMATO CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659612
TOPIRAMATO CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659617
TOPIRAMATO CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 compruimidos (blister).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659618
TOPIRAMATO CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659619
TOPIRAMATO CINFA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

659620
TOPIRAMATO CINFA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

659637
LOSARTAN VIR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

659646
DISLAVEN RETARD 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

659647
DISLAVEN RETARD 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

659651
LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 50/12,5 mg Comprimidos recubiertos con pelicula; 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

659652
LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 100/ 25 mg Comprimidos recubiertos con pelicula; 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

659659
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL RANBAXY 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
21,96
22,04
0,0036
0,3
9,85
15,38

659660
VENLAFAXINA RETARD DERMOGEN 150 mg capsulas de liberacion prolongada,30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

659661
VENLAFAXINA RETARD DERMOGEN 75 mg capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

659662
SEREGRA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

659663
SEREGRA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,04
7,66
0,0809
0,2
3,61
5,64

659666
SEREGRA 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
5,74
5,74
0
0,3
2,58
4,03

659667
SEREGRA 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,1
11,49
0,0339
0,25
5,33
8,32

659669
PAROXETINA PAROXEBRAIN 20 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

659670
PAROXETINA COMBIX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

659671
PAROXETINA COMBIX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

659674
AMLODIPINO TECNIGEN 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

659675
AMLODIPINO TECNIGEN 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

659676
ACECLOFENACO MABO 100 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,26
4,26
0
0,3
2
3,12

659677
ACECLOFENACO MABO 100 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

659678
LOSARTAN APOTEX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

659679
PANTOPRAZOL RATIOPHARM 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

659682
LOSARTAN APOTEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659689
LOSARTAN FARMALIDER 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,94
10,95
0,0009
0,3
4,91
7,66

659690
LOSARTAN FARMALIDER 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,9
21,91
0,0005
0,3
9,82
15,33

659691
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659692
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659693
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659694
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659695
TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659696
TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659705
LANSOPRAZOL LAREQ 15 mg capsulas gastrorresistentes; 28 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659707
LANSOPRAZOL LAREQ 30 mg capsulas gastrorresistentes; 14 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659708
LANSOPRAZOL LAREQ 30 mg capsulas gastrorresistentes; 28 capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

659711
LANSOPRAZOL VIR 15 mg capsulas gastrorresistentes, 28 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659712
LANSOPRAZOL VIR 30 mg capsulas gastrorresistentes, 14 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659713
LANSOPRAZOL VIR 30 mg capsulas gastrorresistentes, 28 capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

659715
RISPERIDONA FARMALID 1 mg/ml solucion oral, frasco con 30 ml + jeringa.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

659716
RISPERIDONA FARMALID 1 mg/ml solucion oral, frasco con 100 ml + jeringa.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

659717
OCTREOTIDA TOSICINA 50 microgramos/ml solucion inyectable, 5 ampollas de 1 ml.
7,77
7,77
0
0,3
3,49
5,45

659718
OCTREOTIDA TOSICINA100 microgramos/ml solucion inyectable, 5 ampollas de 1 ml.
15,55
15,55
0
0,3
6,97
10,88

659719
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL CINFA 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659720
OCTREOTIDA TOSICINA 500 microgramos/ml solucion inyectable, 5 ampollas de 1 ml.
73,76
77,74
0,0512
0,2
37,8
59,01

659750
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL PENSA 70 mg comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659751
CETIRIZINA TARBIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

659769
GABAPENTINA CANTABRIA 300 mg capsulas duras, 90 capsulas.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

659770
GABAPENTINA CANTABRIA 400 mg capsulas duras, 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

659777
ACECLOFENACO CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

659778
ACECLOFENACO CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

659779
ACECLOFENACO GOIBELA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

659780
ACECLOFENACO GOIBELA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

659784
VENLAFAXINA RETARD DAVUR 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

659785
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL RANBAXYGEN 70 mg Comprimidos, 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

659787
CLARITROMICINA RANBAXY 500 mg comprimidos recubiertos, 14 comprimidos.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

659788
CLARITROMICINA RANBAXY 500 mg comprimidos recubiertos, 21 comprimidos.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

659790
CLARITROMICINA RANBAXY 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

659791
RISPERIDONA FLAS RANBAXY 1 mg comprimidos bucodispersables, 28 comrpimidos.
6,18
6,18
0
0,3
2,77
4,32

659792
RISPERIDONA FLAS RANBAXY 1 mg comprimidos bucodispersables, 56 compirmidos.
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

659793
RISPERIDONA FLAS RANBAXY 2 mg comprimidos bucodispersables, 28 comprimidos.
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

659794
RISPERIDONA FLAS RANBAXY 2 mg comprimidos bucodispersables, 56 comprimidos.
24,74
24,74
0
0,3
11,1
17,33

659799
LOSARTAN RANBAXY 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

659800
LOSARTAN RANBAXY 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 Comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

659803
DOXAZOSINA NEO BEXAL 4 mg comprimidos de liberacion prolongada, 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

659804
DOXAZOSINA NEO SANDOZ 4 mg comprimidos de liberacion prolongada, 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

659808
VENLAFAXINA RETARD DAVUR 150 mg Capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulass.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

659809
VENLAFAXINA RETARD BELMAC 75 MG Capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

659810
VENLAFAXINA RETARD BELMAC 150 mg Capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

659811
VENLAFAXINA RETARD RIMAFAR 75 mg Capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

659812
VENLAFAXINA RETARD RIMAFAR 150 mg Capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

659814
TOPIRAMATO RATIO 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
7,98
7,98
0
0,3
3,58
5,59

659815
TOPIRAMATO RATIO 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659816
TOPIRAMATO RATIO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659817
TOPIRAMATO RATIO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659818
TOPIRAMATO RATIO 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

659819
DOXAZOSINA NEO ACOST 4 mg comprimidos de liberacion prolongada, 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

659827
LITACE 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,36
15,37
0,0657
0,2
7,36
11,49

659828
FINASTERIDA VIR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
14,36
15,37
0,0657
0,2
7,36
11,49

659829
FINASTERIDA APOTEX 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

659845
GLUCOSAMINA TEVA 1.500 mg polvo para solucion oral, 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

659846
GLUCOSAMINA TEVA 1.500 mg polvo para solucion oral, 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

659848
AMLODIPINO STADA GENERICOS 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

659849
AMLODIPINO STADA GENERICOS 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

659871
FLUCONAZOL MILO 50 mg/5 ml polvo para suspension oral 1 frasco de 35 ml.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

659874
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(b).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659875
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp. (f).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

659876
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp. (b).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659877
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp. (f).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

659878
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(b).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659879
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(f).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

659880
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(b).
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

659881
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp (f).
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

659882
OLANZAPINA OSODENT 2,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
35,51
21,72
0
0,3
15,93
24,87

659883
OLANZAPINA OSODENT 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
48,16
43,44
0
0,3
21,6
33,72

659884
OLANZAPINA OSODENT 7,5 mg comprimidos, 56 comprimidos.
142,48
130,31
0
0,3
63,89
99,74

659886
OLANZAPINA OSODENT 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
95,4
86,87
0
0,3
42,78
66,78

659887
OLANZAPINA OSODENT 10 mg comprimidos, 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

659894
FOSINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 20/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos (frasco).
14,03
14,03
0
0,3
6,29
9,82

659895
FOSINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 20/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos (blister).
14,03
14,03
0
0,3
6,29
9,82

659901
FINASTERIDA APHAR 5 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

659902
FINASTERIDA RANBAXY 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

659913
VENLAFAXINA RETARD RATIOPHARM 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

659915
VENLAFAXINA RETARD TATIOPHARM 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

659923
LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml solucion oral, 1 botella de 800 ml.
6,17
7,69
0,1977
0,15
3,36
5,25

659930
LANSOPRAZOL ARGENOL 15 mg Capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659931
LANSOPRAZOL ARGENOL 30 mg Capsulas duras gastrorresistentes, 14 Capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659932
LANSOPRZOL ARGENOL 30 mg Capsulas duras gastrorresistentes 28 Capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

659934
FEXOFENADINA TEVAGEN 180 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
7,13
7,7
0,074
0,2
3,66
5,71

659935
FEXOFENADINA TEVAGEN 120 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
5,14
5,14
0
0,3
2,3
3,59

659936
MIRTAZAPINA ALMUS 45 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

659937
MIRTAZAPINA ALMUS 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

659939
MIRTAZAPINA ALMUS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

659940
MIRTAZAPINA ALMUS 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

659941
MIRTAZAPINA NORMON 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

659942
MIRTAZAPINA NORMON 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

659952
IBUPROFENO (ARGININA) PENSA 600 mg granulado para solucion oral, 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

659974
LANSOPRAZOL PENSA 15 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas (frasco).
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659975
LANSOPRAZOL PENSA 15 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas (blister).
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

659976
LANSOPRAZOL PENSA 30 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas (frasco).
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

659977
LANSOPRAZOL PENSA 30 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas (blister).
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

659978
FEXOFENADINA IFC 180 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
7,7
7,7
0
0,3
3,45
5,39

659980
FEXOFENADINA IFC 120 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
5,14
5,14
0
0,3
2,3
3,59

659984
SIMVASTATINA TEVA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

659985
SIMVASTATINA TEVA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

659986
TAMSULOSINA ACOST 0.4 mg capsulas duras de liberacion modificada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

659990
PRAVASTATINA FARMALIDER 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

659991
PRAVASTATINA FARMALIDER 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

659992
PRAVASTATINA FARMALIDER 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

659993
CIPROFLOXACINO TEVA 750 mg Comprimidos 20 comprimidos.
8,77
8,78
0,0011
0,3
3,93
6,14

659994
GABAPENTINA TEVAGEN 300 mg capsulas, 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

660005
TAMSULOSINA TOSICINA 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada, 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

660006
FAMCICLOVIR TEVA 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 10 comprimidos.
21,81
22,26
0,0202
0,25
10,48
16,36

660007
FAMCICLOVIR TEVA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 21 comprimidos.
91,6
93,47
0,02
0,25
44,01
68,7

660009
IBUPROFENO (ARGININA) CODRAMOL 600 mg granulado para solucion oral, 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660011
IBUPROFENO (ARGININA) STADA 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660012
BICALUTAMIDA WINTHROP 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

660014
TOPIRAMATO PHARMAGENUS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

660015
TOPIRAMATO PHARMAGENUS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

660016
TOPIRAMATO PHARMAGENUS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

660017
TOPIRAMATO PHARMAGENUS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

660021
TOPIRAMATO ANGENERICO 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

660022
TOPIRAMATO ANGENERICO 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

660023
TOPIRAMATO ANGENERICO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

660024
TOPIRAMATO ANGENERICO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

660025
TOPIRAMATO ANGENERICO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

660026
TOPIRAMATO ANGENERICO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

660028
TOPIRAMATO ANGENERICO 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

660029
TOPIRAMATO ANGENERICO 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

660030
TRAMADOL ANGENERICO 100mg/2 ml solucion inyectable, 5 x 2 ml.
4,67
4,68
0,0021
0,3
2,09
3,26

660031
TOPIRAMATO BEXAL 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

660032
TOPIRAMATO BEXAL 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

660033
TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

660034
TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

660040
BICALUTAMIDA TOSICINA 50 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

660058
MELOXICAM NORMON 15 mg Comprimidos, 20 comprimidos.
5,6
5,66
0,0106
0,25
2,69
4,2

660059
FENOFIBRATO RANBAXY 160 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 30 Comprimidos.
7,76
8,04
0,0348
0,25
3,73
5,82

660060
FENOFIBRATO RANBAXYGEN 200 mg Capsulas duras, 30 Capsulas.
8,04
8,04
0
0,3
3,61
5,64

660061
FENOFIBRATO RANBAXY 200 mg Capsulas duras, 30 Capsulas.
8,04
8,04
0
0,3
3,61
5,64

660066
CETIRIZINA ALDO-UNION 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
3,9
3,9
0
0,3
2
3,12

660067
PANTOPRAZOL DEPRONAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660069
PANTOPRAZOL DEPRONAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

660074
CITALOPRAM ARGENOL 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

660077
CITALOPRAM ARGENOL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,66
7,66
0
0,3
3,44
5,37

660082
ONDANSETRON NORMON 4 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 6 comprimidos.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

660083
ONDANSETRON NORMON 4 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 15 comprimidos.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

660085
ONDANSETRON NORMON 8 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 6 comprimidos.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

660086
ONDANSETRON NORMON 8 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 15 comprimidos.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

660090
BICAMYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

660091
ANASTROZOL APOTEX 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos.
86,33
86,39
0,0007
0,3
38,71
60,43

660094
CITALOPRAM ARGENOL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

660099
MIRTAZAPINA PHARMAGENUS 15 mg comprimidos bucodispersablesm, 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

660101
MIRTAZAPINA PHARMAGENUS 30 mg comprimidos bucodispersables, 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

660102
OLAPIN 2,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

660103
OLAPIN 5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

660108
OLAPIN 7,5 mg comprimidos, 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

660109
OLAPIN 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

660110
OLAPIN 10 mg comprimidos, 56 comprimidos.
173,74
173,76
0,0001
0,3
84,81
132,4

660114
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 200 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en blister.
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

660115
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 200 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco.
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

660116
ANASTROZOL WINTHROP 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
86,33
86,39
0,0007
0,3
38,71
60,43

660120
PANTOPRAZOL COMBIX 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660121
TAMSULOSINA ACEBEX 0.4 mg capsulas duras de liberacion modificada, 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

660123
TRAMADOL FARMALIDER 100 mg/ml solucion oral, 1 frasco de 10 ml.
4,57
4,58
0,0022
0,3
2,05
3,2

660124
TRAMADOL FARMALIDER 100 mg/ml solucion oral, 1 frasco de 30 ml.
13,74
13,74
0
0,3
6,16
9,62

660127
PANTOPRAZOL COMBIX 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660128
PANTOPRAZOL COMBIX 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

660129
PANTOPRAZOL VANCOMBEX 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660130
PANTOPRAZOL VANCOMBEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660131
PANTOPRAZOL VANCOMBEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

660132
PANTOPRAZOL COMBUXIM 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660133
PANTOPRAZOL COMBUXIM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660134
FLUOXETINA CINFA 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

660135
PANTOPRAZOL COMBUXIM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

660138
AMLODIPINO ABEX 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

660139
AMLODIPINO ABEX 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

660147
TORASEMIDA WINTHROP 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

660148
TORASEMIDA WINTHROP 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

660150
METAMIZOL ALCALA FARMA 2 granulado para solucion oral, 10 sobres.
3,22
3,22
0
0,3
2
3,12

660153
ALFUZOSINA TEVA 5 mg comprimidos de liberacion prolongada, 60 comprimidos.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

660154
ALFUZOSINA TEVA 10 mg comprimidos de liberacion prolongada, 30 comprimidos.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

660155
ONDANSETRON IPS 4 mg comprimidos bucodispersables , 10 comprimidos.
31,75
31,75
0
0,3
14,24
22,23

660156
ONDANSETRON IPS 8 mg comprimidos bucodispersables , 10 comprimidos.
63,5
63,5
0
0,3
28,48
44,46

660158
VENLAFAXINA RETARD NORMON 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

660160
VENLAFAXINA RETARD NORMON 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

660168
NEBIVOLOL TEVAGEN 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

660170
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

660173
PARACETAMOL KERN PHARMA 100 mg/ml gotas orales en solucion, 1 frasco de 60 ml.
3,29
3,34
0,015
0,25
2
3,12

660181
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

660182
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 20/ 12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,5
4,55
0,011
0,25
2,16
3,37

660184
ROPINIROL KERN PHARMA 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 126 comprimidos.
8,06
8,06
0
0,3
3,61
5,64

660186
ROPINIROL KERN PHARMA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 21 comprimidos.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

660187
ROPINIROL KERN PHARMA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
21,48
21,48
0
0,3
9,63
15,03

660188
ROPINIROL KERN PHARMA 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

660189
ROPINIROL KERN PHARMA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

660190
ROPINIROL CINFA 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 126 comprimidos.
8,06
8,06
0
0,3
3,61
5,64

660193
ROPINIROL CINFA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 21 comprimidos.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

660194
ROPINIROL CINFA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
21,48
21,48
0
0,3
9,63
15,03

660195
ROPINIROL CINFA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

660200
ROPINIROL CINFA 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

660202
RISPERIDONA CUVE 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

660203
RISPERIDONA CUVE 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

660206
RISPERIDONA CUVE 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

660207
RISPERIDONA CUVE 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

660208
RISPERIDONA CUVE 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

660210
RISPERIDONA CUVE 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

660211
MIRTAZAPINA TARBIS 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 mprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

660212
MIRTAZAPINA TARBIS 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

660218
ANASTROZOL NORMON 1 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
86,33
86,39
0,0007
0,3
38,71
60,43

660220
MIRTAZAPINA ACTAVIS 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

660221
MIRTAZAPINA ACTAVIS 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

660222
MIRTAZAPINA ACTAVIS 45 mg comprimidos bucodispersasbles , 30 comprimidos.
39,28
36,95
0
0,3
17,61
27,49

660224
LOSARTAN TEVA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

660226
CARBOPLATINO ACTAVIS 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial con 50 mg/ 5 ml.
17,05
17,05
0
0,3
7,64
11,93

660227
CARBOPLATINO ACTAVIS 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial con 150 mg/15 ml.
51,14
51,14
0
0,3
22,93
35,8

660228
CARBOPLATINO ACTAVIS 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial con 450 mg/45 ml.
153,42
153,42
0
0,3
71,13
111,04

660236
DOXAZOSINA NEO PHARMACIA 4 mg comprimidos de liberacion modificada , 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

660237
DEFLAZACORT FERMON 6 mg comprimidos, 20 comprimidos.
5,48
5,48
0
0,3
2,46
3,84

660238
DEFLAZACORT FERMON 30 mg comprimidos, 10 comprimidos.
13,69
13,69
0
0,3
6,14
9,59

660239
THERVAN 10 mg comprimidos comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

660240
ATORVASTATINA ALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

660242
ATORVASTATINA ALTER 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

660243
ATORVASTATINA ALTER 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

660249
DOXAZOSINA NEO PHARMACIA 8 mg comprimidos de liberacion modificada , 28 comprimidos.
21,62
21,63
0,0005
0,3
9,7
15,14

660277
ANASTROZOL QUASSET 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
86,39
86,39
0
0,3
38,74
60,48

660278
ANASTROZOL QUALITEC 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
86,39
86,39
0
0,3
38,74
60,48

660283
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula.
86,25
86,39
0,0016
0,3
38,68
60,38

660298
MIRTAZAPINA BEXAL 15 mg comprimidos bucodispersables, 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

660299
MIRTAZAPINA BEXAL 30 mg comprimidos bucodispersables, 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

660300
MIRTAZAPINA BEXAL 45 mg comprimidos bucodispersables, 30 comprimidos.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

660301
PAROXETINA ROBERT 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

660302
PAROXETINA ROBERT 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
13,04
13,04
0
0,3
5,85
9,13

660303
PAROXETINA ROBERT 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

660304
ATORVASTATINA FARMALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

660305
ATORVASTATINA FARMALTER 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

660306
ATORVASTATINA FARMALTER 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

660307
ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

660309
ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

660310
ATORVASTATINA ALTER GENERICOS 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

660311
ATORVASTATINA ALTER FARMACIA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

660312
ATORVASTATINA ALTER FARMACIA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

660313
ATORVASTATINA ALTER FARMACIA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

660317
LOSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

660318
LOSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 50/12,5 mg comprimido recubierto con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

660319
RISPERIDONA TEVA 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

660320
RISPERIDONA TEVA 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

660321
RISPERIDONA TEVA 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

660322
RISPERIDONA TEVA 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

660323
RISPERIDONA TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

660325
RISPERIDONA TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

660326
TOPIRAMATO RANBAXY 200 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

660327
TOPIRAMATO RANBAXY 100 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

660328
TOPIRAMATO RANBAXY 50 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

660329
TOPIRAMATO RANBAXY 25 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

660330
RISPERIDONA TEVA 1 mg/ml solucion oral, 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

660331
RISPERIDONA TEVA 1 mg/ml solucion oral, 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

660332
ACICLOVIR MUNDOGEN 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPER EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

660339
FLUOXETINA DIASA 20 mg capsulas duras, 60 capsulas.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

660340
ACICLOVIR MUNDOGEN 800MG 35 COMPRIMID DISPERSA EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

660346
EBASTINA TECNIGEN 10 mg comprimidos, 20 comprimidos.
6,32
6,32
0
0,3
2,84
4,43

660347
EBASTINA TECNIGEN 20 mg comprimidos, 20 comprimidos.
12,64
12,64
0
0,3
5,67
8,85

660352
OCTREOTIDA GP-PHARM 50 microgramos/ml Solucion inyectable, 5 ampollas.
7,77
7,77
0
0,3
3,49
5,45

660353
OCTREOTIDA GP PHARM 100 microgramos/ml Solucion inyectable, 5 ampollas de 1 ml.
15,55
15,55
0
0,3
6,97
10,88

660354
OCTREOTIDA GP PHARM 200 microgramos/ml Solucion inyectable, 1 vial.
31,1
31,1
0
0,3
13,94
21,76

660355
CTREOTIDA GP PHARM 500 microgramos/ml Solucion inyectable, 5 ampollas de 1 ml.
73,76
77,74
0,0512
0,2
37,8
59,01

660356
TOPIRAMATO PENSA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprjmidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

660358
TOPIRAMATO PENSA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

660359
TOPIRAMATO PENSA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

660360
TOPIRAMATO PENSA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

660362
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA RIMAFAR 20/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

660363
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA DAVUR 20/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

660389
ATORVASTATINA CINFA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

660390
ATORVASTATINA CINFA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

660391
ATORVASTATINA CINFA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

660418
PANTOPRAZOL NORMON 40 mg Comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

660419
PANTOPRAZOL NORMON 40 mg Comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

660420
ACECLOFENACO ARACLOFENAC 100 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

660421
ACECLOFENACO ARACLOFENAC 100 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

660422
ACECLOFENACO ACYGEN 100 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,26
4,26
0
0,3
2
3,12

660424
ACECLOFENACO ACYGEN 100 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,52
8,52
0
0,3
3,82
5,96

660426
ARACENAC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,2
4,26
0,0141
0,25
2,02
3,15

660427
ARACENAC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,4
8,52
0,0141
0,25
4,04
6,31

660428
ACECLOFENACO ARAFARMA GROUP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,26
4,26
0
0,3
2
3,12

660429
ACECLOFENACO ARAFARMA GROUP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,52
8,52
0
0,3
3,82
5,96

660430
RISPERIDONA MYLAN 1 mg/ml solucion oral , 1 frasco de 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

660432
RISPERIDONA MYLAN 1 mg/ml solucion oral , 1 frasco de 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

660450
QUETIAPINA ALTER 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

660452
QUETIAPINA ALTER 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

660453
QUETIAPINA ALTER 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

660461
LEVOFLOXACINO PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 10 comprimidos.
28,19
28,19
0
0,3
12,64
19,73

660462
PERINDOPRIL TEVA 4 mg comprimidos, 30 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

660463
AMLODIPINO APHAR 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

660465
AMLODIPINO APHAR 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

660468
ACECLOFENACO TEVA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

660469
ACECLOFENACO TEVA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

660470
ACECLOFENACO STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

660471
ACECLOFENACO STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

660474
ACECLOFENACO PHARMAGENUS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

660475
ACECLOFENACO PHARMAGENUS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

660477
IBUPROFENO (ARGININA) KERN PHARMA 600 mg granulado para solucion oral, 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660483
AMLODIPINO REDDYPHARMA 5 MG comprimidos, 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

660484
AMLODIPINO REDDYPHARMA 10 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

660486
CURMYL 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,33
86,39
0,0007
0,3
38,71
60,43

660487
FLAXEN 75 mg capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

660488
ROPIGEN 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 126 comprimidos.
8,06
8,06
0
0,3
3,61
5,64

660490
ROPIGEN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 21 comprimidos (blister).
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

660491
ROPIGEN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 84 comprimidos (frasco).
21,48
21,48
0
0,3
9,63
15,03

660492
ROPIGEN 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

660493
ROPIGEN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 84 comprimidos.
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

660497
FLAXEN 150 mg capsulas de liberacion prolongada, 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

660499
DIOSMINA CINFA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
4,39
4,4
0,0023
0,3
2
3,12

660500
DIOSMINA CINFA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
8,8
8,8
0
0,3
3,95
6,17

660501
DIOSMINA PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
4,39
4,4
0,0023
0,3
2
3,12

660502
DIOSMINA PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
8,8
8,8
0
0,3
3,95
6,17

660533
LOSARTAN TECNIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

660534
LOSARTAN TECNIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

660537
ACECLOFENACO QUALITEC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
4,26
4,26
0
0,3
2
3,12

660538
ACECLOFENACO QUALITEC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 40 comprimidos.
8,52
8,52
0
0,3
3,82
5,96

660539
BICALUTAMIDA ACEBEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

660550
ATORVASTATINA FARMASCOPIA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
6,74
6,75
0,0015
0,3
3,02
4,71

660551
ATORVASTATINA FARMASCOPIA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,49
13,49
0
0,3
6,05
9,44

660552
ATORVASTATINA FARMASCOPIA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
26,99
26,99
0
0,3
12,1
18,89

660554
ATORVASTATINA GOIBELA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
6,74
6,75
0,0015
0,3
3,02
4,71

660556
ATORVASTATINA GOIBELA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
13,49
13,49
0
0,3
6,05
9,44

660557
ATORVASTATINA GOIBELA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
26,99
26,99
0
0,3
12,1
18,89

660564
ATORVASTATINA SANDOZ 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
6,74
6,75
0,0015
0,3
3,02
4,71

660565
ATORVASTATINA SANDOZ 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,49
13,49
0
0,3
6,05
9,44

660566
ATORVASTATINA SANDOZ 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
26,99
26,99
0
0,3
12,1
18,89

660579
RISPERIDONA ACTAVIS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

660580
RISPERIDONA ACTAVIS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

660581
RISPERIDONA ACTAVIS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
7,98
8,83
0,0963
0,2
4,09
6,38

660582
RISPERIDONA ACTAVIS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
32
26,5
0
0,3
14,35
22,4

660583
RISPERIDONA ACTAVIS 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

660584
RISPERIDONA ACTAVIS 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

660587
RISPERIDONA ACTAVIS 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

660588
RISPERIDONA ACTAVIS 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

660592
VENLAFAXINA RETARD BEXAL 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas (blister).
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

660594
VENLAFAXINA RETARD BEXAL 75 MG capsulas duras de liberacion prolongada, 30 capsulas en blister.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

660596
DEFLAZACORT FAES 6 mg Comprimidos, 20 comprimidos.
5,46
5,48
0,0036
0,3
2,45
3,82

660598
DEFLAZACORT FAES 30 mg Comprimidos, 10 comprimidos.
13,69
13,69
0
0,3
6,14
9,59

660601
QUETIAPINA KERN PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

660604
QUETIAPINA KERN PHARMA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 Comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

660607
QUETIAPINA KERN PHARMA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

660609
QUETIAPINA RATIOPHARM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

660611
QUETIAPINA RATIOPHARM 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

660612
QUETIAPINA RATIOPHARM 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

660620
QUETIAPINA MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

660623
QUETIAPINA MYLAN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

660624
QUETIAPINA MYLAN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

660627
VENLAFAXINA RETARD COMBIX 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

660628
VENLAFAXINA RETARD COMBIX 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

660629
BICALUTAMIDA TORA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

660630
ACIDO ALENDRONICO QUALITEC 70 mg comprimidos , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

660631
ACOMICIL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

660632
ACOMICIL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

660633
ACOMICIL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

660634
ACOMICIL 200 mg comprimidos recubiertos , 60 comprimidos (frasco).
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

660635
RISPERIDONA FLAS TEVA 3 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
18,55
18,55
0
0,3
8,32
12,99

660636
RISPERIDONA FLAS TEVA 3 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
37,09
37,1
0,0003
0,3
16,63
25,96

660637
RISPERIDONA FLAS TEVA 2 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

660638
RISPERIDONA FLAS TEVA 2 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
24,74
24,74
0
0,3
11,1
17,33

660640
RISPERIDONA FLAS TEVA 4 mg comprimidos bucodispersables, 28 comprimidos.
24,74
24,74
0
0,3
11,1
17,33

660641
RISPERIDONA FLAS TEVA 4 mg comprimidos bucodispersables, 56 comprimidos.
49,47
49,47
0
0,3
22,18
34,62

660648
BISOPROLOL/HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 10/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
5,89
5,99
0,0167
0,25
2,83
4,42

660649
BISOPROLOL/HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 10/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
10,71
11,98
0,106
0,15
5,83
9,1

660686
ROCOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

660689
ROCOZ 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

660690
ROCOZ 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

660693
IBUPROFENO (ARGININA) SANDOZ 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660695
IBUPROFENO (ARGININA) WINTHROP 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660698
IBUPROFENO (ARGININA) NORMON 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660706
TERBINAFINA PENSA 250 mg comprimidos , 14 comprimidos.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

660707
TERBINAFINA PENSA 250 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

660721
PERINDOPRIL RANBAXY 4 mg comprimidos , 30 comprimidos (blister I).
10,74
10,81
0,0065
0,3
4,82
7,52

660736
SERTRALINA PHARMACIA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

660740
SERTRALINA PHARMACIA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

660741
MIRTAZAPINA FLAS RATIOPHARM 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

660742
MIRTAZAPINA FLAS RATIOPHARM 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

660743
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA WINTHROP 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

660747
TERAZOSINA TEVA 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
11,65
11,65
0
0,3
5,22
8,15

660748
CEFUROXIMA STADA 500 mg comprimidos , 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

660755
LOVASTATINA RIMAFAR 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

660756
LOVASTATINA RIMAFAR 40 mg comprimidos , 28 compirmidos.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

660759
LOVASTATINA DAVUR 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

660760
LOVASTATINA DAVUR 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

660765
QUETIAPINA WINTHROP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

660766
QUETIAPINA WINTHROP 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

660767
QUETIAPINA WINTHROP 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

660768
SERTRALINA AUROBINDO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula ,30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

660769
SERTRALINA AUROBINDO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

660771
RISPERIDONA APHAR 1 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos (blister tipo I).
6,18
6,18
0
0,3
2,77
4,32

660772
RISPERIDONA APHAR 1 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos (blister tipo II).
6,18
6,18
0
0,3
2,77
4,32

660773
RISPERIDONA APHAR 1 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos (blister tipo I).
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

660774
RISPERIDONA APHAR 1 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos (blister tipo II).
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

660775
RISPERIDONA APHAR 2 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos (blister tipo I).
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

660776
RISPERIDONA APHAR 2 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos (blister tipo II).
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

660777
RISPERIDONA APHAR 2 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos (blister tipo I).
24,74
24,74
0
0,3
11,1
17,33

660778
RISPERIDONA APHAR 2 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos (blister tipo II).
24,74
24,74
0
0,3
11,1
17,33

660785
FENTANILO MATRIX SANDOZ 12 microgramos/hora parches transdermicos , sobre con 5 parches transdermicos.
9,99
10,18
0,0187
0,25
4,8
7,49

660786
FENTANILO MATRIX SANDOZ 25 microgramos/hora parches transdermicos , sobre con 5 parches transdermicos.
21,04
21,2
0,0075
0,3
9,44
14,74

660788
FENTANILO MATRIX SANDOZ 50 microgramos/hora parches transdermicos , sobre con 5 parches transdermicos.
42,26
42,41
0,0035
0,3
18,95
29,58

660789
FENTANILO MATRIX SANDOZ 75 microgramos/hora parches transdermicos , sobre con 5 parches transdermicos.
63,46
63,61
0,0024
0,3
28,46
44,43

660790
FENTANILO MATRIX SANDOZ 100 microgramos/hora parches transdermicos , sobre con 5 parches transdermicos.
84,66
84,82
0,0019
0,3
37,96
59,26

660794
CEFUROXIMA STADA 250 mg comprimidos , 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

660850
FINASTERIDA ALMUS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

660851
AMLODIPINO PHARMACIA 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

660853
AMLODIPINO PHARMACIA 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

660854
TAMSULOSINA TARBIS 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

660875
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA QUALIGEN 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

660876
ALFUZOSINA TEVA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
8,45
8,45
0
0,3
3,79
5,92

660877
ALFUZOSINA TEVA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
12,68
12,68
0
0,3
5,68
8,87

660879
LOSARTAN KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

660880
LOSARTAN KERN PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

660881
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA VIRFUTON 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

660882
LEVEST RETARD 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

660883
LEVEST RETARD 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

660885
LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA SUMOL 50/12,5 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,97
10,16
0
0,3
5,82
9,09

660887
LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA SUMOL 100/25 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

660888
LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA ASOL 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,97
10,16
0
0,3
5,82
9,09

660889
LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA ASOL 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

660891
SERTRALINA ALMUS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

660893
SERTRALINA ALMUS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

660895
LOSARTAN KORHISPANA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

660896
LOSARTAN KORHISPANA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

660905
VENLAFAXINA RETARD APOTEX 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

660912
VENLAFAXINA RETARD APOTEX 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

660919
THERVAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

660920
THERVAN 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

660932
PRAVASTATINA TECNIGEN 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

660947
PRAVASTATINA TECNIGEN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

660948
PRAVASTATINA TECNIGEN 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

660950
IBUPROFENO (ARGININA) BEXAL 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660953
IBUPROFENO (ARGININA) ACOST 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

660954
AMISULPRIDA NORMON 100 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
33,42
33,42
0
0,3
14,99
23,4

660955
AMISULPRIDA NORMON 200 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
66,83
66,83
0
0,3
29,97
46,79

660956
AMISULPRIDA NORMON 400 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
65,96
66,83
0,013
0,25
31,69
49,47

660959
AMLODIPINO QUALIGEN 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

660960
AMLODIPINO QUALIGEN 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

660961
MIRTAZAPINA QUALIGEN 15 mg comprimidos , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

660963
MIRTAZAPINA QUALIGEN 30 mg comprimidos , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

660970
FLUVASTATINA SANDOZ 20 mg capsulas , 28 capsulas.
7,18
7,19
0,0014
0,3
3,22
5,03

660971
FLUVASTATINA SANDOZ 40 mg capsulas , 28 capsulas.
14,36
14,37
0,0007
0,3
6,44
10,05

660973
QUETIAPINA TECNIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

660974
QUETIAPINA TECNIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

660975
QUETIAPINA TECNIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

660976
PAROXETINA TEVA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

660978
PAROXETINA TEVA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

660979
PAROXETINA TEVA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

660980
AMLODIPINO LAREQ 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

660981
AMLODIPINO LAREQ 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

660982
AMLODIPINO PENSA 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

660983
AMLODIPINO PENSA 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

660984
CEFUROXIMA QUALIGEN 250 mg comprimidos , 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

660987
CEFUROXIMA QUALIGEN 500 mg comprimidos , 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

660988
VENLAFAXINA RETARD KERN PHARMA 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

660989
VENLAFAXINA RETARD KERN PHARMA 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

660995
GABAPENTINA BEXAL 300 mg capsulas duras , 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

660996
GABAPENTINA BEXAL 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

660997
GABAPENTINA BEXAL 400 mg capsulas duras , 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

660998
GABAPENTINA BEXAL 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

660999
GABAPENTINA ACOST 300 mg capsulas duras , 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

661000
GABAPENTINA ACOST 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

661001
GABAPENTINA TOSICINA 300 mg capsulas duras , 30 capsulas duras.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

661002
GABAPENTINA TOSICINA 300 mg capsulas duras , 90 capsulas duras.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

661003
DOXAZOSINA NEO TEVA 8 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
21,62
21,63
0,0005
0,3
9,7
15,14

661004
GABAPENTINA ACOST 400 mg capsulas duras , 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

661005
GABAPENTINA ACOST 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

661006
DOXAZOSINA NEO TEVA 4 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

661007
ACIDO ALENDRONICO SEMANAL NORMON 70 mg Comprimidos ,4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

661019
GABAPENTINA TOSICINA 400 mg capsulas duras , 30 capsulas duras.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

661020
GABAPENTINA TOSICINA 400 mg capsulas duras , 90 capsulas duras.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

661022
GABAPENTINA TEVAGEN 400 mg capsulas , 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

661027
VENLAFAXINA RANBAXY 75 mg comprimidos , 60 comprimidos.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

661028
VENLAFAXINA RANBAXY 50 mg comprimidos , 30 comprimidos.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

661029
VENLAFAXINA RANBAXY 37,5 mg comprimidos , 60 comprimidos.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

661040
RANITIDINA TEVA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

661042
RANITIDINA TEVA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

661043
RANITIDINA TEVA 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

661044
RANITIDINA DAVUR 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

661045
RANITIDINA DAVUR 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

661046
RANITIDINA DAVUR 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

661047
CANDIFIX 100 mg capsulas , 7 capsulas.
22,95
23,63
0,0288
0,25
11,03
17,22

661048
CANDIFIX 150 mg capsulas , 1 capsula.
4,95
5,06
0,0217
0,25
2,38
3,72

661049
CANDIFIX 150 mg capsulas , 4 capsulas.
19,95
20,26
0,0153
0,25
9,59
14,97

661050
CANDIFIX 200 mg capsulas , 7 capsulas.
46,94
47,26
0,0068
0,3
21,05
32,86

661052
VENLAFAXINA RETARD TEVA 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661053
VENLAFAXINA RETARD TEVA 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661054
MIRTAZAPINA FLAS CINFA 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

661055
MIRTAZAPINA FLAS CINFA 45 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

661056
MIRTAZAPINA FLAS CINFA 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

661059
FLUVASTATINA BEXAL 20 mg capsulas , 28 capsulas.
7,18
7,19
0,0014
0,3
3,22
5,03

661060
FLUVASTATINA BEXAL 40 mg capsulas , 28 capsulas.
14,36
14,37
0,0007
0,3
6,44
10,05

661061
ATORVASTATINA DAVUR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

661062
ATORVASTATINA DAVUR 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

661063
ATORVASTATINA DAVUR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

661065
LETROZOL NORMON 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,18
133,18
0,1276
0,15
63,26
98,75

661067
ATORVASTATINA NORMON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
6,74
6,75
0,0015
0,3
3,02
4,71

661068
ATORVASTATINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,49
13,49
0
0,3
6,05
9,44

661069
ATORVASTATINA NORMON 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
26,99
26,99
0
0,3
12,1
18,89

661075
SENDRAS 2 mg/ml solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 5 ml.
10,16
10,17
0,001
0,3
4,56
7,12

661076
SENDRAS 2 mg/ml solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 25 ml.
50,86
50,87
0,0002
0,3
22,81
35,61

661077
SENDRAS 2 mg/ml solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 50 ml.
101,74
101,74
0
0,3
45,62
71,22

661078
SENDRAS 2 mg/ml solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 100 ml.
199,67
203,48
0,0187
0,25
109,56
161,69

661079
SENDRAS 2 mg/ml solucion inyectable o para perfusion , 5 viales de 5 ml.
50,86
50,87
0,0002
0,3
22,81
35,61

661081
PANTOPRAZOL STADA GENERICOS 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661083
PANTOPRAZOL STADA GENERICOS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661084
PANTOPRAZOL STADA GENERICOS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

661085
MIRTAZAPINA TECNIGEN 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

661086
MIRTAZAPINA TECNIGEN 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

661087
MIRTAZAPINA TECNIGEN 30 mg comprimidos recubiertos don pelicula , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

661089
MIRTAZAPINA TECNIGEN 45 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

661091
ROPINIROL STADA 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister).
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

661092
ROPINIROL STADA 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (frasco).
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

661093
ROPINIROL STADA 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 126 comprimidos (blister).
8,06
8,06
0
0,3
3,61
5,64

661095
ROPINIROL STADA 0,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister).
10,74
10,74
0
0,3
4,82
7,52

661096
ROPINIROL STADA 0,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (frasco).
10,74
10,74
0
0,3
4,82
7,52

661097
ROPINIROL STADA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
21,48
21,48
0
0,3
9,63
15,03

661098
ROPINIROL STADA 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

661099
ROPINIROL STADA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister).
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

661100
ROPINIROL STADA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (frasco).
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

661101
TOPIRAMATO ALTER 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

661103
TOPIRAMATO ALTER 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

661104
TOPIRAMATO ALTER 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

661105
TOPIRAMATO ALTER 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

661106
TOPIRAMATO QUASSET 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

661107
TOPIRAMATO QUASSET 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

661109
TOPIRAMATO QUASSET 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

661110
TOPIRAMATO QUASSET 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

661117
TOPIRAMATO QUASSET 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

661118
TOPIRAMATO QUASSET 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

661119
TOPIRAMATO QUASSET 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

661120
TOPIRAMATO QUASSET 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL).
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

661121
TOPIRAMATO ALTER 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL).
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

661122
TOPIRAMATO ALTER 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL).
106,34
106,35
0,0001
0,3
47,68
74,43

661123
TOPIRAMATO ALTER 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/Al).
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

661125
TOPIRAMATO ALTER 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( blister de AL/AL).
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

661130
SUMATRIPTAN AUROBINDO 50 mg comprimidos , 4 comprimidos.
17,61
17,61
0
0,3
7,9
12,33

661149
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA MABO 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

661150
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA MABO 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

661152
AMISULPRIDA RATIOPHARM 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
65,96
66,83
0,013
0,25
31,69
49,47

661158
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

661171
ADELAN SEMANAL 70 mg Comprimidos , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

661180
PAROXETINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

661182
PAROXETINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

661183
PAROXETINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

661186
VENLAFAXINA MUNDOGEN 37,5 mg comprimidos , 60 comprimidos.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

661187
VENLAFAXINA MUNDOGEN 50 mg comprimidos , 30 comprimidos.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

661188
VENLAFAXINA MUNDOGEN 75 mg comprimidos , 60 comprimidos.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

661193
VENLAFAXINA RETARD SANDOZ 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661198
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

661211
PANTOPRAZOL MABO 40 mg comprimidos gastrorresistentes ,14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661212
PANTOPRAZOL MABO 40 mg comprimidos gastrorresistentes ,28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

661214
ZABART 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,68
4,86
0,037
0,25
2,25
3,51

661216
ZABART 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,37
9,73
0,037
0,25
4,5
7,02

661217
PANTOPRAZOL MABO 20 mg comprimidos gastrorresistentes ,28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661222
NEBIVOLOL WINTHROP 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

661255
RISPERIDONA WINTHROP 1 mg/ml solucion oral , 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

661257
RISPERIDONA WINTHROP 1 mg/ml solucion oral , 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

661259
VENLAFAXINA FARMAPROJECTS 37, 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
8,75
8,75
0
0,3
3,93
6,14

661260
VENLAFAXINA FARMAPROJECTS 37, 5 mg comprimidos , 60 comprimidos.
17,49
17,49
0
0,3
7,84
12,24

661261
VENLAFAXINA FARMAPROJECTS 50 mg comprimidos , 30 comprimidos.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

661262
VENLAFAXINA FARMAPROJECTS 75 mg comprimidos , 30 comprimidos.
17,49
17,49
0
0,3
7,84
12,24

661263
VENLAFAXINA FARMAPROJECTS 75 mg comprimidos , 60 comprimidos.
34,99
34,99
0
0,3
15,69
24,49

661268
CEFUROXIMA DAVUR 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (blister).
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

661269
CEFUROXIMA FARMALIDER 250 mg comprimido recubierto con pelicula , 12 comprimidos (frasco).
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

661270
CEFUROXIMA DAVUR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (blister).
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

661271
CEFUROXIMA FARMALIDER 500 mg comprimido recubierto con pelicula , 12 comprimidos (frasco).
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

661273
CEFUROXIMA CUVE 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (blister).
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

661274
CEFUROXIMA CUVE 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (frasco).
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

661275
CEFUROXIMA CUVE 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (blister).
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

661276
CEFUROXIMA CUVE 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos (frasco).
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

661277
CILAZAPRIL TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
3,26
3,27
0,0031
0,3
2
3,12

661278
CILAZAPRIL TEVA 2.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,63
7,63
0
0,3
3,42
5,34

661279
CILAZAPRIL TEVA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,44
15,27
0,1198
0,15
7,32
11,43

661281
AMLODIPINO URLABS 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

661290
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA APOTEX 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

661291
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA APOTEX 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

661292
TOPIRAMATO ACTAVIS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS EN BLISTER.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

661293
TOPIRAMATO ACTAVIS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS EN FRASCO.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

661294
TOPIRAMATO ACTAVIS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS EN BLISTER.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

661295
TOPIRAMATO ACTAVIS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS EN FRASCO.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

661296
TOPIRAMATO ACTAVIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos en blister.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

661297
TOPIRAMATO ACTAVIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos en frasco.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

661299
TOPIRAMATO ACTAVIS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos en blister.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

661300
TOPIRAMATO ACTAVIS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos en frasco.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

661303
FOSINOPRIL HIDROCLOROTIAZIDA MEDIS-DANMARK 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,05
14,03
0
0,3
6,3
9,83

661307
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

661308
LEVODOPA/CARBIDOPA TEVA 250 mg/25 mg Comprimidos , 60 comprimidos.
5,29
5,96
0,1124
0,15
2,88
4,5

661309
LEVODOPA/CARBIDOPA TEVA 25/250 mg Comprimidos , 120 comprimidos.
11,91
11,91
0
0,3
5,34
8,34

661310
LEVODOPA/CARBIDOPA TEVA 100 mg /25 mg Comprimidos , 100 comprimidos.
3,97
3,97
0
0,3
2
3,12

661311
MICOFENOLATO DE MOFETILO SANDOZ 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos.
108,15
108,33
0,0017
0,3
48,5
75,71

661313
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

661323
FLUVASTATINA TEVA 20 mg capsulas , 28 capsulas.
7,18
7,19
0,0014
0,3
3,22
5,03

661324
FLUVASTATINA TEVA 40 mg capsulas , 28 capsulas.
14,36
14,37
0,0007
0,3
6,44
10,05

661326
MICOFENOLATO DE MOFETILO WINTHROP 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos.
108,32
108,33
0,0001
0,3
48,57
75,82

661327
FINASTERIDA AUROBINDO 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
15,36
15,37
0,0007
0,3
6,89
10,76

661328
LOSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA KERN PHARMA 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

661329
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA KERN PHARMA 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

661334
CETIRIZINA OTIFARMA 10 mg comprimidos , 20 comprimidos.
3,93
3,9
0
0,3
2
3,12

661335
CETIRIZINA OTIFARMA 10mg/ml gotas orales en solucion , 20 ml.
3,93
3,9
0
0,3
2
3,12

661336
RANITIDINA TEVA 150 mg comprimidos efervescentes , 20 comprimidos.
4,26
4,27
0,0023
0,3
2
3,12

661337
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 50/12,5 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

661338
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 100/25 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

661347
MIRTAZAPINA FLAS ALTER 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

661349
MIRTAZAPINA FLAS ALTER 30 MG comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

661351
Captopril Teva 50 mg Comprimidos , 30 comprimidos.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

661352
Captopril Teva 25 mg Comprimidos , 60 comprimidos.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

661365
VENLAFAXINA RETARD BEXALABS 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661375
VENLAFAXINA RETARD BEXALABS 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661377
NEBIVOLOL BEXAL 5 MG comprimidos , 28 comprimidos.
11,27
11,27
0
0,3
5,05
7,88

661378
NEBIVOLOL ACOST 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,27
11,27
0
0,3
5,05
7,88

661380
SIMVASTATINA AUROBINDO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

661381
SIMVASTATINA AUROBINDO 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

661382
PANTOPRAZOL WINTHROP 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661383
PANTOPRAZOL WINTHROP 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661384
PANTOPRAZOL WINTHROP 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

661388
ROPINIROL WINTHROP 0,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
10,74
10,74
0
0,3
4,82
7,52

661390
ROPINIROL WINTHROP 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
21,48
21,48
0
0,3
9,63
15,03

661391
ROPINIROL WINTHROP 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

661392
ROPINIROL WINTHROP 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

661393
PANTOPRAZOL TEVA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661394
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos gastrorresistentes.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661395
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos gastrorresistentes.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661396
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos gastrorresistentes.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

661398
OFLOXACINO TEVA 200 mg comprimidos , 10 comprimidos.
6,71
6,75
0,0059
0,3
3,01
4,7

661399
OFLOXACINO TEVA 200 mg comprimidos , 20 comprimidos.
13,43
13,5
0,0052
0,3
6,02
9,4

661404
FLUVASTATINA PROLIB SANDOZ 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

661422
NEBIVOLOL RATIOPHARM 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

661436
PANTOPRAZOL BEXAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661437
PANTOPRAZOL BEXAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

661438
PANTOPRAZOL BEXAL 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661440
RISPERIDONA CINFA 1 mg/ml solucion oral , frasco con 30 ml.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

661441
RISPERIDONA CINFA 1 mg/ml solucion oral , frasco con 100 ml.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

661443
GABAPENTINA PHARMACIA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

661444
GABAPENTINA PHARMACIA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

661445
LOSARTAN SYNTHELABO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,94
10,95
0,0009
0,3
4,91
7,66

661446
LOSARTAN SYNTHELABO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,9
21,91
0,0005
0,3
9,82
15,33

661461
SAVEPROST 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
99,3
99,31
0,0001
0,3
44,53
69,52

661484
AMLODIPINO URLABS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

661500
BICALUTAMIDA APOTEX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

661505
FINASTERIDA ACYGEN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,55
15,37
0
0,3
7,42
11,58

661506
NORMOMALE 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,55
15,37
0
0,3
7,42
11,58

661507
ARAHORMO 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,5
15,37
0,0566
0,2
7,43
11,6

661508
ASFIDE 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
15,35
15,37
0,0013
0,3
6,88
10,74

661517
PANTOPRAZOL TEVA 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

661518
PANTOPRAZOL TEVA 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

661562
PREDNISONA KERN PHARMA 30 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,45
5,08
0,124
0,15
2,42
3,78

661564
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RANBAXY 100/12,5 mg/ml Polvo para suspension oral pediatrica , 1 frasco de 60 ml.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

661569
VENLAFAXINA TEVA 50 mg comprimidos , 30 comprimidos.
11,66
11,66
0
0,3
5,23
8,16

661575
VENLAFAXINA TEVA 37,5 mg comprimidos , 60 comprimidos.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

661592
IRBESARTAN STADA 75 mg comprimidos , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661593
IRBESARTAN STADA 150 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661594
IRBESARTAN STADA 300 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661596
FINASTERIDA TEVA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

661597
IRBESARTAN CINFA 75 mg comprimidos , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661598
IRBESARTAN CINFA 150 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661599
IRBESARTAN CINFA 300 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661600
VENLAFAXINA TEVA 75 mg comprimidos , 60 comprimidos.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

661617
IRBESARTAN GOIBELA 75 mg comprimidos , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661618
IRBESARTAN GOIBELA 150 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661619
IRBESARTAN GOIBELA 300 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661620
AZITROMICINA TEVA 200 mg/5ml polvo para suspension oral , 1 frasco de 15 ml.
4,96
4,95
0
0,3
2,23
3,48

661621
AZITROMICINA TEVA 200 mg/5ml polvo para suspension oral , 1 frasco de 30 ml.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

661623
QUETIAPINA SANDOZ 200 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661625
QUETIAPINA SANDOZ 100 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661630
QUETIAPINA SANDOZ 300 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661644
OLANZAPINA ADAMED 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

661646
OLANZAPINA ADAMED 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

661664
PRAVASTATINA ACCORD 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

661665
PRAVASTATINA ACCORD 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

661667
PRAVASTATINA ACCORD 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

661669
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg comprimidos , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661670
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661671
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661672
FLUVASTATINA TEVA 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

661679
PREDNISONA ABEX 30 mg comprimidos , 30 COMPRIMIDOS.
4,45
5,08
0,124
0,15
2,42
3,78

661685
QUDIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661687
QUDIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661688
QUDIX 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661689
QUDIX 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661690
QUDIX 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661691
QUDIX 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661697
QUETIAPINA NEREDAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661698
QUETIAPINA NEREDAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661699
QUETIAPINA NEREDAL 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661700
QUETIAPINA NEREDAL 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661701
QUETIAPINA NEREDAL 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661703
QUETIAPINA NEREDAL 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661706
ILUFREN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661707
ILUFREN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
46,86
46,83
0
0,3
21,01
32,8

661708
ILUFREN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661709
ILUFREN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
93,71
93,66
0
0,3
42,02
65,6

661711
ILUFREN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661712
ILUFREN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
140,56
140,49
0
0,3
63,03
98,4

661715
QUETIAPINA QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661716
QUETIAPINA QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661717
QUETIAPINA QUALIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661718
QUETIAPINA QUALIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661719
QUETIAPINA QUALIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661720
QUETIAPINA QUALIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661723
PSICOTRIC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661724
PSICOTRIC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661725
PSICOTRIC 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661726
PSICOTRIC 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661727
PSICOTRIC 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661729
PSICOTRIC 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661731
TERBINAFINA AUROBINDO 250 mg comprimidos , 14 comprimidos.
11,66
11,67
0,0009
0,3
5,23
8,16

661732
TERBINAFINA AUROBINDO 250 mg comprimidos , 28 comprimidos.
23,34
23,34
0
0,3
10,47
16,34

661733
AZITROMICINA RANBAXY 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos (blister de Al/Al/poliamida/PVC).
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

661738
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 500/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 24 comprimidos.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

661739
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

661740
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 24 comprimidos.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

661741
FLUVASTATINA RATIOPHARM PROLIB 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

661747
IRBESARTAN NORMON 75 mg comprimidos , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661748
IRBESARTAN NORMON 150 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661749
IRBESARTAN NORMON 300 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661755
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA FARMALIDER 50mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

661756
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA FARMALIDER 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

661761
QUETIAPINA STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661762
QUETIAPINA STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661763
QUETIAPINA STADA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661764
QUETIAPINA STADA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 oomprimidos (Blister PVC/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661765
QUETIAPINA STADA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661766
QUETIAPINA STADA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661770
QUETIAPINA TARBIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661771
QUETIAPINA TARBIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de PVC/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661772
QUETIAPINA TARBIS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de PVC/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661773
QUETIAPINA TARBIS 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661774
QUETIAPINA TARBIS 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de PVC/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661777
BISOPROLOL RATIOPHARM 10MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

661789
QUETIAPINA TARBIS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661790
QUETIAPINA LESVI 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661791
QUETIAPINA LESVI 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al).
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

661792
QUETIAPINA LESVI 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661793
BISOPROLOL RATIOPHARM 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

661794
QUETIAPINA LESVI 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al).
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

661795
QUETIAPINA LESVI 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661796
QUETIAPINA LESVI 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al).
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

661798
VENLAFAXINA RETARD RANBAXY 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 CAPSULAS (blister).
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661800
VENLAFAXINA RETARD RANBAXY 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 CAPSULAS (frasco).
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661803
VENLAFAXINA RETARD RANBAXY 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 CAPSULAS (blister).
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661805
VENLAFAXINA RETARD RANBAXY 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 CAPSULAS (frasco).
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661807
VENLAFAXINA RETARD PENSA 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas (blister).
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661809
VENLAFAXINA RETARD PENSA 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas (frasco).
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661811
VENLAFAXINA RETARD PENSA 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas (blister).
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661813
VENLAFAXINA RETARD PENSA 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas (frasco).
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661815
GABAPENTINA QUALIGEN 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

661817
GABAPENTINA QUALIGEN 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

661825
RISPERIDONA LIDERFARM 1mg/ml solucion oral , 30 ml solucion.
7,99
6,63
0
0,3
3,58
5,59

661826
RISPERIDONA LIDERFARM 1mg/ml solucion oral , 100 ml solucion.
26,66
22,09
0
0,3
11,96
18,67

661828
RISPERIDONA QUALIGEN 1 mg/ml solucion oral , 30 ml solucion.
6,63
6,63
0
0,3
2,98
4,65

661829
RISPERIDONA QUALIGEN 1 mg/ml solucion oral , 100 ml solucion.
22,09
22,09
0
0,3
9,91
15,47

661842
SIMVASTATINA ACTAVIS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

661844
SIMVASTATINA ACTAVIS 40 mg, comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

661851
GABAPENTINA OTIFARMA 300 mg capulas duras , 90 capsulas.
24,93
24,87
0
0,3
11,18
17,45

661852
GABAPENTINA OTIFARMA 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,24
33,16
0
0,3
14,9
23,26

661857
GABAPENTINA OTIFARMA 100 mg capsulas duras , 90 capsulas.
8,3
8,29
0
0,3
3,72
5,81

661859
PRAVASTATINA KORHISPANA 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

661862
VENLAFAXINA RETARD MABO 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 14 capsulas.
9,46
8,16
0
0,3
4,24
6,62

661863
VENLAFAXINA RETARD MABO 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661864
VENLAFAXINA RETARD MABO 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 14 capsulas.
18,95
16,33
0
0,3
8,5
13,27

661865
VENLAFAXINA RETARD MABO 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661869
OCTREOTIDA HOSPIRA 100 microgramos/ml solucion inyectable , 5 viales de 1 ml.
17,14
15,55
0
0,3
7,69
12

661870
OCTREOTIDA HOSPIRA 50 microgramos/ml solucion inyectable , 5 viales de 1 ml.
8,57
7,77
0
0,3
3,84
5,99

661874
CITALOPRAM APOTEX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

661879
PERINDOPRIL ACTAVIS 4 mg comprimidos , 30 comprimidos.
10,54
10,81
0,025
0,25
5,06
7,9

661880
PERINDOPRIL ACTAVIS 8 mg comprimidos , 30 comprimidos.
20,29
21,63
0,062
0,2
10,4
16,24

661881
PANTOPRAZOL ACOSTLABS 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
14,32
13,96
0
0,3
6,42
10,02

661882
PANTOPRAZOL ACOSTLABS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos gastrorresistentes.
14,32
13,96
0
0,3
6,42
10,02

661883
PANTOPRAZOL ACOSTLABS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos gastrorresistentes.
28,63
27,91
0
0,3
12,84
20,04

661885
FLUVASTATINA STADA 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

661886
VENLAFAXINA RETARD MYLAN 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 14 capsulas.
9,46
8,16
0
0,3
4,24
6,62

661887
VENLAFAXINA RETARD MYLAN 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661893
VENLAFAXINA RETARD MYLAN 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 14 capsulas.
18,95
16,33
0
0,3
8,5
13,27

661894
VENLAFAXINA RETARD MYLAN 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661906
IRBESARTAN DAVUR 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661907
IRBESARTAN DAVUR 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661908
IRBESARTAN DAVUR 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661909
IRBESARTAN MYLAN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661910
IRBESARTAN MYLAN 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661911
IRBESARTAN MYLAN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661912
IRBESARTAN RATIOPHARM 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661913
IRBESARTAN RATIOPHARM 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661916
IRBESARTAN RATIOPHARM 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661921
VENLAMYLAN RETARD 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

661922
VENLAFAXINA RETARD ACTAVIS 75 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

661924
VENLAFAXINA RETARD ACTAVIS 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

661925
FLUVASTATINA PROLIB BEXAL 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

661927
VENLAMYLAN RETARD 150 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

661928
IRBESARTAN KERN PHARMA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,71
5,7
0
0,3
4,8
7,49

661929
IRBESARTAN KERN PHARMA 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661930
IRBESARTAN KERN PHARMA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661931
FLUVASTATINA RATIOPHARM 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

661933
GABAPENTINA QUALIGEN 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

661945
CARVEDILOL ALMUS 25 mg comprimidos , 28 comprimidos.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

661948
MICOFENOLATO DE MOFETILO GERMED 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos.
108,32
108,33
0,0001
0,3
48,57
75,82

661949
VENLAPINE RETARD 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

661965
IRBESARTAN ALTER 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 Ccomprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

661966
IRBESARTAN ALTER 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

661968
IRBESARTAN ALTER 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

661995
DONEMYLAN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
46,61
46,62
0,0002
0,3
20,9
32,63

661996
ZOLAFREN 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

661997
ZOLAFREN 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

662003
PANTOPRAZOL TECNIGEN 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

662004
PANTOPRAZOL TECNIGEN 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

662005
PERINDOPRIL ARROW 4 mg comprimidos , 28 comprimidos.
10,96
10,09
0
0,3
4,91
7,66

662037
FLUCONAZOL TEVA 150 mg capsulas duras , 4 capsulas.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

662051
VENLAPINE RETARD 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

662052
VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

662053
VENLAFAXINA RETARD QUALIGEN 75 mg capsulas de liberacion prolongada 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

662054
FOLINATO CALCICO NORMON 50 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 1 vial y 1 ampolla.
7,59
7,59
0
0,3
3,4
5,31

662073
DONEMYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
81,58
93,24
0,1251
0,15
44,42
69,34

662076
PRAVASTATINA KORHISPANA 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

662077
PRAVASTATINA KORHISPANA 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

662102
AMLODIPINO KORHISPANA 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662103
AMLODIPINO KORHISPANA 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
5,86
0,1741
0,15
2,64
4,12

662104
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 50 mg/12.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (Blister).
10,12
10,16
0,0039
0,3
4,54
7,09

662105
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 50 mg/12.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (Tiras).
10,12
10,16
0,0039
0,3
4,54
7,09

662108
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula ,28 comprimidos (Blister).
20,04
20,32
0,0138
0,25
9,63
15,03

662109
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RANBAXY 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (Tiras).
20,04
20,32
0,0138
0,25
9,63
15,03

662128
ANABREST 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,39
86,39
0
0,3
38,74
60,48

662129
FLUVASTATINA WINTHROP 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

662143
GLIMEPIRIDA ACOST 2 mg comprimidos , 30 comprimidos.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

662144
GLIMEPIRIDA ACOST 2 mg comprimidos , 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

662149
GLIMEPIRIDA ACOST 4 mg comprimidos , 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

662152
GABAPENTINA PREMIUM PHARMA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662153
GABAPENTINA PREMIUM PHARMA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662154
GLIMEPIRIDA ACOST 4 mg comprimidos , 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

662159
IBUPROFENO (ARGININA) CUVE 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

662161
LISINOPRIL NUCLEUS 5 mg comprimidos , 56 comprimidos.
4,65
4,64
0
0,3
2,09
3,26

662162
LISINOPRIL NUCLEUS 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
9,32
9,28
0
0,3
4,18
6,53

662164
IRBESARTAN ALTER FARMACIA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

662165
IRBESARTAN ALTER FARMACIA 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

662166
IRBESARTAN ALTER FARMACIA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

662167
FLUCONAZOL TECNIGEN 150 mg capsulas duras , 4 capsulas.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

662168
IRBESARTAN FARMALTER 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

662169
IRBESARTAN FARMALTER 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

662170
IRBESARTAN FARMALTER 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

662172
MOONVAL 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

662173
MOONVAL 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

662174
MOONVAL 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,79
22,79
0
0,3
10,22
15,95

662177
GABAPENTINA TECNIGEN 100 mg capsulas duras , 90 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

662178
GABAPENTINA TECNIGEN 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

662183
GABAPENTINA TECNIGEN 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

662184
GABAPENTINA TECNIGEN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662185
GABAPENTINA TECNIGEN 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662187
CITALOPRAM ACTAVIS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

662188
CITALOPRAM ACTAVIS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,49
11,49
0
0,3
5,6
8,74

662211
AMLODIPINO UXA 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

662212
AMLODIPINO UXA 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662214
GLIMEPIRIDA EDIGEN 2 mg comprimidos , 30 comprimidos.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

662215
GLIMEPIRIDA EDIGEN 2 mg comprimidos , 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

662216
GLIMEPIRIDA EDIGEN 4 mg comprimidos , 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

662217
GLIMEPIRIDA EDIGEN 4 mg comprimidos , 120 comprimdos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

662230
PANTOPRAZOL TECNIGEN 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

662241
SERTRALINA AUROBINDO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos (blister de Al/PVC/PVDC).
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

662251
SERTRALINA AUROBINDO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (blister de PVC/PVDC/AL).
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

662252
ONDANSETRON AUROBINDO 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 6 comprimidos.
19,05
19,05
0
0,3
8,54
13,33

662253
ONDANSETRON AUROBINDO 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 15 comprimidos.
47,63
47,63
0
0,3
21,36
33,34

662255
ONDANSETRON AUROBINDO 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 6 comprimidos.
38,09
38,1
0,0003
0,3
17,08
26,66

662256
ONDANSETRON AUROBINDO 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 15 comprimidos.
95,24
95,25
0,0001
0,3
42,71
66,67

662294
CEFTAZIDIMA MYLAN 500 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
4,06
4,07
0,0025
0,3
2
3,12

662295
DONEPEZILO MYLAN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
46,61
46,62
0,0002
0,3
20,9
32,63

662297
DONEPEZILO MYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
81,58
93,24
0,1251
0,15
44,42
69,34

662299
AMLODIPINO MABO 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

662300
AMLODIPINO MABO 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662301
MIRPIK 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

662302
MIRPIK 15 mg comprimidos bucodispersables , 60 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

662303
MIRPIK 45 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

662306
SOTALOL RANBAXYGEN 160 mg comprimidos , 30 comprimidos.
5,48
5,48
0
0,3
2,46
3,84

662307
GABAPENTINA WINTHROP 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662308
GABAPENTINA WINTHROP 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662309
VENLAFAXINA RETARD ALTER 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,5
17,49
0,0566
0,2
8,46
13,21

662310
VENLAFAXINA RETARD ALTER 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,5
34,99
0,014
0,25
16,58
25,88

662311
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (BLISTER).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

662314
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (FRASCO).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

662316
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (blister).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

662317
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (blister).
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

662318
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (frasco).
14,22
13,96
0
0,3
6,38
9,96

662319
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (frasco).
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

662323
PANTOPRAZOL ACOST 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

662324
PANTOPRAZOL ACOST 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

662325
GLUCOSAMINA RATIOPHARM 1500 mg polvo para solucion oral , 1 caja con 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662326
AMLODIPINO TARBIS 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
5,86
0,1741
0,15
2,64
4,12

662327
AMLODIPINO TARBIS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662328
TOPIRAMATO WINTHROP 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

662329
MIRTAZAPINA TARBIS 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos (blister Al/Al peel-off).
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

662330
TOPIRAMATO WINTHROP 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

662331
AMLODIPINO DR. GALENUS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662332
TOPIRAMATO WINTHROP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

662334
TOPIRAMATO WINTHROP 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

662335
MIRTAZAPINA TARBIS 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos (blister Al/Al peel-off).
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

662336
AMLODIPINO QUASSET 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,85
5,86
0,1724
0,15
2,64
4,12

662337
AMLODIPINO QUASSET 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662339
IRBESARTAN MABO 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

662340
IRBESARTAN MABO 150 mg comprimdos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

662341
IRBESARTAN MABO 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

662342
ARACALM 100 mg comprimidos , 60 comprimidos.
32,6
33,42
0,0245
0,25
15,66
24,45

662343
ARACALM 200 mg comprimidos , 60 comprimidos.
65,6
66,83
0,0184
0,25
31,52
49,21

662344
ARACALM 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
65,6
66,83
0,0184
0,25
31,52
49,21

662345
AMLODIPINO DR. GALENUS 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,85
5,86
0,1724
0,15
2,64
4,12

662356
AZITROMICINA LESVI 200 mg/ 5 ml polvo para suspension oral , 15 ml.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

662357
AZITROMICINA LESVI 200 mg/ 5 ml polvo para suspension oral , 30 ml.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

662358
MIRPIK 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

662359
AZITROMICINA LESVI 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

662360
GABAPENTINA QUALIGEN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662364
FAMCICLOVIR PHARMAGENUS 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
21,81
22,26
0,0202
0,25
10,48
16,36

662373
FAMCICLOVIR PHARMAGENUS 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 21 comprimidos.
91,6
93,47
0,02
0,25
44,01
68,7

662374
FAMCICLOVIR PHARMAGENUS 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 21 comprimidos.
174
186,94
0,0692
0,2
97,12
148,75

662375
FAMCICLOVIR PHARMAGENUS 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 7 comprimidos.
91,6
93,47
0,02
0,25
44,01
68,7

662376
AZITROMICINA QUALIGEN 200 mg/ 5 ml polvo para suspension oral , 30 ml.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

662377
AZITROMICINA QUALIGEN 200 mg/ 5 ml polvo para suspension oral , 15 ml.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

662378
AZITROMICINA QUALIGEN 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

662382
ALFUZOSINA ALTER 10 mg comprimidos de liberacion prolongada , 30 comprimidos.
16,91
16,91
0
0,3
7,58
11,83

662383
PAROXETINA ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

662384
PAROXETINA ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

662385
PAROXETINA ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

662386
PAROXETINA ALMUS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
9,77
9,78
0,001
0,3
4,38
6,84

662388
PAROXETINA ALMUS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
19,54
19,56
0,001
0,3
8,76
13,68

662393
LOSARTAN RANBAXYGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 Comprimidos (blister de aluminio).
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

662394
LOSARTAN RANBAXYGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister Al/poliamida-Al-PVC).
10,93
10,95
0,0018
0,3
4,9
7,65

662396
LOSARTAN RANBAXYGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 Comprimidos (blister de aluminio).
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

662397
LOSARTAN RANBAXYGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister Al/poliamida-Al-PVC).
21,86
21,91
0,0023
0,3
9,8
15,3

662399
PANTOPRAZOL TIEFENBACHER 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (blister).
14,32
13,96
0
0,3
6,42
10,02

662404
PANTOPRAZOL TIEFENBACHER 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (blister).
14,32
13,96
0
0,3
6,42
10,02

662406
PANTOPRAZOL TIEFENBACHER 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (blister).
28,63
27,91
0
0,3
12,84
20,04

662415
ACECLOFENACO UR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

662416
ACECLOFENACO UR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

662417
ACECLOFENACO TOLL PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,29
4,26
0
0,3
2
3,12

662418
ACECLOFENACO TOLL PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,57
8,52
0
0,3
3,84
5,99

662422
PERINDOPRIL/INDAPAMIDA ARROW 2mg/0,625 mg comprimidos , 30 comprimidos.
16,77
13,45
0
0,3
7,52
11,74

662426
PERINDOPRIL/INDAPAMIDA ARROW 4mg/1,25mg comprimidos , 30 comprimidos.
20,92
26,89
0,222
0,15
11,39
17,78

662427
FONGEAL 250 mg comprimidos , 14 comprimidos.
13,68
11,67
0
0,3
6,13
9,57

662428
FONGEAL 250 mg comprimidos , 28 comprimidos.
27,35
23,34
0
0,3
12,26
19,14

662432
SERTRALINA QUALIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (blister de PVC/aluminio).
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

662434
SERTRALINA QUALIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (blister de PVC/PVDC/aluminio/PVC).
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

662436
SERTRALINA QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (blister de PVC/Aluminio).
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

662438
SERTRALINA QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (blister de PVC/PVDC/aluminio/PVC).
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

662449
PAROXETINA FARMALID 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

662450
PAROXETINA FARMALID 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,04
13,04
0
0,3
5,84
9,12

662451
PAROXETINA FARMALID 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

662454
LOSARTAN LICONSA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,99
10,95
0
0,3
5,38
8,4

662455
LOSARTAN LICONSA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
24,4
21,91
0
0,3
10,94
17,08

662459
RISPERIDONA FLAS MYLAN 0.5 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
6,18
6,18
0
0,3
2,77
4,32

662463
RISPERIDONA FLAS MYLAN 2 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

662464
RISPERIDONA FLAS MYLAN 2 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
24,74
24,74
0
0,3
11,1
17,33

662466
RISPERIDONA FLAS MYLAN 1 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
6,18
6,18
0
0,3
2,77
4,32

662467
RISPERIDONA FLAS MYLAN 1 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
12,36
12,37
0,0008
0,3
5,54
8,65

662470
LEVOCETIRIZINA TEVA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
7,18
9,24
0,2229
0,15
3,91
6,1

662473
LAMOTRIGINA QUALIGEN 25 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

662475
LAMOTRIGINA QUALIGEN 50 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

662476
LAMOTRIGINA QUALIGEN 100 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

662481
GABAPENTINA VITELAX 300 mg capsulas duras , 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

662482
GABAPENTINA VITELAX 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

662483
GABAPENTINA VITELAX 400 mg capsulas duras , 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

662484
GABAPENTINA VITELAX 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

662487
LAMOTRIGINA QUALIGEN 200 mg comprimidos dispersables , 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

662488
GABAPENTINA VITELAX 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (blister).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662489
GABAPENTINA VITELAX 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (frasco).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662490
GABAPENTINA VITELAX 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (blister).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662491
GABAPENTINA VITELAX 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (frasco).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662504
GLUCOSAMINA EDIGEN 1500 mg polvo para solucion oral , 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

662505
GLUCOSAMINA EDIGEN 1500 mg polvo para solucion oral , 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662512
GABAPENTINA DERMOGEN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (OPA/ALU).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662513
GABAPENTINA DERMOGEN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (PVC/PVDC/ALU).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662514
GABAPENTINA DERMOGEN 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (PVC/PVDC/ALU).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662515
GABAPENTINA DERMOGEN 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (OPA/ALU).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662516
GABAPENTINA FARMALIDER 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (OPA/ALU).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662517
GABAPENTINA NORMON 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (blister de PVC/PVDC/Al).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662518
GABAPENTINA FARMALIDER 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (blister de OPA/Al).
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

662520
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml.
17,3
17,05
0
0,3
7,76
12,11

662522
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 15 ml.
51,91
51,14
0
0,3
23,28
36,34

662524
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 45 ml.
151,49
153,42
0,0126
0,25
74,81
116,78

662526
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 60 ml.
207,62
207,62
0
0,3
107,6
159,65

662535
TOPIRAMATO GEPREM 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

662538
TOPIRAMATO GEPREM 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

662540
TOPIRAMATO GEPREM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

662542
TOPIRAMATO GEPREM 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

662545
TOPIRAMATO TECNIGEN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

662547
TOPIRAMATO TECNIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

662549
TOPIRAMATO TECNIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

662552
TOPIRAMATO TECNIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

662559
GABAPENTINA NORMON 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos (PVC/PVDC/ALU).
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

662563
ARAPAXEL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula ,14 comprimidos.
6,56
6,52
0
0,3
2,94
4,59

662564
ARAPAXEL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,25
13,04
0,0606
0,2
6,28
9,8

662565
ARAPAXEL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,15
26,07
0,0353
0,25
12,08
18,86

662566
PAROXETINA ACYGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,98
6,52
0
0,3
3,13
4,89

662567
PAROXETINA ACYGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,96
13,04
0
0,3
6,26
9,77

662568
PAROXETINA ACYGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
27,91
26,07
0
0,3
12,52
19,54

662574
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 50 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

662575
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 100mg / 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

662579
QUETIAPINA ARAFARMA GROUP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,86
46,83
0
0,3
21,01
32,8

662580
QUETIAPINA ARAFARMA GROUP 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
70,28
70,25
0
0,3
31,51
49,19

662581
QUETIAPINA ARAFARMA GROUP 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,71
93,66
0
0,3
42,02
65,6

662582
QUETIAPINA ARAFARMA GROUP 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,56
140,49
0
0,3
63,03
98,4

662597
IRBESARTAN APOTEX 75 mg comprimidos , 14 comprimidos.
7,65
2,85
0
0,3
3,43
5,35

662598
IRBESARTAN APOTEX 75 mg comprimidos , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

662602
IRBESARTAN APOTEX 150 mg comprimidos , 14 comprimidos.
8,48
5,7
0
0,3
3,8
5,93

662603
IRBESARTAN APOTEX 150 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

662606
IRBESARTAN APOTEX 300 mg comprimidos , 14 comprimidos.
11,4
11,4
0
0,3
5,11
7,98

662607
IRBESARTAN APOTEX 300 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

662610
IRBESARTAN LICONSA 75 mg comprimidos , 14 comprimidos.
7,65
2,85
0
0,3
3,43
5,35

662611
IRBESARTAN LICONSA 75 mg comprimidos , 28 comprimidos.
15,3
5,7
0
0,3
6,86
10,71

662614
IRBESARTAN LICONSA 150 mg comprimidos , 14 comprimidos.
8,48
5,7
0
0,3
3,8
5,93

662615
IRBESARTAN LICONSA 150 mg comprimidos , 28 comprimidos.
16,95
11,39
0
0,3
7,6
11,86

662618
IRBESARTAN LICONSA 300 mg comprimidos , 14 comprimidos.
11,4
11,4
0
0,3
5,11
7,98

662620
IRBESARTAN LICONSA 300 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

662637
QUETIAPINA EDIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

662638
QUETIAPINA EDIGEN 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
70,28
70,25
0
0,3
31,51
49,19

662639
QUETIAPINA EDIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

662640
QUETIAPINA EDIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

662641
QUETIAPINA UR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

662642
QUETIAPINA UR 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
70,28
70,25
0
0,3
31,51
49,19

662644
QUETIAPINA UR 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

662645
QUETIAPINA UR 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

662648
QUETIAPINA URLABS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

662649
QUETIAPINA URLABS 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
70,28
70,25
0
0,3
31,51
49,19

662651
QUETIAPINA URLABS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

662652
QUETIAPINA URLABS 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

662653
CONERVIN RETARD 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

662654
CONERVIN RETARD 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 Capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

662658
ZOLAFREN 10 mg comprimidos , 56 comprimidos.
173,74
176,76
0,0171
0,25
90,86
141,84

662659
ZOLAFREN 5 mg comprimidos , 56 comprimidos.
65,18
43,44
0
0,3
29,23
45,63

662660
OLANZAPINA ADAMED 5 mg comprimidos , 56 comprimidos.
65,18
43,44
0
0,3
29,23
45,63

662661
OLANZAPINA ADAMED 10 mg comprimidos , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

662685
FLUVASTATINA MYLAN 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

662689
MELOXICAM AUROBINDO 15 mg comprimidos , 20 comprimidos.
5,65
5,66
0,0018
0,3
2,53
3,95

662695
TOPIRAMATO NORMON 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,28
13,29
0,0008
0,3
5,96
9,3

662696
TOPIRAMATO NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
26,59
26,59
0
0,3
11,92
18,61

662697
TOPIRAMATO NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
53,17
53,18
0,0002
0,3
23,84
37,22

662698
TOPIRAMATO NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
101,89
106,35
0,0419
0,25
48,95
76,42

662702
LAVINOL 25 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
10,85
10,85
0
0,3
4,87
7,6

662704
LAVINOL 50 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
21,71
21,71
0
0,3
9,74
15,2

662705
LAVINOL 100 mg comprimidos dispersables , 56 comprimidos.
43,41
43,42
0,0002
0,3
19,47
30,39

662706
LAVINOL 200 mg comprimidos dispersables , 30 comprimidos.
46,52
46,52
0
0,3
20,86
32,56

662707
AMLODIPINO ALMUS 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

662708
AMLODIPINO ALMUS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662734
TRAMADOL BEXAL 100MG/AMP 5 AMPOLLAS 2ML IY EFG.
4,68
4,68
0
0,3
2,1
3,28

662754
GLUCOSAMINA SAMIPHARMA 1.500 mg polvo para solucion oral , 20 SOBRES.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

662755
GLUCOSAMINA SAMIPHARMA 1.500 mg polvo para solucion oral , 30 SOBRES.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662756
GLUCOSAMINA MYLAN 1500 mg polvo para solucion oral , 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

662757
GLUCOSAMINA MYLAN 1500 mg polvo para solucion oral , 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662760
NEBINE 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

662772
GLIMEPIRIDA BEXAL 2 mg comprimidos , 30 comprimidos.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

662773
GLIMEPIRIDA BEXAL 2 mg comprimidos , 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

662774
GLIMEPIRIDA BEXAL 4 mg comprimidos , 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

662776
GLIMEPIRIDA BEXAL 4 mg comprimidos , 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

662778
TAMSULOSINA QUALIGEN 0,4 mg capsulas duras de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

662779
FLUCONAZOL QUALIGEN 50 mg capsulas duras , 7 capsulas.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

662780
FLUCONAZOL QUALIGEN 100 mg capsulas duras , 7 capsulas.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

662781
FLUCONAZOL QUALIGEN 150 mg capsulas duras , 1 capsulas.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

662782
FLUCONAZOL QUALIGEN 150 mg capsulas duras , 4 capsulas.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

662784
FLUCONAZOL QUALIGEN 200 mg capsulas duras , 7 capsulas.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

662785
CEFUROXIMA PENSA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

662796
TRAMADOL RETARD GRÜNENTAL 50 mg comprimidos de liberacion prolongada , 60 comprimidos.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

662797
TRAMADOL RETARD GRUNENTHAL 100 mg comprimidos de liberacion prolongada , 20 comprimidos.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

662798
TRAMADOL RETARD GRUNENTHAL 100 mg comprimidos de liberacion prolongada , 60 comprimidos.
17,8
17,79
0
0,3
7,98
12,46

662799
TRAMADOL RETARD GRÜNENTHAL 150 mg comprimidos de liberacion prolongada , 20 comprimidos.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

662800
TRAMADOL RETARD GRÜNENTHAL 150 mg comprimidos de liberacion prolongada , 60 comprimidos.
26,69
26,69
0
0,3
11,97
18,69

662801
TRAMADOL RETARD GRUNENTAL 200 mg comprimidos de liberacion prolongada , 20 comprimidos.
11,86
11,86
0
0,3
5,32
8,3

662802
TRAMADOL RETARD GRUNENTAL 200 mg comprimidos de liberacion prolongada , 60 comprimidos.
35,59
35,58
0
0,3
15,96
24,91

662804
GLUCOSAMINA CATPHARMA 1500 mg polvo para solucion oral , 20 sobres.
6,49
6,49
0
0,3
2,91
4,54

662805
GLUCOSAMINA CATPHARMA 1500 mg polvo para solucion oral , 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

662812
ROPINIROL MYLAN 0,25 mg comprimdos recubiertos con pelicula , 126 comprimidos.
8,06
8,06
0
0,3
3,61
5,64

662814
ROPINIROL MYLAN 1 mg comprimdos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
20,54
21,48
0,0438
0,25
9,87
15,41

662815
ROPINIROL MYLAN 5 mg comprimdos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

662823
LETROZOL QUALITEC 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,18
133,18
0,1276
0,15
63,26
98,75

662824
LETROZOL QUASSET 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,22
133,18
0,1273
0,15
63,28
98,79

662826
LETROZOL PHARMASSETS 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,22
133,18
0,1273
0,15
63,28
98,79

662831
GABAPENTINA QUALITEC 100 mg capsulas duras , 90 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

662832
GABAPENTINA QUALITEC 300 mg capsulas duras , 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

662834
GABAPENTINA QUALITEC 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

662835
ROPINIROL MYLAN 2 mg comprimdos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

662836
GABAPENTINA QUALITEC 400 mg capsulas duras , 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

662839
GABAPENTINA QUASSET 100 mg capsulas duras , 90 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

662840
GABAPENTINA QUASSET 300 mg capsulas duras , 30 capsulas.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

662842
GABAPENTINA QUASSET 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

662843
GABAPENTINA QUASSET 400 mg capsulas duras , 30 capsulas.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

662844
GABAPENTINA QUASSET 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

662845
ANASTROZOL ACCORD 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,34
86,39
0,0006
0,3
38,72
60,45

662857
GABAPENTINA QUALITEC 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

662863
GABAPENTINA PHARMACIA 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

662864
PRAMIPEXOL STADA 0.18 mg comprimidos , 30 comprimidos.
10,77
11,04
0,0245
0,25
5,18
8,09

662865
PRAMIPEXOL STADA 0.18 mg comprimidos , 100 comprimidos.
32,94
36,81
0,1051
0,15
17,94
28,01

662867
PRAMIPEXOL STADA 0.7 mg comprimidos , 30 comprimidos.
42,38
42,94
0,013
0,25
20,36
31,78

662868
PRAMIPEXOL STADA 0.7 mg comprimidos , 100 comprimidos.
129,93
143,14
0,0923
0,2
66,58
103,94

662883
SIMVASTATINA MABO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

662884
SIMVASTATINA MABO 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

662892
CEFUROXIMA APOTEX 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

662893
CEFUROXIMA APOTEX 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

662894
CEFUROXIMA PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
16,78
16,8
0,0012
0,3
7,53
11,75

662901
DEFLAZACORT TECEFARMA 6 mg comprimidos , 20 comprimidos.
5,5
5,48
0
0,3
2,46
3,84

662907
DEFLAZACORT TECEFARMA 30 mg comprimidos , 10 comprimidos.
13,74
13,69
0
0,3
6,16
9,62

662982
ALENVIR SEMANAL 70 mg comprimidos , 4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

662985
CITALOPRAM QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

662987
CITALOPRAM QUALIGEN 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

662989
ASEY 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
28,19
28,19
0
0,3
12,64
19,73

662992
CIPROFLOXACINO ARAFARMA GROUP 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
3,82
3,12
0
0,3
2
3,12

662993
CIPROFLOXACINO ARAFARMA GROUP 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
3,65
3,12
0
0,3
2
3,12

662994
CIPROFLOXACINO ARAFARMA GROUP 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
7,32
5,85
0
0,3
3,28
5,12

662995
CIPROFLOXACINO ARAFARMA GROUP 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
5,48
4,39
0
0,3
2,46
3,84

662996
NEBIVOLOL NORMON 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

663020
TIZANIDINA MILO 4 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,98
5,71
0,1278
0,15
2,71
4,23

663021
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,1
133,18
0,1282
0,15
63,21
98,68

663022
LETROZOL BEXAL 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,22
133,18
0,1273
0,15
63,28
98,79

663034
VENLAFAXINA RETARD LIDERFARM 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

663035
VENLAFAXINA RETARD LIDERFARM 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

663036
VENLAFAXINA RETARD DERMOGENERIS 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
17,48
17,49
0,0006
0,3
7,84
12,24

663037
VENLAFAXINA RETARD DERMOGENERIS 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
34,98
34,99
0,0003
0,3
15,69
24,49

663038
RANITIDINA EDIGEN 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

663040
RANITIDINA EDIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

663041
RANITIDINA EDIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

663043
IBUPROFENO (ARGININA) MYLAN 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

663045
IBUPROFENO (ARGININA) LIDERFEN 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

663050
QUETIAPINA ORION 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

663052
QUETIAPINA ORION 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,71
93,66
0
0,3
42,02
65,6

663055
LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA EDIGEN 50mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

663056
LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA EDIGEN 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

663057
GABAPENTINA ALTER 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

663058
GABAPENTINA ALTER 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

663061
IBUPROFENO (ARGININA) TEVA 600 mg granulado para solucion oral , 40 sobres.
5,92
5,92
0
0,3
2,65
4,14

663066
ATORVASTATINA CINFAMED 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

663067
IRBESARTAN URQUIMA 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,38
11,39
0,0009
0,3
5,1
7,96

663068
ATORVASTATINA CINFAMED 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

663069
IRBESARTAN URQUIMA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
22,78
22,79
0,0004
0,3
10,21
15,94

663071
ATORVASTATINA CINFAMED 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

663075
ACECLOFENACO APHAR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

663076
ACECLOFENACO APHAR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

663077
ATORVASTATINA STADA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

663078
ATORVASTATINA STADA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

663079
ATORVASTATINA STADA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

663080
ATORVASTATINA MYLAN PHARMACEUTICALS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

663081
ATORVASTATINA MYLAN PHARMCEUTICALS 20 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

663082
ATORVASTATINA MYLAN PHARMACEUTICALS 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

663083
ATORVASTATINA FARMA RATIO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

663084
ATORVASTATINA FARMA RATIO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

663085
ATORVASTATINA FARMA RATIO 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

663086
ATORVASTATINA KERN PHARMA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

663087
ATORVASTATINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

663089
ATORVASTATINA KERN PHARMA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

663093
LEVOFLOXACINO SUPPORT PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
28,19
28,19
0
0,3
12,64
19,73

663095
TERBINAFINA TEVA 250 mg comprimidos , 14 comprimidos.
11,26
11,67
0,0351
0,25
5,41
8,45

663105
LETROZOL TECNIGEN 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,18
133,18
0,1276
0,15
63,26
98,75

663108
ACIDO ALENDRONICO APOTEX 70 mg comprimidos ,4 comprimidos.
22,04
22,04
0
0,3
9,88
15,42

663109
GABAPENTINA PHARMACIA 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

663110
TERBINAFINA TEVA 250 mg comprimidos , 28 comprimidos.
22,5
23,34
0,036
0,25
10,81
16,88

663111
ALAPANZOL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663113
ALAPANZOL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
27,91
27,91
0
0,3
12,52
19,54

663114
LANSOPRAZOL ALMUS 15 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

663115
LANSOPRAZOL ALMUS 30 mg capsulas duras gastrorresistentes , 14 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

663116
LANSOPRAZOL ALMUS 30 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

663117
IRBESARTAN URQUIMA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,7
5,7
0
0,3
2,56
4

663124
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PHARMAGENUS 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula ,l 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

663125
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA PHARMAGENUS 50 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

663137
LETROZOL PREMIUM PHARMA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,18
133,18
0,1276
0,15
63,26
98,75

663149
PANTOPRAZOL PENSA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (Blister).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663165
ORMANDYL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

663168
PRAVASTATINA HEXAL 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

663169
PRAVASTATINA HEXAL 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

663170
PRAVASTATINA HEXAL 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

663171
PRAVASTATINA SALUTAS 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

663172
PRAVASTATINA SALUTAS 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

663173
PRAVASTATINA SALUTAS 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

663174
PRAVASTATINA SANDOZ 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

663175
PRAVASTATINA SANDOZ 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

663176
PRAVASTATINA SANDOZ 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

663191
TAMSULOSINA ALMUS 0,4 mg capsulas duras de liberacion modificada , 30 capsulas.
17,81
17,81
0
0,3
7,99
12,47

663192
GABAPENTINA ALMUS 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

663193
GABAPENTINA ALMUS 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

663194
CITALOPRAM ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

663196
CITALOPRAM ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

663197
CITALOPRAM ALMUS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

663216
Ciprofloxacino Sumol 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

663217
Ciprofloxacino Sumol 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

663218
ANASTROZOL TARBIS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,33
86,39
0,0007
0,3
38,71
60,43

663237
CAPTOPRIL PENSA 100MG 15 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

663243
ANASTROZOL STADA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663244
BICALUTAMIDA STADA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663245
CAPTOPRIL PENSA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

663247
LETROZOL STADA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

663248
MICOFENOLATO DE MOFETIL STADA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos.
108,11
108,33
0,002
0,3
48,48
75,68

663250
BICALUTAMIDA KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663251
ANASTROZOL KERN PHARMA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663252
CAPTOPRIL PENSA 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

663253
ANASTROZOL DAVUR 1 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663254
BICALUTAMIDA DAVUR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663255
LETROZOL TEVA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

663256
ANASTROZOL TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663257
MICOFENOLATO MOFETILO TEVA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 50.
108,11
108,33
0,002
0,3
48,48
75,68

663258
MICOFENOLATO MOFETILO TEVA 250 mg capsulas duras EFG 100.
108,11
108,33
0,002
0,3
48,48
75,68

663261
BICALUTAMIDA TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663262
MYFENAX 250 mg capsulas duras , 100 capsulas.
108,11
108,33
0,002
0,3
48,48
75,68

663263
ANASTROZOL PHARMAGENUS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663264
BICALUTAMIDA PHARMAGENUS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663266
BICALUTAMIDA RATIOPHARM 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663267
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 12 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
9,9
10,18
0,0275
0,25
4,76
7,43

663268
ANASTROZOL RATIOPHARM 1 mg comprimidos , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663269
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 75 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
63,36
63,61
0,0039
0,3
28,41
44,35

663270
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 100 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
84,56
84,82
0,0031
0,3
37,92
59,2

663271
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 50 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
42,16
42,41
0,0059
0,3
18,91
29,52

663272
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 25 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
21
21,2
0,0094
0,3
9,42
14,71

663273
BICALUTAMIDA MYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663274
MYFENAX 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula 50.
108,11
108,33
0,002
0,3
48,48
75,68

663275
ANASTROZOL MYLAN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663276
LETROZOL RATIOPHARM 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

663277
LETROZOL CINFAMED 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

663279
ANASTROZOL CINFA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663280
ANASTROZOL OSODENT 1mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663281
BICALUTAMIDA CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663282
ANASTROZOL VEGAL 1 mg comprimidos recubiertos , 28 Comprimidos.
86,2
86,39
0,0022
0,3
38,65
60,34

663288
BICALUTAMIDA MABO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,72
99,31
0,0059
0,3
44,27
69,11

663292
FLUOXETINA ASOL 20 mg capsulas duras , 28 capsulas.
3,75
3,91
0,0409
0,25
2
3,12

663293
FLUOXETINA ASOL 20 mg capsulas duras , 60 capsulas.
8,1
8,38
0,0334
0,25
3,89
6,07

663297
SIMVASTATINA SUMOL 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
3,37
3,68
0,0842
0,2
2
3,12

663298
SIMVASTATINA SUMOL 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,01
7,37
0,0488
0,25
3,37
5,26

663299
VENLAFAXINA RETARD SUMOL 75 mg Capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,38
17,49
0,0635
0,2
8,39
13,1

663300
VENLAFAXINA RETARD SUMOL 150 mg Capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
33,16
34,99
0,0523
0,2
16,99
26,52

663301
SIMVASTATINA ASOL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,37
3,68
0,0842
0,2
2
3,12

663303
SIMVASTATINA ASOL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,01
7,37
0,0488
0,25
3,37
5,26

663304
VENLAFAXINA RETARD ASOL 75 mg Capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
16,38
17,49
0,0635
0,2
8,39
13,1

663305
VENLAFAXINA RETARD ASOL 150 mg Capsulas de liberacion prolongada , 30 capsulas.
33,16
34,99
0,0523
0,2
16,99
26,52

663525
BICALUTAMIDA MEDAC 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
106,09
99,31
0
0,3
47,57
74,26

663529
CEFUROXIMA CINFA 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
4,2
4,2
0
0,3
2
3,12

663530
CEFUROXIMA CINFA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
8,4
8,4
0
0,3
3,77
5,89

663531
CEFUROXIMA CINFA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
16,8
16,8
0
0,3
7,53
11,75

663537
CITALOPRAM NORMON 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
22,25
22,97
0,0313
0,25
10,69
16,69

663538
SIMVASTATINA BLUEFISH 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
4,43
3,68
0
0,3
2
3,12

663539
SIMVASTATINA BLUEFISH 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
8,87
7,37
0
0,3
3,98
6,21

663540
PANTOPRAZOL CINFA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (frasco).
7,15
6,98
0
0,3
3,21
5,01

663541
PANTOPRAZOL CINFA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (frasco).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663543
PANTOPRAZOL CINFA 20 mg comprimidos gastrorresistentes ,14 comprimidos (blister).
7,15
6,98
0
0,3
3,21
5,01

663544
PANTOPRAZOL CINFA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (blister).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663545
VINCRISTINA TEVA 1 mg/ml solucion inyectable , 1 vial de 1 ml solucion.
6,6
6,61
0,0015
0,3
2,96
4,62

663546
VINCRISTINA TEVA 1 mg/ml solucion inyectable , 1 vial de 2 ml solucion.
13,22
13,23
0,0008
0,3
5,93
9,26

663555
LETROZOL ACTAVIS 2.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,18
133,18
0,1276
0,15
63,26
98,75

663557
QUETIAPINA DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

663558
QUETIAPINA DAVUR 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,66
93,66
0
0,3
42
65,57

663560
QUETIAPINA DAVUR 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

663565
PANTOPRAZOL KERN PHARMA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (blister).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663569
RISEDRONATO SEMANAL STADA 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos.
26,98
34,68
0,222
0,15
14,69
22,93

663570
OLANZAPINA GEPREM 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

663571
OLANZAPINA GEPREM 7.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

663572
OLANZAPINA GEPREM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

663573
OLANZAPINA GEPREM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
163,49
173,74
0,059
0,2
89,03
138,98

663588
OLANZAPINA TECNIGEN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

663589
OLANZAPINA TECNIGEN 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

663590
OLANZAPINA TECNIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

663592
OLANZAPINA TECNIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
163,49
173,74
0,059
0,2
89,03
138,98

663605
RANITIDINA AFARGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,18
11,96
0
0,3
5,46
8,52

663606
RANITIDINA AFARGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,09
5,98
0
0,3
2,73
4,26

663607
ROPINIROL TEVA 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 126 comprimidos.
8,06
8,06
0
0,3
3,61
5,64

663610
ROPINIROL TEVA 0,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
10,74
10,74
0
0,3
4,82
7,52

663611
ROPINIROL TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 21 comprimidos.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

663612
ROPINIROL TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
21,48
21,48
0
0,3
9,63
15,03

663613
ROPINIROL TEVA 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

663614
ROPINIROL TEVA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

663624
PANTOPRAZOL RECORDATI 20 mg comprimidos gastrorresistentes ,14 comprimidos (frasco).
7,15
6,98
0
0,3
3,21
5,01

663626
PANTOPRAZOL RECORDATI 20 mg comprimidos gastrorresistentes ,14 comprimidos (blister).
7,15
6,98
0
0,3
3,21
5,01

663627
PANTOPRAZOL RECORDATI 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (frasco).
13,89
13,96
0,005
0,3
6,23
9,73

663628
PANTOPRAZOL RECORDATI 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (blister).
13,89
13,96
0,005
0,3
6,23
9,73

663636
PANTOPRAZOL DISTRIQUIMICA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663638
PANTOPRAZOL DISTRIQUIMICA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663640
PANTOPRAZOL SWANPOND INVESTMENTS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
14,32
13,96
0
0,3
6,42
10,02

663642
PANTOPRAZOL SWANPOND INVESTMENTS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
28,63
27,91
0
0,3
12,84
20,04

663644
PANTOPRAZOL SPI 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
14,32
13,96
0
0,3
6,42
10,02

663645
PANTOPRAZOL SPI 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
28,63
27,91
0
0,3
12,84
20,04

663653
PANTOPRAZOL MYLAN 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos (frasco).
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663657
CARVEDILOL RATIOPHARM 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

663659
ATORVASTATINA ACTAVIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,9
6,75
0
0,3
8,48
13,24

663661
ATORVASTATINA ACTAVIS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
32,02
13,49
0
0,3
14,36
22,42

663662
ATORVASTATINA ACTAVIS 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
37,78
26,99
0
0,3
16,94
26,44

663686
RISPERIDONA APHAR 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,42
4,42
0
0,3
2
3,12

663687
RISPERIDONA APHAR 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

663688
RISPERIDONA APHAR 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
13,25
13,25
0
0,3
5,94
9,27

663689
RISPERIDONA APHAR 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

663691
RISPERIDONA APHAR 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
39,76
39,76
0
0,3
17,83
27,83

663694
AZITROMICINA PHARMACIA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

663698
RISPERIDONA APHAR 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
79,51
79,51
0
0,3
35,65
55,65

663701
NEBIVOLOL PENSA 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

663702
DONEPEZILO APOTEX 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister).
46,61
46,62
0,0002
0,3
20,9
32,63

663714
DONEPEZILO APOTEX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister).
81,55
93,24
0,1254
0,15
44,4
69,31

663718
LEVOCETIRIZINA CINFAMED 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
7,18
9,24
0,2229
0,15
3,91
6,1

663747
SINSUMIN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

663748
SINSUMIN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

663751
PANTOPRAZOL NORMON 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
13,96
13,96
0
0,3
6,26
9,77

663752
ACECLOFENACO ACCORD 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

663753
ACECLOFENACO ACCORD 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

663754
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA ACTAVIS 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

663758
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA ACTAVIS 100 mg/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,11
20,32
0,0103
0,25
9,66
15,08

663759
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SWANPOND INVESTMENTS 50 mg/12,5 mg comprimidosrecubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

663760
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SWANPOND INVESTMENTS 100 mg/25 mg comprimidosrecubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

663761
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SPI 50mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

663762
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SPI 100mg/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

663763
OLANZAPINA SPI 5 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

663764
OLANZAPINA SPI 5 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
65,18
86,87
0,2497
0,15
35,49
55,4

663766
OLANZAPINA SPI 10 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

663767
OLANZAPINA SPI 10 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

663776
OLANZAPINA SPI 15 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
112,93
130,31
0,1334
0,15
61,49
95,99

663777
OLANZAPINA SPI 15 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
211,54
260,61
0,1883
0,15
133,87
186,97

663778
OLANZAPINA SPI 20 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
139
173,74
0,2
0,15
75,68
118,14

663780
ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos.
86,33
86,39
0,0007
0,3
38,71
60,43

663782
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 5 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

663783
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 5 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
65,18
86,87
0,2497
0,15
35,49
55,4

663784
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 10 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

663785
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 10 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

663786
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 15 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
112,93
130,31
0,1334
0,15
61,49
95,99

663787
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 15 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
211,54
260,61
0,1883
0,15
133,87
186,97

663789
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 20 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
139
173,74
0,2
0,15
75,68
118,14

663794
OLANZAPINA SPI 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

663795
OLANZAPINA SPI 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
32,56
43,44
0,2505
0
20,86
32,56

663796
OLANZAPINA SPI 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

663797
OLANZAPINA SPI 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
65,18
86,87
0,2497
0,15
35,49
55,4

663798
OLANZAPINA SPI 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
65,14
65,15
0,0002
0,3
29,21
45,6

663800
OLANZAPINA SPI 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

663801
OLANZAPINA SPI 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

663802
OLANZAPINA SPI 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

663803
OLANZAPINA SPI 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
112,93
130,31
0,1334
0,15
61,49
95,99

663804
OLANZAPINA SPI 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
211,54
260,61
0,1883
0,15
133,87
186,97

663805
OLANZAPINA SPI 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
139
173,74
0,2
0,15
75,68
118,14

663808
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

663809
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
32,56
43,44
0,2505
0
20,86
32,56

663810
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

663811
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
65,18
86,87
0,2497
0,15
35,49
55,4

663812
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
65,14
65,15
0,0002
0,3
29,21
45,6

663813
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 7,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

663814
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

663816
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

663817
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
112,93
130,31
0,1334
0,15
61,49
95,99

663818
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
211,54
260,61
0,1883
0,15
133,87
186,97

663819
OLANZAPINA SWANDPOND INVESTMENTS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
139
173,74
0,2
0,15
75,68
118,14

663825
RISEDRONATO SEMANAL RATIOPHARM 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos.
26,98
34,68
0,222
0,15
14,69
22,93

663844
LEVOFLOXACINO STADA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
28,19
28,19
0
0,3
12,64
19,73

663845
LEVOFLOXACINO NORMON 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
28,19
28,19
0
0,3
12,64
19,73

663851
MIOSEN SEMANAL 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos.
26,98
34,68
0,222
0,15
14,69
22,93

663872
ALPRAZOLAM RANBAXY 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

663876
ROPINIROL NORMON 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de Al/Al Poliamida/PVC).
21,54
21,48
0
0,3
9,66
15,08

663877
ROPINIROL NORMON 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de PVC-PVDC Aluminio)).
21,48
21,48
0
0,3
9,63
15,03

663906
ALPRAZOLAM SANDOZ 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

663907
ROPINIROL NORMON 0,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de Al/Al Poliamida/PVC).
10,77
10,74
0
0,3
4,83
7,54

663908
ROPINIROL NORMON 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de Al/Al Poliamida-PVC).
107,68
107,4
0
0,3
48,29
75,38

663909
ROPINIROL NORMON 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de PVC-PVDC Aluminio).
107,4
107,4
0
0,3
48,16
75,18

663910
ROPINIROL NORMON 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 126 comprimidos (blister de PVC PVDC-Aluminio).
8,06
8,06
0
0,3
3,61
5,64

663911
ROPINIROL NORMON 0,25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 126 comprimidos (blister de Al/Al Poliamida-PVC).
8,07
8,06
0
0,3
3,62
5,65

663914
ALPRAZOLAM SANDOZ 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

663915
ROPINIROL NORMON 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de Al/Al/Poliamida-PVC).
43,07
42,96
0
0,3
19,31
30,14

663916
ROPINIROL NORMON 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de PVC-PVDC Aluminio).
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

663921
ROPINIROL NORMON 0,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de PVC PVDC-Aluminio).
10,77
10,74
0
0,3
4,83
7,54

663925
LEVOFLOXACINO SANDOZ 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
28,19
28,19
0
0,3
12,64
19,73

663926
LETROZOL PETAZONE 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
116,18
133,18
0,1276
0,15
63,26
98,75

663929
OLANZAPINA FLAS RATIOPHARM 5 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

663932
PRAMIPEXOL ALTER 0.7 mg comprimidos , 30 comprimidos.
42,38
42,94
0,013
0,25
20,36
31,78

663934
PRAMIPEXOL ALTER 0.18 mg comprimidos , 30 comprimidos.
10,77
11,04
0,0245
0,25
5,18
8,09

663948
ALPRAZOLAM SANDOZ 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

663952
OLANZAPINA FLAS RATIOPHARM 10 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

663953
OLANZAPINA FLAS RATIOPHARM 10 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
173,74
173,74
0
0,3
84,81
132,4

663955
NITRENDIPINO STADA 20MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
14,42
14,43
0,0007
0,3
6,47
10,1

663959
ETINILESTRADIOL/CIPROTERONA DIARIO TEVA 0,035 mg/2 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
3,81
3,81
0
0,3
2
3,12

663976
SUMATRIPTAN APHAR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos.
17,61
17,61
0
0,3
7,9
12,33

663991
ACECLOFENACO NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
4,25
4,26
0,0023
0,3
2
3,12

663992
ACECLOFENACO NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 40 comprimidos.
8,49
8,52
0,0035
0,3
3,81
5,95

664014
FENTANILO ACTAVIS 25 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
21,2
21,2
0
0,3
9,51
14,85

664015
FENTANILO ACTAVIS 50 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
42,41
42,41
0
0,3
19,02
29,69

664016
Fentanilo Actavis 75 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
63,61
63,61
0
0,3
28,53
44,54

664017
FENTANILO ACTAVIS 100 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches.
84,81
84,82
0,0001
0,3
38,03
59,37

664021
CETIRIZINA AUROBINDO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
3,81
3,9
0,0231
0,25
2
3,12

664022
FLUVASTATINA MILO 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
24,35
28,74
0,1527
0,15
13,26
20,7

664023
LEVOCETIRIZINA ACTAVIS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos (PVC/PVDC/AL).
7,18
9,24
0,2229
0,15
3,91
6,1

664024
DOXAZOSINA NEO ACTAVIS 4 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

664025
MISULMYLAN 100 mg comprimidos , 60 comprimidos.
33,42
33,42
0
0,3
14,99
23,4

664026
MISULMYLAN 200 mg comprimidos , 60 comprimidos.
66,83
66,83
0
0,3
29,97
46,79

664054
LEVOCETIRIZINA ACTAVIS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos (PA/AL/PVC/AL).
7,18
9,24
0,2229
0,15
3,91
6,1

664055
MICOFENOLATO MOFETILO APHAR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 50 comprimidos.
108,32
108,33
0,0001
0,3
48,57
75,82

664066
ANASTROZOLE ARROW 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,39
86,39
0
0,3
38,74
60,48

664067
BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
98,93
99,31
0,0038
0,3
44,36
69,25

664072
OLANZAPINA APHAR 2.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
21,71
21,72
0,0005
0,3
9,74
15,2

664073
OLANZAPINA APHAR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

664074
OLANZAPINA APHAR 7.5 mg comprimidos , 56 comprimidos.
130,3
130,31
0,0001
0,3
58,43
91,21

664075
OLANZAPINA APHAR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

664076
OLANZAPINA APHAR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
163,49
173,74
0,059
0,2
89,03
138,98

664079
DOXAZOSINA NEO EDIGEN 4 mg comprimidos de liberacion prolongada , 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

664096
OLANZAPINA APHAR 5 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
43,44
43,44
0
0,3
19,48
30,41

664097
OLANZAPINA APHAR 5 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

664098
OLANZAPINA APHAR 10 mg comprimidos bucodispersables , 28 comprimidos.
86,87
86,87
0
0,3
38,96
60,82

664099
OLANZAPINA APHAR 10 mg comprimidos bucodispersables , 56 comprimidos.
153,95
173,74
0,1139
0,15
86,8
135,5

664105
DONEPEZILO ALMUS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
93,24
93,24
0
0,3
41,81
65,27

664106
DONEPEZILO ALMUS 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
46,61
46,62
0,0002
0,3
20,9
32,63

664110
ACETILC FARMASIERRA 600MG 20 SOB MON POL EFERV EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

664111
FINASTERIDA ACCORD 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
14,83
15,37
0,0351
0,25
7,13
11,13

664123
QUETIAPINA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
46,83
46,83
0
0,3
21
32,78

664124
QUETIAPINA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
93,67
93,66
0
0,3
42
65,57

664125
QUETIAPINA NORMON 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
140,48
140,49
0,0001
0,3
62,99
98,33

664131
DEFLAZACORT KERN PHARMA 30 mg comprimidos , 10 comprimidos.
13,69
13,69
0
0,3
6,14
9,59

664132
DEFLAZACORT KERN PHARMA 6 mg comprimidos , 20 comprimidos.
5,46
5,48
0,0036
0,3
2,45
3,82

664137
CEFTAZIDIMA RPN 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable , 1vial + 1 ampolla.
7,99
8,14
0,0184
0,25
3,84
5,99

664154
AMLODIPINO ABDRUG 5 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
4,85
4,87
0,0041
0,3
2,18
3,4

664155
AMLODIPINO ABDRUG 10 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

664156
AMLODIPINO BD-MABO 5 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
4,85
4,87
0,0041
0,3
2,18
3,4

664157
AMLODIPINO BD-MABO 10 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

664163
AMLODIPINO TEDEC 5 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
4,85
4,87
0,0041
0,3
2,18
3,4

664164
AMLODIPINO TEDEC 10 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

664182
ATORVASTATINA BEXAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
6,74
6,75
0,0015
0,3
3,02
4,71

664183
ATORVASTATINA BEXAL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,49
13,49
0
0,3
6,05
9,44

664184
ATORVASTATINA BEXAL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
26,99
26,99
0
0,3
12,1
18,89

664226
GLIMEPIRIDA ACTAVIS 2 mg comprimidos , 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

664232
GLIMEPIRIDA ACTAVIS 4 mg comprimidos , 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

664253
ANASTROZOL RANBAXY 1mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
86,19
86,39
0,0023
0,3
38,65
60,34

664260
FLUVASTATINA MYLAN 40 mg capsulas duras , 28 capsulas.
14,36
14,37
0,0007
0,3
6,44
10,05

664261
FLUVASTATINA MYLAN 20 mg capsulas duras , 28 capsulas.
7,18
7,19
0,0014
0,3
3,22
5,03

664288
GLIMEPIRIDA ACCORD 2 mg comprimidos , 30 comprimidos.
3,67
3,68
0,0027
0,3
2
3,12

664290
GLIMEPIRIDA ACCORD 2 mg comprimidos , 120 comprimidos.
14,69
14,7
0,0007
0,3
6,59
10,29

664293
GLIMEPIRIDA ACCORD 1 mg comprimidos , 120 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

664295
GLIMEPIRIDA ACCORD 3 mg comprimidos , 30 comprimidos.
5,51
5,51
0
0,3
2,47
3,86

664296
GLIMEPIRIDA ACCORD 3 mg comprimidos , 120 comprimidos.
22,04
22,05
0,0005
0,3
9,88
15,42

664297
GLIMEPIRIDA ACCORD 4 mg comprimidos , 30 comprimidos.
7,35
7,35
0
0,3
3,3
5,15

664298
GLIMEPIRIDA ACCORD 4 mg comprimidos , 120 comprimidos.
29,4
29,4
0
0,3
13,18
20,58

664309
LETROZOL KERN PHARMA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (AL/PVC/PVDC Transparente).
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

664311
LETROZOL IDIFARMA DESARROLLO FARMACEUTICO 2.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (Blister de Al/PVC/PVDC transparente).
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

664313
LETROZOL IDIFARMA 2.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (Blister de Al/PVC/PVDC transparente).
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

664323
ROPINIROL ACCORD 0.50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
10,74
10,74
0
0,3
4,82
7,52

664325
ROPINIROL ACCORD 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 21 comprimidos (blister).
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

664327
ROPINIROL ACCORD 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos.
42,96
42,96
0
0,3
19,26
30,07

664328
ROPINIROL ACCORD 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (bote).
20,54
21,48
0,0438
0,25
9,87
15,41

664406
MASCARTIL 1500 mg polvo para solucion oral , 30 sobres.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

664423
FOSINOPRIL ACTAVIS 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
13,53
13,53
0
0,3
6,07
9,48

664426
NEBIVOLOL APOTEX 5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
11,26
11,27
0,0009
0,3
5,05
7,88

664455
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 50/12.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister PVC/PE/PVDC/AL).
10,16
10,16
0
0,3
4,56
7,12

664456
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA TEVA 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL).
20,31
20,32
0,0005
0,3
9,11
14,22

664464
RISEMYL SEMANAL 35 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos.
26,98
34,67
0,2218
0,15
14,69
22,93

664482
CAPTOPRIL 25 APOTHECON 25MG 60 COMPRIM EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

664490
TRAMADOL ASTA MEDICA 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

664509
FENTANILO MATRIX WINTHROP 12 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches transdermicos.
9,9
10,18
0,0275
0,25
4,76
7,43

664598
MIRTAZAPINA SWANPOND INVESTMENTS 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos (Blister).
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

664600
MIRTAZAPINA SWANPOND INVESTMENTS 15 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos (Frasco).
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

664601
MIRTAZAPINA SWANPOND INVESTMENTS 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos (blister).
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

664602
MIRTAZAPINA SWANPOND INVESTMENTS 30 mg comprimidos bucodispersables , 30 comprimidos (Frasco).
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

664614
LETROZOL ABEX 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos (blister de Al/PVC/PVDC).
116,08
133,18
0,1284
0,15
63,21
98,68

664616
FENTANILO MATRIX CINFA 25 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches transdermicos.
21
21,2
0,0094
0,3
9,42
14,71

664617
FENTANILO MATRIX CINFA 50 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches transdermicos.
42,16
42,41
0,0059
0,3
18,91
29,52

664618
FENTANILO MATRIX CINFA 75 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches transdermicos.
63,36
63,61
0,0039
0,3
28,41
44,35

664619
FENTANILO MATRIX CINFA 100 microgramos/h parches transdermicos , 5 parches transdermicos.
84,56
84,82
0,0031
0,3
37,92
59,2

664763
GEMFIBROZILO STADA 900MG 30 COMPRIM RECUB PEL EFG.
10,51
10,51
0
0,3
4,71
7,35

664771
GEMFIBROZILO STADA 600MG 60 COMPRIM RECUB PEL EFG.
14
14,01
0,0007
0,3
6,28
9,8

665208
ALPRAZOLAM MYLAN 1 mg comprimidos , 30 comprimidos.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

665778
NIFEDIPINO RETARD RATIOPHAR 20MG 60 CP EFG.
7,1
7,1
0
0,3
3,19
4,98

665901
NIFEDIPINO RETARD STADA 20MG 60 COMP LIBE PROL EFG.
7,1
7,1
0
0,3
3,19
4,98

665935
AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO MYLAN 250/62,5 polvo para suspension oral , 1frasco x 120 ml.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

666412
CIPROFLOXACINO SANDOZ 500MG 20 COMPR RECU EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

666420
CIPROFLOXACINO SANDOZ 750MG 10 COMPR RECUB EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

666610
CEFTRIAXONA NORMON 1G IV 1 INYECTABLE EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

666693
FLUOROURACILO FERRER FARMA 250MG/VI 10 VI SOL EFG.
6,74
7,92
0,149
0,15
3,67
5,73

666792
DILTIAZEM ALTER 60MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,59
6,59
0
0,3
2,95
4,61

668384
CEFONICID NORMON 1G IV 1 INYEC 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

668418
CEFONICID NORMON 1G IM 1 INYEC 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

669408
BISOPROLOL SANDOZ 5MG 60 COMPR CUBIERTA PELICU EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

669416
BISOPROLOL SANDOZ 10MG 30 COMPR CUBIERTA PELIC EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

669424
BISOPROLOL SANDOZ 10MG 60 COMPRI CUB PELICULAR EFG.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

669846
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg comprimidos , 30 comprimidos.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

669853
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg comprimidos , 60 comprimidos.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

670786
CAPTOPRIL STADA 100MG 15 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

670794
CAPTOPRIL STADA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

670802
CAPTOPRIL STADA 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

674945
CEFTRIAXONA NORMON 1G IM 1 INYECTABLE EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

674952
CEFTRIAXONA NORMON 500MG IM 1 INYECTABLE EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

674994
CEFTRIAXONA NORMON 500MG IV 1 INYECTABLE EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

675116
NORFLOXACINO ACOST 400 mg comprimidos, 14 comprimidos.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

675124
NORFLOXACINO SANDOZ 400MG 14 COPRIMIDOS EFG.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

677088
ACICLOVIR COMBIX 800 mg comprimidos, 35 comprimidos.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

678607
ETOPOSIDO FERRER FARMA 20MG/ML 1 VI 100MG/5ML EFG.
11,22
11,22
0
0,3
5,03
7,85

679068
CEFONICID ALTER 1G IM 1 INYEC 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

679134
CEFONICID ALTER 1G IV 1 INYECTABLE 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

680157
CAPTOPRIL NORMON 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

680165
CAPTOPRIL NORMON 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

680173
CAPTOPRIL NORMON 100MG 15 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

680850
RANITIDINA NORMON 150MG 28 COMPRIM RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

681148
RANITIDINA NORMON 300MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

681205
RANITIDINA NORMON 300MG 28 COMPRIM RECUB EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

682682
ACICLOVIR PENSA 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSAB EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

684753
AMOXIC/A.CLAV RATIOPHARM 250/62,5MG 120ML SUSP EFG.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

686642
CEFONICID IPS IV 1G/VIAL 1 INYECTABLE 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

686667
CEFONICID IPS IM 1G/VIAL 1 INYECTABLE 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

696310
FLUCONAZOL EDIGEN 50MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

700054
VANCOMICINA COMBINO PHA 1G/VI 1 VI 2OML IY.
15,39
15,39
0
0,3
6,9
10,77

700252
VANCOMICINA COMBI PHA 500MG/VI VI 10ML EFG.
7,7
7,7
0
0,3
3,45
5,39

701110
CIPROFLOXACINO NORMON 750MG 20 COMP RE EFG.
8,77
8,78
0,0011
0,3
3,93
6,14

701334
AMIKACINA COMBINO PHARM 250MG/ML 1 VIAL 4ML EFG.
4,78
5,75
0,1687
0,15
2,6
4,06

701375
RANITIDINA FARMYGEL 150MG 28 COMP RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

701458
RANITIDINA FARMYGEL 300MG 14 COMP RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

701466
RANITIDINA FARMYGEL 300MG 28 COMP RECUB EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

701524
FLUTAMIDA EDIGEN 250MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
42,66
42,66
0
0,3
19,13
29,86

701532
FLUTAMIDA EDIGEN 250MG 84 COMPRIMIDOS EFG.
71,67
71,67
0
0,3
32,14
50,17

701557
FLUOXETINA RANBAXY 20MG/5ML 140ML SOLUC ORAL EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

701581
DOXAZOSINA EDIGEN 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

701599
FLUOXETINA SANDOZ 20MG/5ML 140ML SOLUCION EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

701615
LOVASTATINA TEVA 20MG 28 COMPRIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

701623
LOVASTATINA TEVA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

701771
AZITROMICINA KERN PHARMA 250 mg polvo para suspension oral en sobre , 6.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

702118
AZITROMICINA KERN PHARMA 500MG 3 COMP REC PEL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

702183
LOVASTATINA PENSA 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
8,7
9,44
0,0784
0,2
4,46
6,96

702191
LOVASTATINA PENSA 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,4
4,72
0,0678
0,2
2,26
3,53

702241
AZITROMICINA STADA 500MG 3 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

702282
FLUCONAZOL QUALIGEN 50 MG / 5 ML SUSPENSION, 35 ml.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

702290
FLUCONAZOL EDIGEN 100MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

702498
GABAPENTINA SANDOZ 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

702829
FLUCONAZOL EDIGEN 150MG 1 CAPSULA DURA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

702852
GABAPENTINA SANDOZ 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

702894
AZITROMICINA STADA 200MG/5ML 1FR 15ML P SUS OR EFG.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

702902
AZITROMICINA STADA 200MG/5ML 1FR 30ML P SUS OR EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

702910
AMOXICILINA NORMON 750MG 24 COMPRIMIDOS EFG.
3,97
3,97
0
0,3
2
3,12

703090
AMOXICILINA NORMON 1G 24 COMPRIMIDOS EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

703199
LOVASTATINA CUVE 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

703231
LOVASTATINA CUVE 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

703363
ATENOLOL SANDOZ 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

703389
ATENOLOL SANDOZ 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

703561
Azitromicina KERN PHARMA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco, 1 frasco de 15 ml.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

703603
ATENOLOL SANDOZ 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

704031
FLUCONAZOL EDIGEN 150MG 4 CAPSULAS DURAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

704064
CIPROFLOXACINO NORMON 500MG 20 COPPRIMIDOS REC EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

704148
CAPTOPRIL/HIDROCLOROT SANDOZ 50/25MG 30 COMPR EFG.
10,55
10,55
0
0,3
4,73
7,38

704155
CIPROFLOXACINO NORMON 750MG 10 COMPRIMIDOS REC EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

704247
Azitromicina KERN PHARMA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco, 1 frasco de 30 ml.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

704569
LOVASTATINA SANDOZ 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

704676
CARVEDILOL EDIGEN 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

704908
AZITROMICINA KERN PHARMA 500 mg polvo para suspension ora.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

705558
AZITROMICINA CUVE 250MG/SOB 6 SOBRES PO SUS OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

705566
AZITROMICINA CUVE 500MG 3 SOBRES POL SUS OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

705574
AZITROMICINA CUVE 500MG 3 COMPR RECUB PELICULA EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

705830
AZITROMICINA CUVE 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SU OR EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

705855
LORATADINA TAMARANG 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

706317
CAPTOPRIL CINFA 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

706341
CAPTOPRIL CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

706374
ATENOLOL CINFA 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

706721
ATENOLOL CINFA 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

706739
ATENOLOL CINFA 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

706754
ATENOLOL EDIGEN 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

706804
FLUOXETINA COMBIX 20 mg capsulas duras, 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

706820
ATENOLOL EDIGEN 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

706838
ATENOLOL EDIGEN 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

706846
AZITROMICINA MYLAN 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

706861
SERTRALINA RIMAFAR 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

706895
SERTRALINA RIMAFAR 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

706960
CEFTRIAXONA G.E.S. 1G 1 INYECTABLE IM 4ML EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

707125
AZITROMICINA MYLAN 500 mg polvo para suspension oral en sobre , 3 sobres.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

707182
AZITROMICINA MYLAN 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 15 ML.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

707265
AMLODIPINO PHARMAGENUS 10 mg comprimidos, 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

707299
AMLODIPINO PHARMAGENUS 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

707380
AZITROMICINA MYLAN 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 30 ML.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

708370
DESMOPRESINA MEDE 0,1MG/ML 5ML AEROSOL NASAL EFG.
20,76
20,79
0,0014
0,3
9,31
14,53

708800
SIMVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

709048
AZITROMICINA JUVENTUS 200MG/5ML 1FR 15ML SU OR EFG.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

709055
AZITROMICINA JUVENTUS 200MG/5ML 1FR 30ML SU OR EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

709089
AZITROMICINA JUVENTUS 250MG 6 SOBRES P SUS OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

710491
CLINDAMICINA COMBINO PHARM 150MG/ML 1 AMP 6ML EFG.
3,34
3,98
0,1608
0,15
2
3,12

710772
INDAPAMIDA MYLAN 2,5 mg comprimidos recubiertos , 30 comprimidos.
3,28
3,29
0,003
0,3
2
3,12

710921
TICLOPIDINA NORMON 250MG 20 COMPR RECU EFG.
8,93
8,93
0
0,3
4
6,24

711358
CIPROFLOXACINO MABO 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

711614
CIPROFLOXACINO MABO 750MG 10 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

712117
ALPRAZOLAM TARBIS 1MG 30 COMPRIMIDOS RANUR EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

712133
ALPRAZOLAM TARBIS 2MG 30 COMPRIMIDOS RANUR EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

712141
ALPRAZOLAM TARBIS 2MG 50 COMPRIMIDOS RANUR EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

712398
ATENOLOL ALTER 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

713255
LOVASTATINA NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

713271
LOVASTATINA NORMON 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

713636
ATENOLOL ALTER 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

713917
FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIM DISPERS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

714253
LOVASTATINA COMBINO PHARM 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

714295
LOVASTATINA COMBINO PHARM 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

714915
CEFOTAXIMA NORMON IV 1G/VIAL 1 INYECTABLE 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

714923
CEFOTAXIMA NORMON IM 1G/VIAL 1 INYECTABLE 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

715557
RANITIDINA KERN PHARMA 150 mg comprimidos, 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

715565
RANITIDINA KERN PHARMA 300 MG comprimidos recubiertos, 14 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

715631
LORATADINA DAVUR 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

715672
RANITIDINA KERN PHARMA 300 MG comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

715680
LOVASTATINA KERN PHARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

715698
LOVASTATINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

716142
FLUOXETINA KERN PHARMA 20 mg capsulas duras, 28 CAPSULAS.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

716159
ALPRAZOLAM KERN PHARMA 1 mg comprimidos, 30 Comprimido.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

716415
ATENOLOL NORMON 50MG 60 COMPR REC EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

716738
ATENOLOL NORMON 100MG 30 COMPR REC EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

716837
TERAZOSINA KERN PHARMA 5 mg comprimidos, 30 comprimidos.
11,65
11,65
0
0,3
5,22
8,15

716845
ATENOLOL NORMON 100MG 60 COMPR REC EFG.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

716860
TRAMADOL KERN PHARMA 50 mg, capsulas; 60 capsulas.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

717207
CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 1G IM INYECTABLE EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

717363
CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 500MG IM INYECTABLE EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

717488
CEFTRIAXONA COMBINO PHAR 1000MG IV 1 VIAL.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

717652
CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 500MG IV INYECTABLE EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

718544
ALPRAZOLAM KERN PHARMA 2 mg comprimidos 30 Comprimido.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

718650
ALPRAZOLAM KERN PHARMA 2 mg comprimidos 50 Comprimido.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

719559
DEFLAZACORT CANTABRIA 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG.
13,69
13,69
0
0,3
6,14
9,59

719682
DEFLAZACORT CANTABRIA 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,45
5,48
0,0055
0,3
2,44
3,81

720037
CETIRIZINA BEXAL 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

720276
BISOPROLOL EDIGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

720300
CEFACLOR NORMON 250MG/5ML 100ML SUSP EXTEMP EFG.
5,93
6,03
0,0166
0,25
2,85
4,45

720672
TICLOPIDINA CINFA 250MG 50 COMP RECUB EFG.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

720706
ATENOLOL RATIOPHARM 100MG 30 COMPR EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

721043
AMOXICILINA/ AC.CLAVULANICO MYLAN 875/125 mg comprimidos recubiertos , 12 comprimidos.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

721076
FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 60 COMPRIM DISPERSA EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

721084
GABAPENTINA KERN PHARMA 400 mg capsulas 30 Capsula dura.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

721324
GABAPENTINA KERN PHARMA 300 mg capsulas 30 Capsula dura.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

721951
AZITROMICINA CINFA 500MG 3 COMPR RECUB PELIC EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

722363
AZITROMICINA CINFA 500MG 3 SOBRES POL SUSP OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

722397
ETOPOSIDO TEVA 20MG/ML 1 VIAL 5ML SOLUC PERF EFG.
11,22
11,22
0
0,3
5,03
7,85

723452
ATENOLOL RATIOPHARM 100MG 60 COMPR EFG.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

723569
SIMVASTATINA PLIVA 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

723577
CEFOTAXIMA COMBINO PHA 1G/VI VP IY 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

723601
CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 1G/VIAL 1 VI + 1 AMP 4ML.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

723668
SIMVASTATINA PLIVA 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

724971
CIPROFLOXACINO CUVE 500MG 20 COMPR RECUB PELIC EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

725002
CIPROFLOXACINO CUVE 750MG 10 COMPR RECUB PELIC EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

725390
AZITROMICINA TEVA 250MG 6 SOBR POLVO SUSP ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

725473
GABAPENTINA BEXALABS 300 mg capsulas duras , 90 capsulas.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

725499
RANITIDINA MYLAN 150 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

725507
GABAPENTINA BEXALABS 400 mg capsulas duras , 90 capsulas.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

725697
AZITROMICINA TEVA 500MG 3 SOBR POLVO SUSP ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

725721
AZITROMICINA KORHISPANA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

725747
RANITIDINA MYLAN 300 mg comprimidos recubiertos , 14 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

725937
AZITROMICINA TARBIS 500MG/SOB 3 SOBRE PO SU OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

725986
RANITIDINA MYLAN 300 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

726059
AZITROMICINA TARBIS 200MG/5ML 1 FR 15ML PO SU ORAL.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

726067
ETINILESTRADIOL/CIPROTERONA GINESERVICE 21 COM EFG.
3,81
3,81
0
0,3
2
3,12

726125
AZITROMICINA TARBIS 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SU ORAL.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

726141
AZITROMICINA TARBIS 250MG/SOB 6 SOBRE PO SU OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

726281
AZITROMICINA FIMOL 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

726331
AZITROMICINA UR 500MG 3 COMPRIM RECUB PELICULA EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

726372
FLUOXETINA MERCK 20 mg capsulas duras; 28 Capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

726463
AZITROMICINA UR 500MG 3 SOBRES POLVO SUSP ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

726471
AZITROMICINA UR 250MG 6 SOBRES POL SUSP ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

726505
PAROXETINA UR 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

726554
PAROXETINA UR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

726562
PAROXETINA UR 20MG 56 COMPRIMIDOS EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

726604
LANSOPRAZOL CINFA 30MG 14 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

726919
AZITROMICINA UR 200MG/5ML 1 FRA 15ML PO SU OR EFG.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

726943
AZITROMICINA UR 200MG/5ML 1 FR 30ML PO SUS OR EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

726950
LANSOPRAZOL CINFA 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

726992
LANSOPRAZOL CINFA 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

727008
AZITROMICINA KORHISPANA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 1 frasco de 15 ml.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

727107
LANSOPRAZOL RATIOPHARM 15MG 28 CAPSULAS GASTRO EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

727206
LANSOPRAZOL RATIOPHARM 30MG 14 CAPSULAS GASTRO EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

727552
AZITROMICINA KORHISPANA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 1 frascos de 30 ml.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

728279
VINCRISTINA PFIZER 1 mg/ml solucion inyectable, 1 vial con 1 ml.
5,21
6,61
0,2118
0,15
2,84
4,43

728287
LOVASTATINA CENTRUM 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

728436
GABAPENTINA COMBINO PHARM 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

728634
AZITROMICINA FIMOL 250MG/SOB 6 SOBRES SUSP OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

728642
AZITROMICINA FIMOL 500MG/SOB 3 SOBRES SUS OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

728691
GABAPENTINA COMBINO PHARM 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,87
24,87
0
0,3
11,15
17,41

728709
VINCRISTINA PFIZER 2 mg/2 ml Solucion inyectable, 1 vial con 2 ml.
10,44
13,23
0,2109
0,15
5,69
8,88

728741
AZITROMICINA MABO 500MG 3 SOBRES POL SUS ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

728832
LOVASTATINA CENTRUM 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,82
9,44
0
0,3
4,4
6,87

728881
AZITROMICINA MABO 500MG 3 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

728956
RANITIDINA TAMARANG 300MG 28 COMPRIMID RECUB EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

728998
AZITROMICINA BEXAL 200MG/5ML 1FR 15ML PO SU OR EFG.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

729053
ACICLOVIR NORMON 200 mg comprimidos , 25 comprimidos.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

729095
ACICLOVIR NORMON 800 mg comprimidos , 35 comprimidos.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

729202
AZITROMICINA BEXAL 200MG/5ML 1FR 30ML PO SU OR EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

729210
AZITROMICINA BEXAL 500MG 3 SOBRES PO SUSP ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

729244
AZITROMICINA BEXAL 250MG 6 SOBRES PO SUSP ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

729251
AZITROMICINA BEXAL 500MG 3 COMPRIM RECUB PEL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

729574
LANSOPRAZOL RANBAXY 15MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

729582
LANSOPRAZOL RANBAXY 30MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

730440
CEFUROXIMA COMBINO PHARM 750MG INY 6ML EFG.
3,15
3,15
0
0,3
2
3,12

730457
RANITIDINA SANDOZ 150MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

730721
FLUOXETINA STADA 20MG 56 CAPSULAS DURAS EFG.
7,82
7,82
0
0,3
3,51
5,48

730754
RANITIDINA SANDOZ 300MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

730937
PENTOXIFILINA ALTER 400MG 60 COMP LIBER PROL EFG.
8,85
8,85
0
0,3
3,97
6,2

731190
CIPROFLOXACINO MABO 750MG 20 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
8,77
8,78
0,0011
0,3
3,93
6,14

731208
PAROXETINA MUNDOGEN 20 mg comprimidos recubierto con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

731216
ACETILCISTEINA BEXAL 600MG 20 COMP EFE EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

731398
FLUOXETINA RANBAXY 20MG 60 CAPSULAS DURAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

732305
PAROXETINA TARBIS 20MG 14 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

732529
RANITIDINA TARBIS 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

733048
PAROXETINA TARBIS 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

733196
PAROXETINA TARBIS 20MG 56 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

733238
AZITROMICINA DAVUR 500MG 3 COMP RECUB PELIC EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

733451
AZITROMICINA DAVUR 200MG/5ML 1 FR 30ML SUSP OR EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

733634
ACICLOVIR KORHISPANA 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

733659
ACICLOVIR KORHISPANA 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

734293
AZITROMICINA SANDOZ 500MG 3 COMPR RECUB PEL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

734301
AZITROMICINA SANDOZ 200MG/5ML 15ML PO S OR EFG.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

734863
CIPROFLOXACINO COMBIX 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 20 comprimidos.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

734921
AZITROMICINA SANDOZ 200MG/5ML 30ML PO SU O EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

735183
CIPROFLOXACINO COMBIX 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 10 comprimidos.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

736496
SIMVASTATINA VIR 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,02
7,37
0,0475
0,25
3,38
5,28

736504
SIMVASTATINA VIR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,51
3,68
0,0462
0,25
2
3,12

736637
RANITIDINA SANDOZ 150 mg comprimidos efervescentes, 20 comprimidos efervescentes.
4,26
4,27
0,0023
0,3
2
3,12

736652
RANITIDINA SANDOZ 150MG 28 COMPRIM EFERVESC EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

736785
SIMVASTATINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

736835
SIMVASTATINA QUALIGEN 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

736975
OFLOXACINO COMBIX 200 mg comprimidos, 10 comprimidos.
6,74
6,75
0,0015
0,3
3,02
4,71

737130
CEFUROXIMA G.E.S. 750MG/VIAL 1 INYECTABLE 6ML EFG.
3,15
3,15
0
0,3
2
3,12

737304
SIMVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

737460
OFLOXACINO COMBIX 200 mg comprimidos, 20 comprimidos.
13,43
13,5
0,0052
0,3
6,02
9,4

738310
SIMVASTATINA NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

738740
PRAVASTATINA ACOST 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

738963
PRAVASTATINA ACOST 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

739060
SIMVASTATINA NORMON 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

739227
SERTRALINA BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

739318
PRAVASTATINA ACOST 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

739383
SERTRALINA BEXAL 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

739433
PRAVASTATINA URLABS 20 mg comprimidos, 28 ComprimidoS.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

739474
PRAVASTATINA URLABS 10 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

739649
SIMVASTATINA JUVENTUS 20MG 28 COMPRIMIDOS REC EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

739656
SIMVASTATINA JUVENTUS 40MG 28 COMPRIMIDOS REC EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

739912
PRAVASTATINA URLABS 40 mg comprimidos, 28 ComprimidoS.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

740274
SIMVASTATINA CUVE 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

740282
SIMVASTATINA CUVE 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

740316
SERTRALINA MUNDOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

740365
CAPTOPRIL TARBIS 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

740597
CAPTOPRIL TARBIS 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

740688
SERTRALINA MUNDOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

740803
TERAZOSINA MABO 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,65
11,65
0
0,3
5,22
8,15

740852
LISINOPRIL COMBIX 20 mg comprimidos; 28 comprimidos.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

740886
AMOXIC/AC CLAVULANICO ALTER 875/125MG 12 COMP EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

740936
GABAPENTINA KERN PHARMA 600MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

741025
DILTIAZEM PENSA 60MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,59
6,59
0
0,3
2,95
4,61

741033
DILTIAZEM PENSA 60MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

741058
PIROXICAM CINFA 20MG 20 COMPRIMI DISP EFG.
4,09
4,09
0
0,3
2
3,12

741348
GABAPENTINA KERN PHARMA 800MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

741439
AMOXIC/AC.CLAV BEXAL 500/125MG 24 COMPRIM REC EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

741447
CAPTOPRIL BEXAL 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

741637
GABAPENTINA BEXAL 600MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

741645
GABAPENTINA BEXAL 800MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

741686
GABAPENTINA UR 600MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

741728
CAPTOPRIL BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

741959
LISINOPRIL DAVUR 5MG 60 COMPRIMIDOS.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

742023
GABAPENTINA UR 800MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

742056
GABAPENTINA COMBINO PHARM 600MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

742064
GABAPENTINA COMBINO PHARM 800MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

742080
GABAPENTINA FLUOXCOMB 600MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

742106
AMOXIC/AC.CLAV BEXAL 875/125MG 12 COMPRIM REC EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

742155
GABAPENTINA FLUOXCOMB 800MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

742171
GABAPENTINA COMBIX 600 mg comprimidos recubiertos, 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

742189
GABAPENTINA COMBIX 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

742213
GABAPENTINA AMICOMB 600MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

742239
FLUOXETINA NORMON 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

742296
GABAPENTINA AMICOMB 800MG 90 COMPRIMIDOS EFG.
66,31
66,32
0,0002
0,3
29,74
46,43

742361
LISINOPRIL DAVUR 20MG 28 COMPRIMIDOS.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

742494
FLUOXETINA NORMON 20MG/5ML 140ML SOLUCION EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

742569
GABAPENTINA RATIOPHARM 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 90 comprimidos.
49,74
49,74
0
0,3
22,3
34,81

742619
CITALOPRAM RANBAXY 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

742775
CITALOPRAM RANBAXY 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

743112
CIPROFLOXACINO TAUCIP 500MG 20 COMP RECUB PELI EFG.
5,35
5,85
0,0855
0,2
2,74
4,28

744136
AZITROMICINA JUVENTUS 500MG 3 SOB PO SUS ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

744144
AZITROMICINA JUVENTUS 500MG 3 COMPR REC PELIC EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

744409
CITALOPRAM EDIGEN 20MG 14 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

744417
CITALOPRAM EDIGEN 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

745489
CIPROFLOXACINO EDIGEN 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

746453
MOCLOBEMIDA TEVA 300MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
14,81
14,81
0
0,3
6,64
10,37

746529
MOCLOBEMIDA TEVA 300MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
29,22
29,61
0,0132
0,25
14,04
21,92

746941
TRIFLUSAL BIOHORM 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,91
7,91
0
0,3
3,55
5,54

747493
TRIFLUSAL BIOHORM 300MG 50 CAPSULAS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

747501
TRIFLUSAL URIACH 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,91
7,91
0
0,3
3,55
5,54

747519
TRIFLUSAL URIACH 300MG 50 CAPSULAS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

747808
MOCLOBEMIDA TEVA 150MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
7,4
7,4
0
0,3
3,32
5,18

747881
MOCLOBEMIDA TEVA 150MG 100 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
24,68
24,68
0
0,3
11,07
17,28

748129
Ceftriaxona FRESENIUS KABI 1 g Polvo y disolvente para solucion inyectable I.V., 1 vial + 1 ampolla.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

748178
CIPROFLOXACINO EDIGEN 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

748368
CEFTRIAXONA FRESENIUS KABI 1G V+AMP SOL INY IM EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

748376
CEFTRIAXONA FRESENIUS KABI 500MG V+AM S INY IM EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

748400
CEFTRIAXONA FRESENIUS KABI 500MG VIA+AM INY IV EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

748749
PAROXETINA BEXAL 20MG 14 COMPRIMIDOS CUB PELIC EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

749762
PAROXETINA BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS CUB PELIC EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

749978
PAROXETINA APOTEX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

750000
PAROXETINA APOTEX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

750331
FLUOXETINA CANTABRIA 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

750489
ENALAPRIL+HIDROCLOR CINFA 20/12,5MG 28 COMPR EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

750588
ATENOLOL BEXAL 50MG 60 COMPRIMIDOS REC EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

750778
ATENOLOL BEXAL 100MG 30 COMPRIMI RECUB EFG.
3,53
3,53
0
0,3
2
3,12

750877
ATENOLOL BEXAL 100MG 60 COMPRIMI RECUB EFG.
7,06
7,06
0
0,3
3,16
4,93

751354
PRAVASTATINA BEXAL 10MG 28 COMPRIMIDO EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

751362
PRAVASTATINA BEXAL 40MG 28 COMPRIMIDO EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

751461
PRAVASTATINA BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDO EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

751685
FLUOXETINA STADA 20 mg / 5 ml solucion oral, 140ML.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

751727
TICLOPIDINA STADA 250MG 20 COMPRIMID RECUBIERT EFG.
8,93
8,93
0
0,3
4
6,24

751834
TICLOPIDINA STADA 250MG 50 COMPRIMID RECUBIERT EFG.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

752071
LANSOPRAZOL DAVUR 30MG 14 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

752089
LANSOPRAZOL DAVUR 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

752147
TRIFLUSAL LAREQ 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

752501
TRIFLUSAL LAREQ 300MG 50 CAPSULAS EFG.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

752584
LANSOPRAZOL RIMAFAR 30 mg capsulas durasgastrorresistentes 14 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

752600
LANSOPRAZOL RIMAFAR 30 mg capsulas durasgastrorresistentes 28 capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

752790
AZITROMICINA PHARMAGENUS 500MG 3 COMPRIM RECU EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

752857
TRIFLUSAL UR 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

752865
TRIFLUSAL UR 300MG 50 CAPSULAS EFG.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

753111
AZITROMICINA PHARMAGENUS 500MG 3 SOB PO SUS OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

753335
QUINAPRIL CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

753467
FOLINATO CALCICO FERRER FARMA 10MG/ML 5 AP 5ML EFG.
37,95
37,95
0
0,3
17,02
26,57

753715
CIPROFLOXACINO JUVENTUS 750MG 10 COMPRIM RECUB EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

753889
CIPROFLOXACINO JUVENTUS 500MG 20 COMPRIM RECUB EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

754242
TRIFLUSAL STADA 300MG 50 CAPSULAS DURAS EFG.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

754481
LANSOPRAZOL RIMAFAR 15MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

754499
LANSOPRAZOL DAVUR 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

754929
PAROXETINA MUNDOGEN 20 mg comprimidos recubierto con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

754986
PAROXETINA MUNDOGEN 20 mg comprimidos recubierto con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

754994
PAROXETINA SANDOZ 20 mg comprimidos con cubierta pelicular, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

755009
PAROXETINA SANDOZ 20 mg comprimidos con cubierta pelicular, 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

755041
TRAMADOL DIASA 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

755348
NAPROXENO SODICO CINFA 550MG 40 COMPRIMIDOS EFG.
6,87
6,89
0,0029
0,3
3,08
4,81

755454
LORATADINA EDIGEN 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

755512
LISINOPRIL NORMON 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

755546
CEFOTAXIMA G.E.S. IM 1G/VIAL 1 INYECTABLE 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

755579
NAPROXENO SODICO CINFAMED 550MG 40 COMPRIMIDOS EFG.
6,87
6,89
0,0029
0,3
3,08
4,81

755595
ENALAPRIL+HIDROCLOR CINFAMED 20/12,5MG 28 COMP EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

755637
LISINOPRIL NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

755744
ROXITROMICINA BEXAL 150 mg comprimidos , 12 comprimidos.
8,46
8,48
0,0024
0,3
3,79
5,92

757021
CETIRIZINA TEVA 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

757526
FLUOXETINA COMBIX 20 mg capsulas duras, 60 capsulas.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

758771
FLUOXETINA PHARMAGENUS 20MG 60 CAPSULAS DURAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

759951
ROXITROMICINA BEXAL 300 mg comprimidos , 7 comprimidos.
9,88
9,9
0,002
0,3
4,43
6,92

760512
SIMVASTATINA ACOST 20MG 28 COMPRIMIDOS.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

760561
SIMVASTATINA ACOST 40MG 28 COMPRIM RECUB.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

760579
ACICLOVIR CINFA 800MG 35 COMPRI DISPER EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

760975
CAPTOPRIL TEVAGEN 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

760983
CAPTOPRIL TEVAGEN 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

761163
CIPROFLOXACINO PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

761312
FLUOXETINA RUBIO 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,37
8,38
0,0012
0,3
3,75
5,85

761510
SERTRALINA UR 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

761528
SERTRALINA UR 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

762427
GEMFIBROZILO UR 600MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
14
14,01
0,0007
0,3
6,28
9,8

762443
NIMODIPINO STADA 30MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
8,02
8,02
0
0,3
3,6
5,62

762930
LORATADINA CINFA 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

763284
CIPROFLOXACINO STADA 750MG 10 COMPR RECUB PELI EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

763417
CLARITROMICINA NORMON 250MG 12 COMPRIM RECUBI EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

763425
CLARITROMICINA NORMON 500MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

763532
CLARITROMICINA NORMON 500MG 21 COMPRIM RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

763771
QUINAPRIL CINFA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,57
3,57
0
0,3
2
3,12

764506
CEFONICIDA COMBINO PHARM 1G IV INY 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

764514
AZITROMICINA PENSA 500MG 3 COMPRIMID RECUB PEL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

764522
AZITROMICINA PENSA 500MG 3 SOBRES GRA SOL ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

764530
AZITROMICINA WINTHROP 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 3 COMPRIMIDOS.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

764589
AZITROMICINA WINTHROP 500 mg Granulado para suspension oral, 3 Sobres.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

764647
AZITROMICINA STADA 500MG 3 SOB POLVO SUSP ORAL EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

764787
LOVASTATINA QUALIGEN 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

764878
VANCOMICINA HOSPIRA 500MG/10ML 1 V POL SOL INY EFG.
7,7
7,7
0
0,3
3,45
5,39

764894
CITALOPRAM UR 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

764902
LOVASTATINA LAREQ 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

764910
VANCOMICINA HOSPIRA 1000MG/10ML 1 V POL SO INY EFG.
15,39
15,39
0
0,3
6,9
10,77

765008
AZITROMICINA DAVUR 500MG/SOB 3 SOBRES SUSP OR EFG.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

765016
FLUOXETINA STADA 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

765032
LISINOPRIL SECUBAR 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

765057
AZITROMICINA QUALIGEN 500 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE, 3 sobres.
9,1
9,11
0,0011
0,3
4,08
6,37

765347
LOVASTATINA VIR 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,37
9,44
0,0074
0,3
4,2
6,56

766097
CARVEDILOL ACOST 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

766493
PAROXETINA TAMARANG 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

766527
PAROXETINA TAMARANG 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
13,04
13,04
0
0,3
5,85
9,13

766683
LISINOPRIL SECUBAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

766758
PAROXETINA TAMARANG 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

767210
PAROXETINA STADA 20MG 14 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

767632
PAROXETINA STADA 20MG 28 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

767756
PAROXETINA STADA 20MG 56 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

767848
FLUTAMIDA MYLAN 250 mg comprimidos , 84 comprimidos.
71,67
71,67
0
0,3
32,14
50,17

767947
ITRACONAZOL ALTER 100MG 6 CAPSULAS EFG.
7,96
7,96
0
0,3
3,57
5,57

768069
LISINOPRIL SANDOZ 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

768192
ITRACONAZOL ALTER 100MG 18 CAPSULAS EFG.
23,88
23,88
0
0,3
10,71
16,72

768333
LISINOPRIL SANDOZ 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

769497
FLUOXETINA CINFA 20MG 60 COMPRIMIDIDOS DISPERS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

769596
FLUOXETINA CINFA 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

769877
ITRACONAZOL MYLAN 100 mg capsulas , 6 capsulas.
7,96
7,96
0
0,3
3,57
5,57

769901
ITRACONAZOL MYLAN 100 mg capsulas , 18 capsulas.
23,88
23,88
0
0,3
10,71
16,72

770248
CIPROFLOXACINO VIR 500MG 20 COMPR RECU EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

771063
PIROXICAM EDIGEN 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPERS EFG.
4,09
4,09
0
0,3
2
3,12

771345
TRAMADOL NORMON 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

771675
ITRACONAZOL BEXAL 100MG 6 CAPSULAS EFG.
7,96
7,96
0
0,3
3,57
5,57

771683
ITRACONAZOL BEXAL 100MG 18 CAPSULAS EFG.
23,88
23,88
0
0,3
10,71
16,72

771972
ITRACONAZOL SANDOZ 100MG 6 CAPSULAS EFG.
7,96
7,96
0
0,3
3,57
5,57

772004
ITRACONAZOL SANDOZ 100MG 18 CAPSULAS EFG.
23,88
23,88
0
0,3
10,71
16,72

772566
NORFLOXACINO STADA 400MG 14 COMPRIM RECUB PEL EFG.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

773465
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 250/62,5 mg polvo para suspension oral , 24 sobres.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

774125
CEFONICID STADA 1G IM VIAL+AMP POL+DIS SOL INY EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

774398
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 875/125 mg polvo para suspension oral , 12 sobres.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

774406
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

774455
ACETILCISTEINA SANDOZ 600MG/SOB 20 SOB EFERV EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

774794
PAROXETINA CUVE 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUB PELI EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

774976
CIPROFLOXACINO UR 500MG 20 COMPRIMIDOS RECU EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

775510
PAROXETINA CUVE 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB PELI EFG.
13,04
13,04
0
0,3
5,85
9,13

775916
PAROXETINA CUVE 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

776179
PAROXETINA APHAR 20 mg comprimidos, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

776799
PAROXETINA APHAR 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
13,04
13,04
0
0,3
5,85
9,13

777052
PAROXETINA APHAR 20 mg comprimidos, 56 comprimidos.
26,07
26,07
0
0,3
11,69
18,25

777284
CEFOTAXIMA TORLAN 1G IV 1 INY EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

777607
CEFOTAXIMA TORLAN 1G IM 1 INY EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

777649
RANITIDINA VIR 300MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

777680
PAROXETINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

777706
PAROXETINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

777714
PAROXETINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

777763
PAROXETINA ACOST 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

777771
RANITIDINA VIR 300MG 28 COMPRIM RECUB EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

777847
ALPRAZOLAM UR 1 mg comprimidos, 30 comprimidos.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

777862
PAROXETINA ACOST 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

777961
RANITIDINA PENSA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

777995
ALPRAZOLAM UR 2 mg comprimidos, 30 comprimidos.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

778001
RANITIDINA PENSA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

778092
PAROXETINA ACOST 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

778118
ALPRAZOLAM UR 2 mg comprimidos, 50 comprimidos.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

779181
GABAPENTINA COMBINO PHARM 400MG 30 CAPSULAS EFG.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

779199
GABAPENTINA COMBINO PHARM 300MG 30 CAPSULAS EFG.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

779215
GABAPENTINA PHARMAGENUS 400MG 30 CAPSULAS EFG.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

779223
GABAPENTINA PHARMAGENUS 300MG 30 CAPSULAS EFG.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

780510
TRIFLUSAL SANDOZ 300MG 50 CAPSULAS EFG.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

780551
TRIFLUSAL SANDOZ 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

780726
FLUOXETINA ALACAN 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

781138
GABAPENTINA KERN PHARMA 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

781286
RANITIDINA RANBAXY 150MG 28 COMPRIM RECU E.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

781310
RANITIDINA RANBAXY 300MG 14 COMPRI RECU EF.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

781401
RANITIDINA RANBAXY 300MG 28 COMPRIM RECU E.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

781443
GABAPENTINA KERN PHARMA 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

782508
DOXAZOSINA BEXAL 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

782516
DOXAZOSINA BEXAL 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

782672
TRAMADOL LANNACHER HEILMITTEL 100MG 20 COM L P EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

783282
TRAMADOL LANNACHER HEILMITTEL 100MG 60 COM L P EFG.
17,78
17,79
0,0006
0,3
7,97
12,44

783365
TRAMADOL LANNACHER HEILMITTEL 150MG 20 COM L P EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

783472
CITALOPRAM UR 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

783639
TRAMADOL LANNACHER HEILMITTEL 150MG 60 COM L P EFG.
26,69
26,69
0
0,3
11,97
18,69

783720
TRAMADOL RASLAFAR 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

785006
CEFONICID COMBIX 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable intramuscular, 1 v + 1 a.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

785261
FAMOTIDINA EDIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

785436
AMOXIC/AC.CLAV NORMON 875/125MG 24 SOBRES EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

786129
DEFLAZACORT SANDOZ 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,46
5,48
0,0036
0,3
2,45
3,82

786566
CIPROFLOXACINO KERN PHARMA 500 mg comprimidos, 20 comprimidos.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

786624
CITALOPRAM UR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

786665
SERTRALINA CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

786756
CIPROFLOXACINO ALTER 750MG 10 COMPRIMI EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

786806
QUINAPRIL CINFAMED 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

786814
FAMOTIDINA EDIGEN 40MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

786822
FAMOTIDINA EDIGEN 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
8,12
8,12
0
0,3
3,64
5,68

787051
CIPROFLOXACINO LAREQ 500MG 20 COMP RECUB EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

787325
DILTIAZEM SANDOZ 60MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

787333
DILTIAZEM RANBAXY 60MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,59
6,59
0
0,3
2,95
4,61

787374
DILTIAZEM RANBAXY 60MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

787390
SERTRALINA CINFA 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

787507
NIMODIPINO STADA 30MG 100 COMPRIMIDOS RECUBIER EFG.
26,73
26,73
0
0,3
11,98
18,7

787556
AMOXICILI/A.CLAV JUVENTUS 500/125MG 24 COM REC EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

788240
QUINAPRIL CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

789099
ACETILCISTEINA TARBIS 600MG/SOB 20 SOB MONODOS EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

789149
ALPRAZOLAM DIASA 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

789297
LOVASTATINA APHAR 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

789321
LOVASTATINA APHAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

789420
ALPRAZOLAM DIASA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

789438
ALPRAZOLAM DIASA 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

789552
RANITIDINA PENSA 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

790717
RANITIDINA VIR 150MG 28 COMPRIM RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

790725
DEFLAZACORT SANDOZ 30MG 10 COMPRIMDIDOS EFG.
13,69
13,69
0
0,3
6,14
9,59

791327
RAMIPRIL SANDOZ 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

791335
RAMIPRIL SANDOZ 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

792085
LISINOPRIL APOTEX-FARMA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

792184
LISINOPRIL APOTEX-FARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

793265
LORATADINA KERN PHARMA 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

793273
TRAMADOL MONTVEL 100MG 20 COMPRIM LIBERAC PROL EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

793281
TRAMADOL LANALGET 100 mg comprimiods de liberacion prolongada, 60 comprimidos.
17,78
17,79
0,0006
0,3
7,97
12,44

793299
TRAMADOL MONTVEL 150MG 20 COMPRIM LIBERAC PROL EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

793398
TRAMADOL MONTVEL 150MG 60 COMPRIM LIBERAC PROL EFG.
26,69
26,69
0
0,3
11,97
18,69

793661
TRAMADOL MONTVEL 200MG 20 COMPRIM LIBERAC PROL EFG.
11,86
11,86
0
0,3
5,32
8,3

793711
TRAMADOL MONTVEL 200MG 60 COMPRIM LIBERAC PROL EFG.
35,58
35,58
0
0,3
15,95
24,9

794693
DILTIAZEM EDIGEN 60MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,59
6,59
0
0,3
2,95
4,61

794826
DILTIAZEM EDIGEN 60MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

795039
LORATADINA PHARMAGENUS 10MG 20 COMP EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

795591
CARVEDILOL SANDOZ 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

795880
CARVEDILOL ALTER 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

796029
LORATADINA UR 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

797142
CIPROFLOXACINO CINFA 500MG 20 COMPRIMIDOS REC EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

797209
CIPROFLOXACINO CINFA 750MG 10 COMPRIMIDOS REC EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

798967
FLUCONAZOL UR 200MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

798975
FLUCONAZOL ELFAR 150 mg capsulas, 4 capsulas.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

798991
CEFIXIMA SANDOZ 400MG 10 CAPSULAS EFG.
16,52
16,58
0,0036
0,3
7,41
11,57

799007
FLUCONAZOL UR 150MG 4 CAPSULAS DURAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

799197
FLUCONAZOL ELFAR 200 mg capsulas, 7 capsulas.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

799213
FLUCONAZOL ELFAR 50 mg capsulas, 7 capsulas.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

799411
FLUCONAZOL ELFAR 100 mg capsulas, 7 capsulas.
23,63
23,63
0
0,3
10,6
16,55

799551
FLUCONAZOL ELFAR 150 mg capsulas, 1 caspula.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

799593
FLUCONAZOL UR 50MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

799676
FLUCONAZOL UR 100MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

799684
FLUCONAZOL UR 150MG 1 CAPSULA DURA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

799932
CEFIXIMA SANDOZ 100MG/5ML 1 FR 50ML GRAN SU OR EFG.
4,73
4,73
0
0,3
2,12
3,31

799973
CEFIXIMA SANDOZ 100MG/5ML 1 FR 100ML GRA SU OR EFG.
9,04
9,47
0,0454
0,25
4,34
6,78

800102
DILTIAZEM ALTER 60MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

800144
SOTALOL TEVA 160MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,48
5,48
0
0,3
2,46
3,84

800458
QUINAPRIL MYLAN 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

801035
QUINAPRIL MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
6,65
6,66
0,0015
0,3
2,98
4,65

802348
TERAZOSINA RANBAXY 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,58
11,65
0,006
0,3
5,19
8,1

802355
LORATADINA MYLAN 10 mg comprimidos , 20 comprimidos.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

802819
FLUOXETINA FARMALIDER 20 mg capsulas duras, 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

804047
CARVEDILOL KERN PHARMA 25MG 28 COMPR REC PELIC EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

804369
CARVEDILOL PHARMAGENUS 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

804708
CARVEDILOL BEXAL 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

804823
CARVEDILOL VEGAL 12,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,03
5,03
0
0,3
2,25
3,51

804898
TRAMADOL NORMON 100 mg/2 ml solucion inyectable, 5 ampollas.
4,67
4,68
0,0021
0,3
2,09
3,26

805143
MIRTAZAPINA COMBINO PHARM 30MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

805382
MIRTAZAPINA STADA 30MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

805390
CIPROFLOXACINO CINFA 750MG 20 COMPRIMIDOS REC EFG.
8,77
8,78
0,0011
0,3
3,93
6,14

805515
DILTIAZEM MUNDOGEN 60MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,59
6,59
0
0,3
2,95
4,61

805523
DILTIAZEM MUNDOGEN 60MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

806570
PRAVASTATINA RANBAXY 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

806588
PRAVASTATINA RANBAXY 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

806687
ACICLOVIR BEXAL 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

806786
DOXAZOSINA COMBIX 2 mg comprimidos, 28 comprimidos.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

807024
ACICLOVIR BEXAL 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

808683
SIMVASTATINA PENSA 20MG 28 COMPR RECUB PELIC EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

808691
SIMVASTATINA PENSA 40MG 28 COMPRIM REC PELIC EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

808824
CIPROFLOXACINO MYLAN 750mg comprimidos recubiertos , 10 comprimidos.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

809442
PRAVASTATINA RANBAXY 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

809566
CARVEDILOL GADUR 12,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,03
5,03
0
0,3
2,25
3,51

809624
CARVEDILOL KORHISPANA 12,5MG 28 COMP EFG.
5,03
5,03
0
0,3
2,25
3,51

810051
AMOXIC/AC.CLAV BEXAL 875/125MG 24 COMPRIM REC EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

811539
TICLOPIDINA MYLAN 250 mg comprimidos recubiertos , 20 comprimidos.
8,93
8,93
0
0,3
4
6,24

811646
DOXAZOSINA COMBIX 4 mg comprimidos, 28 comprimidos.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

811885
CIPROFLOXACINO MYLAN 500 mg comprimidos recubiertos , 20 comprimidos.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

812255
CAPTOPRIL APOTEX 50 mg comprimidos , 30 comprimidos.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

812354
CAPTOPRIL APOTEX 25 mg comprimidos , 60 comprimidos.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

812404
MIRTAZAPINA DAVUR 30MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

812560
MIRTAZAPINA RIMAFAR 15MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

812578
MIRTAZAPINA RIMAFAR 15MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

812743
MIRTAZAPINA RIMAFAR 30MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

812750
MIRTAZAPINA DAVUR 15MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

812958
MIRTAZAPINA DAVUR 15MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

813253
AMOXICILINA BELMAC 1000MG 24 COMPRIMIDOS EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

814475
FLUOXETINA CINFA 20MG 28 COMPRIMID DISPERS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

815407
ACICLOVIR KERN PHARMA 200MG 25 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

815563
ACICLOVIR KERN PHARMA 800MG 35 COMPRIM DISPERSABLES EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

815571
RAMIPRIL BEXAL 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,6
7,6
0
0,3
3,41
5,32

815704
AMOXICILINA DAVUR 1000 MG 24 COMPRIMIDOS EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

815886
RAMIPRIL BEXAL 2,5MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,79
3,8
0,0026
0,3
2
3,12

816082
TICLOPIDINA MYLAN 250 mg comprimidos recubiertos , 50 comprimidos.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

816165
ACICLOVIR PENSA 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSAB EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

816918
LOVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

817304
FLUOXETINA TAMARANG 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

817361
SIMVASTATINA EDIGEN 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

817379
SIMVASTATINA EDIGEN 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

817791
LANSOPRAZOL ALTER 15MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

817916
FAMOTIDINA NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

817924
FAMOTIDINA NORMON 40MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

818575
FAMOTIDINA NORMON 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
8,12
8,12
0
0,3
3,64
5,68

818781
CEFOTAXIMA GENERIS 1G 1VIAL 4ML SOLUCION INYEC EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

818799
CEFOTAXIMA GENERIS 1G 1 VIAL 4ML POLVO SOL INY EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

818856
CAPTOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA PENSA 50/25 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.
10,55
10,55
0
0,3
4,73
7,38

819300
LISINOPRIL/HIDROCLOTI SANDOZ 20/12,5MG 28 COMP EFG.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

819326
CARVEDILOL UR 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

819359
SERTRALINA TARBIS 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

819367
SERTRALINA TARBIS 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

819375
FLUOXETINA BELMAC 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

819607
LANSOPRAZOL EDIGEN 15MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

819847
SERTRALINA NORMON 100MG 30 COMP RECUB PELIC EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

819854
SERTRALINA NORMON 50MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

819912
LANSOPRAZOL EDIGEN 30MG 14 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

820225
LANSOPRAZOL EDIGEN 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

820241
CITALOPRAM APHAR 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

820589
LISINOPRIL CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

820688
LISINOPRIL CINFA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

820746
LISINOPRIL EDIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

820993
LISINOPRIL EDIGEN 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

821173
CITALOPRAM APHAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

821181
CITALOPRAM APHAR 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

822668
CITALOPRAM MABO 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

822817
AMOXIC/CLAVULANICO NORMON 875/125MG 12 SOBRES EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

823203
CAPTOPRIL/HIDROCLOROT NORMON 50/25MG 30 COMPRI EFG.
10,55
10,55
0
0,3
4,73
7,38

823500
TICLOPIDINA NORMON 250MG 50 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

823732
AZITROMICINA FIMOL 200MG/5ML 1 FR 15ML SUS OR EFG.
4,95
4,95
0
0,3
2,22
3,47

824623
AZITROMICINA FIMOL 200MG/5ML 1 FR 30ML SUS OR EFG.
9,9
9,9
0
0,3
4,44
6,93

825984
LISINOPRIL BEXAL 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

826560
FAMOTIDINA RANBAXY 40MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

826628
FAMOTIDINA RANBAXY 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
8,12
8,12
0
0,3
3,64
5,68

826651
FAMOTIDINA RANBAXY 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

827352
SIMVASTATINA TECNIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

827485
CITALOPRAM UXA 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

827717
RANITIDINA COMBIX 150 mg comprimidos, 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

827873
SERTRALINA STADA 100MG 30 COMPRIMI RECUB PELIC EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

828277
SERTRALINA STADA 50MG 30 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

828335
SERTRALINA APHAR 50MG 30 COMPRIMID RECUB PELIC EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

828368
RANITIDINA TAMARANG 150MG 28 COMP RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

828376
SERTRALINA APHAR 100MG 30 COMPRIMID RECU PELIC EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

828400
RANITIDINA TAMARANG 300MG 14 COMPR RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

828418
RANITIDINA COMBIX 300 mg comprimidos, 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

828517
SERTRALINA COMBIX 50 mg comprimidos, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

828848
SERTRALINA COMBIX 100 mg comprimidos, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

829242
TICLOPIDINA RUBIO 250MG 20 COMPRIM CUB PELICUL EFG.
8,91
8,93
0,0022
0,3
4
6,24

829317
TRAMADOL STADA 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

829580
CITALOPRAM SANDOZ 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

829630
PRAVASTATINA KERN PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

829911
TRAMADOL LANNACHER HEILMITTEL 200MG 20 COM L P EFG.
11,86
11,86
0
0,3
5,32
8,3

829929
TRAMADOL LANNACHER HEILMITTEL 200MG 60 COM L P EFG.
35,58
35,58
0
0,3
15,95
24,9

830034
PRAVASTATINA KERN PHARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

830158
TICLOPIDINA RUBIO 250MG 50 COMPRIM CUB PELICUL EFG.
22,31
22,32
0,0004
0,3
10
15,61

830588
CITALOPRAM MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

830612
PRAVASTATINA KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

830737
CLARITROMICINA KERN PHARMA 500MG 14 COMP RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

830927
CITALOPRAM MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
15,31
15,32
0,0007
0,3
6,87
10,72

831172
CLARITROMICINA KERN PHARMA 500MG 21 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

831305
CLARITROMICINA KERN PHARMA 250MG 12 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

831388
CITALOPRAM AMGER 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

831586
ALPRAZOLAM CINFA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

832188
ALPRAZOLAM CINFA 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

832196
LANSOPRAZOL BEXAL 30MG 14 CAPSULAS DURAS GASTR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

832279
ALPRAZOLAM CINFA 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

832329
LANSOPRAZOL BEXAL 30MG 28 CAPSULAS DURAS GASTR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

832345
LANSOPRAZOL BEXAL 15MG 28 CAPSULAS DURAS GASTR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

832436
TRIMETAZIDINA RIMAFAR 20MG 60 COMPRIM RECUB EFG.
5,29
5,29
0
0,3
2,37
3,7

832485
SIMVASTATINA WINTHROP 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

832592
CITALOPRAM AMGER 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

833210
ALPRAZOLAM NORMON 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

833228
ALPRAZOLAM NORMON 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

833251
ALPRAZOLAM NORMON 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

833269
Enalapril/Hidroclorotiazida Placasod 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

833822
CITALOPRAM ORTODROL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

833905
SERTRALINA DAVUR 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

833913
CITALOPRAM ORTODROL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

834119
SERTRALINA DAVUR 50MG 30 COMPRIMIDOS.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

834366
CITALOPRAM LAREQ 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

834614
FLUOXETINA EDIGEN 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

834648
NORFLOXACINO NORMON 400MG 14 COMP RECUB EFG.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

835017
LISINOPRIL BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

835314
GABAPENTINA UR 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

835330
GABAPENTINA UR 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

835389
SERTRALINA SANDOZ 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

835397
SERTRALINA SANDOZ 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

835686
AMOXICILINA-CLAVUL DAVUR 500/125MG 24 SOB SU O EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

835769
MIRTAZAPINA RATIOPHARM 45MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

836114
AMOXICILIN/A.CLAV DAVUR 875/125MG 12 SOB POLV EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

836312
AMOXICILIN/A.CLAV DAVUR 875/125MG 24 SOB POLV EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

837492
CLARITROMICINA MUNDOGEN 500 mg comprimidos recubiertos , 14 comprimidos.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

837534
CLARITROMICINA MUNDOGEN 500 mg comprimidos recubiertos , 21 comprimidos.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

837542
CLARITROMICINA SANDOZ 500MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

837575
CLARITROMICINA SANDOZ 500MG 21 COMP RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

837716
QUINAPRIL CINFAMED 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
3,57
3,57
0
0,3
2
3,12

837815
QUINAPRIL CIFAMED 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
13,33
13,33
0
0,3
5,98
9,34

837823
MIRTAZAPINA SANDOZ 15MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
12,32
12,32
0
0,3
5,52
8,62

838078
MIRTAZAPINA SANDOZ 15MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

838086
CLARITROMICINA MUNDOGEN 250 mg comprimidos recubiertos , 12 comprimidos.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

838623
CLARITROMICINA SANDOZ 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

839233
FLUCONAZOL MABO 150MG 4 CAPSULAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

839399
GABAPENTINA ALTER 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

839415
GABAPENTINA ALTER 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

839464
MIRTAZAPINA SANDOZ 30MG 30 COMPRIM RECUB PEL EFG.
24,63
24,63
0
0,3
11,05
17,25

839480
MIRTAZAPINA SANDOZ 45MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
36,95
36,95
0
0,3
16,57
25,87

839506
CITALOPRAM CUVE 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula 14 comprimidos.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

839514
CITALOPRAM CUVE 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos.
7,66
7,66
0
0,3
3,44
5,37

839654
Lisinopril+Hidroclorotiazida Qualigen 20/12,5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

839852
FLUCONAZOL CANTABRIA 50MG 7 CAPSULAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

840017
FLUCONAZOL CANTABRIA 100MG 7 CAPSULAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

840025
FLUCONAZOL CANTABRIA 150MG 1 CAPSULA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

840132
FLUCONAZOL CANTABRIA 150MG 4 CAPSULAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

840181
FLUCONAZOL CANTABRIA 200MG 7 CAPSULAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

840231
FLUCONAZOL BEXAL 50MG 7 CAPSULAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

840249
FLUCONAZOL BEXAL 100MG 7 CAPSULAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

840264
SERTRALINA MABO 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PELI EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

840306
FLUCONAZOL BEXAL 150MG 1 CAPSULA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

840314
FLUCONAZOL BEXAL 150MG 4 CAPSULAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

840421
FLUCONAZOL BEXAL 200MG 7 CAPSULAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

840694
SERTRALINA MABO 100MG 30 COMPRIMIDOS RECUB PEL EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

841007
SERTRALINA KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

841023
SERTRALINA KERN PHARMA 100 MG COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

841098
FLUCONAZOL MYLAN 50 mg capsulas , 7 capsulas.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

841940
FLUCONAZOL MYLAN 100 mg capsulas , 7 capsulas.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

842278
FLUCONAZOL MYLAN 150 mg capsulas , 1 capsula.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

842823
FLUCONAZOL MYLAN 150 mg capsulas , 4 capsulas.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

843086
CITALOPRAM KERN PHARMA 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

843094
CITALOPRAM KERN PHARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

843854
FLUCONAZOL MYLAN 200 mg capsulas , 7 capsulas.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

844134
FLUCONAZOL CUVE 50MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

844167
SERTRALINA TEVAGEN 100MG 30 COMPRIM RECUB PELI EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

844209
SERTRALINA TEVAGEN 50MG 30 COMPRIMIDOS REC PEL EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

844605
CIPROFLOXACINO KORHISPANA 500MG 20 COM REC PEL EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

845628
FLUCONAZOL CUVE 100MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
23,63
23,63
0
0,3
10,6
16,55

845784
FLUCONAZOL CUVE 150MG 1 CAPSULA DURA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

845792
FLUCONAZOL CUVE 150MG 4 CAPSULAS DURAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

845917
FLUCONAZOL CUVE 200MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

846113
CEFOTAXIMA CHIESI 1G IV 1 INY 4ML POL SOL INY EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

846139
CEFOTAXIMA CHIESI 1G IM 1 INY 4ML POL SOL INY EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

846253
GABAPENTINA UR 300MG 30 CAPSULAS EFG.
8,29
8,29
0
0,3
3,72
5,81

846345
GABAPENTINA UR 400MG 30 CAPSULAS EFG.
11,05
11,05
0
0,3
4,96
7,74

847038
FLUCONAZOL STADA 100MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

847178
TRIFLUSAL PHARMAGENUS 300MG 30 CAPSULAS EFG.
7,81
7,91
0,0126
0,25
3,75
5,85

847269
TRIFLUSAL PHARMAGENUS 300MG 50 CAPSULAS EFG.
12,49
13,19
0,0531
0,2
6,4
9,99

847301
FLUCONAZOL STADA 150MG 1 CAPSULA DURA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

847434
FLUCONAZOL STADA 150MG 4 CAPSULAS DURAS EFG.
20,26
20,26
0
0,3
9,09
14,19

847616
FLUCONAZOL STADA 200MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

847665
CAPTOPRIL/HIDROCLOROTIAZ STADA 50/25MG 30 COMP EFG.
10,55
10,55
0
0,3
4,73
7,38

847723
LANSOPRAZOL WINTHROP 15 mg capsulas gastrorresistentes, 28 Capsula.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

847897
CIPROFLOXACINO KORHISPANA 750MG 10 COM REC PEL EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

848358
LANSOPRAZOL WINTHROP 30 mg capsulas gastrorresistentes, 28 Capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

848622
CETIRIZINA RIMAFAR 10MG 20 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

849109
TERAZOSINA TEVA 5MG 28 COMPRIMIDOS.
10,87
10,87
0
0,3
4,87
7,6

849117
FLUVOXAMINA TEVA 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
10,88
11
0,0109
0,25
5,23
8,16

849125
FLUVOXAMINA TEVA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,5
5,5
0
0,3
2,46
3,84

849232
CETIRIZINA DAVUR 10MG 20 COMPRIM RECUB EFG.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

849356
CLARITROMICINA UR 500MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

849711
ACETILCISTEINA MYLAN 600 mg granulado para solucion oral , 20 sobres.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

849935
TAMOXIFENO CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,62
3,62
0
0,3
2
3,12

849992
CLARITROMICINA UR 500MG 21 COMPRIMIDOPS RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

850032
CLARITROMICINA UR 250MG 12 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

850081
TAMOXIFENO CINFA 10MG 100 COMPRIMIDOS EFG.
12,05
12,06
0,0008
0,3
5,4
8,43

850453
CLARITROMICINA TARBIS 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

850461
CLARITROMICINA TARBIS 500MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

850479
CLARITROMICINA TARBIS 500MG 21 COMPRIM RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

850586
ACICLOVIR EDIGEN 200MG 25 COMPRIMIDOS DISP EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

850628
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 500/125 mg polvo para suspension oral , 24 sobres.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

850636
PAROXETINA SANDOZ 20MG 56 COMP CUB PELIC EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

850792
FLUOXETINA UR 20 mg comprimidos dispersables , 60 comprimidos.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

850800
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 500/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 24 comprimidos.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

850933
VANCOMICINA NORMON 1G/VI 1 VIAL INYECT EFG.
15,39
15,39
0
0,3
6,9
10,77

850941
VANCOMICINA NORMON 500MG/VI 1 VIAL INY EFG.
7,7
7,7
0
0,3
3,45
5,39

851360
CEFUROXIMA NORMON 750MG/VI 6ML INYECT EFG.
3,15
3,15
0
0,3
2
3,12

851576
FLUTAMIDA CINFA 250 mg comprimidos, 50 comprimidos.
42,66
42,66
0
0,3
19,13
29,86

851642
FLUTAMIDA CINFA 250 mg comprimidos, 84 comprimidos.
71,67
71,67
0
0,3
32,14
50,17

851956
CLARITROMICINA MYLAN 250 mg comprimidos recubiertos , 12 comprimidos.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

851964
CLARITROMICINA MYLAN 500 mg comprimidos recubiertos , 14 comprimidos.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

852178
CLARITROMICINA MYLAN 500 mg comprimidos recubiertos , 21 comprimidos.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

852277
CLARITROMICINA BEXAL 250MG 12 COMPRIM REC EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

852285
CLARITROMICINA BEXAL 500MG 14 COMPRIM REC EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

852368
CLARITROMICINA BEXAL 500MG 21 COMPRIM REC EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

852616
TRAMADOL ASTA MEDICA 100MG/ML 10ML GOTAS ORAL EFG.
4,57
4,58
0,0022
0,3
2,05
3,2

852673
TRAMADOL ASTA MEDICA 100MG 1 FR 30ML GOTAS OR EFG.
13,64
13,74
0,0073
0,3
6,12
9,55

852723
OFLOXACINO RANBAXY 200MG 10 COMPRIM RECUBIERTO EFG.
6,71
6,75
0,0059
0,3
3,01
4,7

852798
OFLOXACINO RANBAXY 200MG 20 COMPRIM RECUBIERTO EFG.
13,43
13,5
0,0052
0,3
6,02
9,4

853432
LORATADINA SANDOZ 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

853655
LANSOPRAZOL PHARMAGENUS 30MG 28 CAPSULAS GASTR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

853663
LANSOPRAZOL PHARMAGENUS 15MG 28 CAPSULAS GASTR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

853671
LANSOPRAZOL KERN PHARMA 30MG 28 CAPSULAS GASTR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

853879
LANSOPRAZOL KERN PHARMA 15MG 28 CAPSULAS GASTR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

853887
SERTRALINA ORTODROL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

854174
LANSOPRAZOL SALVAT 30MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

854455
TRAMADOL MABO 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

854844
CITALOPRAM KERN PHARMA 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

855080
ACICLOVIR MYLAN 200 mg comprimidos 25, comprimidos.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

856369
ACICLOVIR MYLAN 800 mg comprimidos , 35 comprimidos.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

856385
LOVASTATINA MYLAN 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

856393
LOVASTATINA MYLAN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

856906
DOXAZOSINA EDIGEN 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

857045
GEMFIBROZILO BEXAL 600MG 60 COMP RECUB EFG.
14
14,01
0,0007
0,3
6,28
9,8

857136
CITALOPRAM BEXAL 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

857987
FLUOXETINA LASA 20MG 28 CAPSULAS EFG.
4,01
3,91
0
0,3
2
3,12

859215
LANSOPRAZOL MYLAN 15 mg capsulas gastrorresistentes , 28 capsulas.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

859223
LOVASTATINA SANDOZ 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

861294
RANITIDINA DURBAN 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

861310
RANITIDINA DURBAN 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

861393
RANITIDINA DURBAN 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

861740
SIMVASTATINA WINTHROP 40 MG Comprimidos, 28 Comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

862623
AMLODIPINO KERN PHARMA 5MG 30 COMP EFG.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

862649
AMLODIPINO KERN PHARMA 10MG 30 COMP EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

862722
AMLODIPINO PHARMAKERN 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,85
4,86
0,0021
0,3
2,18
3,4

863456
AMLODIPINO PHARMAKERN 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

864587
TAMOXIFENO CINFA 20MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,24
7,24
0
0,3
3,25
5,07

864678
TAMOXIFENO CINFA 20MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
14,47
14,47
0
0,3
6,49
10,13

864983
CAPTOPRIL EDIGEN 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

864991
CAPTOPRIL EDIGEN 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

865089
BISOPROLOL NORMON 5MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

865444
LANSOPRAZOL MYLAN 30 mg capsulas gastrorresistentes , 28 capsulas.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

866749
FAMOTIDINA STADA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

866954
FAMOTIDINA STADA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG.
8,12
8,12
0
0,3
3,64
5,68

867168
FAMOTIDINA CINFA 20MG 28 COMP RECUB EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

867184
FAMOTIDINA CINFA 40MG 28 COMP RECUB EFG.
8,12
8,12
0
0,3
3,64
5,68

867606
LANSOPRAZOL SALVAT BIOTECH 15MG 28 CAP GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

867937
BISOPROLOL NORMON 10MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
5,21
5,22
0,0019
0,3
2,34
3,65

868059
FLUOXETINA PHARMAGENUS 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

868083
BISOPROLOL NORMON 10MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
10,44
10,44
0
0,3
4,68
7,31

868133
AMOXICILINA RATIOPHARM 750MG 24 COMPR RECUB EFG.
3,97
3,97
0
0,3
2
3,12

868505
SERTRALINA DERMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

868513
SERTRALINA DERMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 30 comprimidos.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

868646
FLUTAMIDA STADA 250MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
42,66
42,66
0
0,3
19,13
29,86

868745
FLUTAMIDA STADA 250MG 84 COMPRIMIDOS EFG.
71,67
71,67
0
0,3
32,14
50,17

869057
SIMVASTATINA COMBINO PHARM 20MG 28 COMPRI RECU EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

869354
LORATADINA NORMON 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

869511
SIMVASTATINA COMBINO PHARM 40MG 28 COM RECUB EFG.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

869784
SERTRALINA CUVE 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

870337
AMLODIPINO ALTER 5MG 30 COMPRIMIDOS.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

870360
SERTRALINA CUVE 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

870469
FAMOTIDINA MABO 40MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

870600
DOXAZOSINA CINFA 2MG 28 COMPRIMIDOS RANU EFG.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

870642
DOXAZOSINA CINFA 4MG 28 COMPRIMIDOS RANU EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

870691
AMLODIPINO ALTER 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

870832
CLARITROMICINA EDIGEN 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

870857
CLARITROMICINA EDIGEN 500MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

870865
CLARITROMICINA EDIGEN 500MG 21 COMPRIM RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

870873
CLARITROMICINA JUVENTUS 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

871046
CLARITROMICINA JUVENTUS 500MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

871053
CLARITROMICINA JUVENTUS 500MG 21 COMPRIM RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

871244
LORATADINA LASA 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

871285
DOXAZOSINA NORMON 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

871293
DOXAZOSINA NORMON 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

871954
LOVASTATINA LASA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
3,59
4,72
0,2394
0,15
2
3,12

871970
LOVASTATINA LASA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,18
9,44
0,2394
0,15
3,91
6,1

872002
CLARITROMICINA CUVE 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

872036
CLARITROMICINA CUVE 500MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

872200
CIPROFLOXACINO LASA 500 mg comprimidos recubiertos , 20.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

872218
CIPROFLOXACINO LASA 750 mg comprimidos recubiertos , 10.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

872432
FLUCONAZOL MABO 200MG 7 CAPSULAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

872804
CAPTOPRIL MUNDOGEN 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

872812
CAPTOPRIL MUNDOGEN 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
5,04
5,05
0,002
0,3
2,26
3,53

872887
ACICLOVIR RANBAXY 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

873562
LANSOPRAZOL SALVAT 15MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

873729
CLARITROMICINA CUVE 500MG 21 COMPRIM RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

873737
CLARITROMICINA PHARMAGENUS 250MG 12 COMP RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

873893
CITALOPRAM ACOST 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
11,49
11,49
0
0,3
5,15
8,04

873935
CLARITROMICINA PHARMAGENUS 500MG 14 COMP RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

874057
CITALOPRAM ACOST 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,83
0,0026
0,3
2
3,12

874271
CITALOPRAM ACOST 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

874511
LORATADINA BEXAL 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

874552
FLUOXETINA CANTABRIA 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

874610
SERTRALINA PHARMAGENUS 100MG 30 COMP REC PEL EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

874651
CLARITROMICINA PHARMAGENUS 500MG 21 COMP RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

874784
SERTRALINA PHARMAGENUS 50MG 30 COMP REC PEL EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

874958
CLARITROMICINA WINTHROP 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

874974
CLARITROMICINA WINTHROP 500MG 14 COMP REC EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

875146
FLUCONAZOL MABO 50MG 7 CAPSULAS EFG.
11,82
11,82
0
0,3
5,3
8,27

875179
CLARITROMICINA WINTHROP 500MG 21 COMP REC EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

875294
FLUCONAZOL MABO 100MG 7 CAPSULAS EFG.
23,49
23,63
0,0059
0,3
10,54
16,45

875492
PRAVASTATINA STADA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

875518
FLUOXETINA EDIGEN 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

875641
PRAVASTATINA STADA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

875781
PRAVASTATINA STADA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

875872
FLUCONAZOL MABO 150MG 1 CAPSULA EFG.
5,06
5,06
0
0,3
2,27
3,54

876433
PENTOXIFILINA DAVUR 400MG 60 COMP LIBER PROL EFG.
8,85
8,85
0
0,3
3,97
6,2

876490
LOVASTATINA EDIGEN 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

877449
ALPRAZOLAM PENSA 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

877464
LOVASTATINA EDIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

877563
FLUOXETINA CENINTER 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

877670
CEFUROXIMA IPS 750MG/VIAL 1 INYECTABLE EFG.
3,15
3,15
0
0,3
2
3,12

877696
LOVASTATINA JUVENTUS 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

877910
LOVASTATINA JUVENTUS 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

880047
CEFOXITINA NORMON 1G 1 INY IM 2ML EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

880062
CEFOXITINA NORMON 1G 1 INY IV 10ML EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

880120
BUDESONIDA MYLAN 100 microgramos suspension para nebulizador nasal , 200 nebulizaciones.
10,27
10,28
0,001
0,3
4,61
7,2

882001
LANSOPRAZOL TEVA 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRESIS EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

883173
LANSOPRAZOL TEVA 30MG 14 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

883181
LANSOPRAZOL TEVA 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

883207
SERTRALINA RANBAXY 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

883249
SERTRALINA RANBAXY 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

883801
AMOXICILINA PENSA 750MG 24 COMPRIMID RECUBIERT EFG.
3,97
3,97
0
0,3
2
3,12

884122
CLARITROMICINA COMBIX 250 mg comprimidos recubiertos, 12 comprimidos.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

884189
SIMVASTATINA UR 40MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

884395
FLUOXETINA CUVE 20 mg capsulas duras , 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

885673
DOXAZOSINA UR 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

885681
DOXAZOSINA UR 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

885822
CLARITROMICINA COMBIX 500 mg comprimidos recubiertos, 14 comprimidos.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

885871
CLARITROMICINA COMBIX 500 mg comprimidos recubiertos, 21 comprimidos.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

885889
CLARITROMICINA APHAR 250MG 12 COMPRIMID RECUB EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

886168
PENTOXIFILINA BELMAC 400MG 60 COMP LIB PROL EFG.
8,85
8,85
0
0,3
3,97
6,2

886515
CARBOPLATINO FERRER FARMA 450MG/VI 1 VIAL.
153,42
153,42
0
0,3
71,13
111,04

886523
CARBOPLATINO FERRER FARMA 150MG/VI 1 VIAL.
51,14
51,14
0
0,3
22,93
35,8

886549
CARBOPLATINO FERRER FARMA 50MG/5ML 1 VIAL 5.
17,05
17,05
0
0,3
7,64
11,93

890046
ENALAPRIL/HIDROCLOROT CUVE 20/12,5MG 28 COMPR EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

891200
LISINOPRIL TAMARANG 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

891234
LISINOPRIL TAMARANG 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

892166
DOXAZOSINA MERCK 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

892307
DOXAZOSINA MYLAN 2 mg comprimidos , 28 comprimidos.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

892489
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 1G IV 1 INYECTABLE EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

892836
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 500MG IV 1 INYECTABLE EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

892919
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 1G IM 1 INYECTABLE EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

893065
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 500MG IM 1 INYECTABLE EFG.
5,21
5,21
0
0,3
2,34
3,65

893669
CIPROFLOXACINO BELMAC 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

893685
CLARITROMICINA APHAR 500MG 14 COMPRIMID RECUB EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

893750
CIPROFLOXACINO WINTHROP 500 mg comprimidos, 20 comprimidos.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

893974
LANSOPRAZOL SANDOZ 15MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

894048
LANSOPRAZOL SANDOZ 30MG 14 CAPSULAS GASTRORR EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

894055
ACETILCISTEINA RATIOPHARM 600MG 20 COMP EFERV EFG.
3,43
3,44
0,0029
0,3
2
3,12

894154
CEFACLOR RANBAXY 250MG 12 CAPSULAS EFG.
3,29
3,3
0,003
0,3
2
3,12

894188
CEFACLOR RANBAXY 250MG 24 CAPSULAS EFG.
6,6
6,61
0,0015
0,3
2,96
4,62

894204
CEFACLOR RANBAXY 500MG 12 CAPSULAS EFG.
6,49
6,61
0,0182
0,25
3,12
4,87

894253
RANITIDINA ARAFARMA GROUP 150 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

894402
CLARITROMICINA APHAR 500MG 21 COMPRIMID RECUB EFG.
28,99
28,99
0
0,3
13
20,29

894451
RANITIDINA ARAFARMA GROUP 300 mg comprimidos recubiertos , 14 comprimidos.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

894469
RANITIDINA ARAFARMA GROUP 300 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

895102
LANSOPRAZOL SANDOZ 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRE EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

895177
FLUVOXAMINA SANDOZ 50MG 30 COMPRIMIDOS REC EFG.
5,5
5,5
0
0,3
2,46
3,84

895185
FLUVOXAMINA SANDOZ 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
10,88
11
0,0109
0,25
5,23
8,16

895193
FLUOXETINA NORMON 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

895532
AMOXIC/AC.CLAV UR 875/125MG 24 COMPRIM RECUB EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

895763
SERTRALINA ORTODROL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

895813
AMOXICILINA SANDOZ 750MG 24 COMPRIMIDOS REC EFG.
3,97
3,97
0
0,3
2
3,12

896787
LANSOPRAZOL CANTABRIA 15MG 28 CAPSULAS GASTRO EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

897181
LANSOPRAZOL CANTABRIA 30MG 28 CAPSULAS GASTROR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

897256
TERAZOSINA RUBIO 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
11,63
11,65
0,0017
0,3
5,22
8,15

897454
SIMVASTATINA RATIOPHARM 20MG 28 COMP RECUB EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

897470
FLUOXETINA QUALIGEN 20 mg capsulas, 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

897710
TICLOPIDINA RANBAXY 250MG 20 COMP REC PELIC EFG.
8,93
8,93
0
0,3
4
6,24

897934
TICLOPIDINA RANBAXY 250MG 50 COMPR REC PELIC EFG.
22,32
22,32
0
0,3
10,01
15,63

899427
FLUOXETINA SANDOZ 20MG 60 CAPSULAS DURAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

900696
FLUOXETINA ALACAN 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

900902
AMOXIC/AC.CLAVULANICO UR 875/125MG 12 COMP REC EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

900969
AMOXIC/AC.CLAVULANIC UR 500/125MG 24 COMP REC EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

901108
TRAMADOL BEXAL 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

901447
RANITIDINA LAREQ 300MG 14 COMPRIMIDOS RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

901454
LOVASTATINA MABO 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

901462
RANITIDINA LAREQ 300MG 28 COMPRIMIDOS RECU EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

901470
RANITIDINA LAREQ 150MG 28 COMPRIMIDOS RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

901652
FLUOXETINA BELMAC 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

901694
FLUOXETINA CUVE 20MG 60 CAPSULAS DURAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

901850
FLUOXETINA KERN PHARMA 20 mg capsulas duras, 60 CAPSULAS.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

901876
FLUOXETINA VIR 20MG 60 CAPSULAS GELATINA DURA EFG.
8,12
8,38
0,031
0,25
3,9
6,09

901884
LOVASTATINA MABO 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

901892
LOVASTATINA BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

901900
LOVASTATINA BEXAL 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

901918
LOVASTATINA QUALIGEN 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

901926
LOVASTATINA LAREQ 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

901942
FLUOXETINA LAREQ 20MG 60 CAPSULAS GELAT DURA EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

901959
FLUOXETINA QUALIGEN 20 mg capsulas, 60 capsulas.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

901975
LOVASTATINA VIR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,68
4,72
0,0085
0,3
2,1
3,28

902205
LISINOPRIL STADA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

904557
LANSOPRAZOL SALVAT BIOTECH 30MG 28 CAP GASTROR EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

904763
ALPRAZOLAM MABO 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

904771
ALPRAZOLAM MABO 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

904839
ALPRAZOLAM MABO 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

907980
PIROXICAM TAMARANG 20MG 20 CAPSULAS DURAS.
4,09
4,09
0
0,3
2
3,12

908053
AMOXIC/CLAVUL SANDOZ 500/125MG 24 COMP REC EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

908236
FLUOXETINA PENSA 20 mg capsulas duras, 28 capsulas.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

908251
MONONITRATO ISOSORBIDA SANDOZ 40MG 40 COMP EFG.
6,38
6,39
0,0016
0,3
2,86
4,46

908418
MONONITRATO ISOSORBIDA SANDOZ 20MG 80 COMP EFG.
6,38
6,39
0,0016
0,3
2,86
4,46

909432
ACICLOVIR EDIGEN 800MG 35 COMPRIMIDOS DISP EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

909788
ACICLOVIR PHARMAGENUS 200MG 25 COMPRIM EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

909796
ACICLOVIR PHARMAGENUS 800MG 35 COMPRIM EFG.
75,76
75,77
0,0001
0,3
33,97
53,03

909838
MONONITRATO ISOSORBIDA RATIOPHARM 20MG 80 COMP EFG.
6,38
6,39
0,0016
0,3
2,86
4,46

910901
AMOXIC/CLAVULANICO NORMON 500/125MG 24 SOBRES EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

910968
SIMVASTATINA MYLAN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

910976
SIMVASTATINA MYLAN 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

911560
CEFOTAXIMA FRESENIUS KABI 1G VI+AMP SOL INY IV EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

911685
LOVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

912014
RANITIDINA RATIOPH 300MG 14 COMP RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

912055
RANITIDINA RATIOPH 300MG 28 COMP RECU EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

912154
RANITIDINA RATIOPH 150MG 28 COMP RECU EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

912196
NIFEDIPINO RETARD RATIOPHARM 20MG 40 COMPRIM EFG.
4,62
4,73
0,0233
0,25
2,22
3,47

912204
NAPROXENO RATIOPHARM 500MG 40 COMP REC EFG.
6,2
6,2
0
0,3
2,78
4,34

913475
FLUCONAZOL QUALIGEN 200 MG / 5 ML SUSPENSION, 35 ml.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

913509
CEFONICID EDIGEN IM 1G/VIAL 1 INYECTABLE 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

913517
CEFONICID PLIVA IV 1G/VIAL 1 INYECTABLE 2,5ML EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

913533
CEFOTAXIMA LEVEL 1G/VIAL IV 1 INYECTABLE 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

913541
CEFOTAXIMA LEVEL 1G/VIAL IM 1 INYECTABLE 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

914010
CEFONICID ALACAN 1G/VIAL 1 INYECT 2,5ML IM EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

914028
CEFONICID ALACAN 1G/VIAL 1 INYECT 2,5ML IV EFG.
5,93
5,93
0
0,3
2,66
4,15

914465
ESPIRONOLACTONA ALTER 100MG 20 COMP RECUB EFG.
4,53
4,81
0,0582
0,2
2,32
3,62

914630
CEFOTAXIMA IPS 1G 1 INY IV 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

914663
CEFOTAXIMA IPS 1G 1 INY IM 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

915900
INDAPAMIDA NORMON 2,5MG 30 COMP RECUB EFG.
3,28
3,29
0,003
0,3
2
3,12

916627
CEFTRIAXONA G.E.S.1G/VIAL IV 1 INYECTABLE 10ML EFG.
8,68
8,68
0
0,3
3,89
6,07

918706
GEMFIBROZILO UR 900MG 30 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
10,51
10,51
0
0,3
4,71
7,35

920058
TRAMADOL FARMASIERRA 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

920603
MONONITRATO ISOSORBIDA NORMON 20MG 40 COMP EFG.
3,2
3,2
0
0,3
2
3,12

920611
MONONITRATO ISOSORBIDA NORMON 20MG 80 COMP EFG.
6,38
6,39
0,0016
0,3
2,86
4,46

920702
MONONITRATO ISOSORBIDA NORMON 40MG 20 COMP EFG.
3,2
3,2
0
0,3
2
3,12

920710
MONONITRATO ISOSORBIDA NORMON 40MG 40 COMP EFG.
6,38
6,39
0,0016
0,3
2,86
4,46

926295
CITALOPRAM STADA 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
22,96
22,97
0,0004
0,3
10,3
16,08

929273
CITALOPRAM STADA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos.
14,83
15,32
0,032
0,25
7,13
11,13

930339
ENALAPRIL/HIDROCLOROT STADA 20/12,5MG 28 COMP EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

930479
TAMOXIFENO EDIGEN 20MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,24
7,24
0
0,3
3,25
5,07

930552
TAMOXIFENO EDIGEN 20MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
14,47
14,47
0
0,3
6,49
10,13

930602
TAMOXIFENO EDIGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,62
3,62
0
0,3
2
3,12

930610
TAMOXIFENO EDIGEN 10MG 100 COMPRIMIDOS EFG.
12,05
12,06
0,0008
0,3
5,4
8,43

930669
TAMOXIFENO ELFAR 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,62
3,62
0
0,3
2
3,12

931014
CEFOTAXIMA DIASA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IM, 1 vial + 1 ampolla.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

931022
CEFOTAXIMA DIASA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 1 vial + 1 ampolla.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

931048
TAMOXIFENO ELFAR 10MG 100 COMPRIMIDOS EFG.
12,05
12,06
0,0008
0,3
5,4
8,43

931477
TAMOXIFENO UR 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,62
3,62
0
0,3
2
3,12

931485
TAMOXIFENO UR 10MG 100 COMPRIMIDOS EFG.
12,05
12,06
0,0008
0,3
5,4
8,43

931568
SIMVASTATINA RATIOPHARM 40MG 28 COMP RECUB EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

931816
TAMOXIFENO UR 20MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,24
7,24
0
0,3
3,25
5,07

931824
TAMOXIFENO UR 20MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
14,47
14,47
0
0,3
6,49
10,13

931956
LORATADINA COMBINO PHARM 10MG 20 COMP EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

931964
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MYLAN 500/125 mg comprimidos con cubierta pelicular , 24 comprimidos.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

932038
DILTIAZEM STADA 60MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,59
6,59
0
0,3
2,95
4,61

932046
DILTIAZEM STADA 60MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
13,19
13,19
0
0,3
5,92
9,24

932137
CEFOTAXIMA G.E.S. 1G IV 1 INY 4ML EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

932772
ALPRAZOLAM RATIOPHARM 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

932780
ALPRAZOLAM RATIOPHARM 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

932913
FLUOXETINA RUBIO 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

934083
FLUOXETINA RUBIO 20MG/5ML SOLUCION 140ML EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

934109
NORFLOXACINO RANBAXY 400MG 14 COMPRIMIDOS EFG.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

934745
LISINOPRIL MYLAN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

934901
AMOXIC/CLAVULANICO NORMON 250/62,5MG 24 SOBRES EFG.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

934919
MONONITRATO ISOSORBIDA RATIOPHARM 40MG 40 COMP EFG.
6,38
6,39
0,0016
0,3
2,86
4,46

934950
CEFOTAXIMA FRESENIUS KABI 1 g Polvo y Disolvente para Solucion Inyectable I.M. , 1 vial + 1 ampolla.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

935395
NORFLOXACINO BEXAL 400MG 14 COMPRRIMIDOS EFG.
6,67
6,68
0,0015
0,3
2,99
4,67

935528
TRAMADOL CINFA 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

935866
TAMOXIFENO ELFAR 20MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,24
7,24
0
0,3
3,25
5,07

936419
TAMOXIFENO ELFAR 20MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
14,47
14,47
0
0,3
6,49
10,13

936443
SIMVASTATINA COMBIX 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

938688
LISINOPRIL MYLAN 5 mg comprimidos , 60 comprimidos.
4,96
4,97
0,002
0,3
2,23
3,48

941559
LANSOPRAZOL STADA 15MG 28 CAPS DURAS GASTRORRE EFG.
11,88
11,89
0,0008
0,3
5,33
8,32

941567
LANSOPRAZOL STADA 30MG 28 CAPS DURAS GASTRORRE EFG.
23,76
23,77
0,0004
0,3
10,65
16,63

942052
AMOXIC/CLAV SANDOZ 250/62,5MG 120ML SUSP ORAL EFG.
5,37
5,37
0
0,3
2,41
3,76

942227
AMOXIC/AC.CLAV ALTER 500/125MG 24 COMP RECUB EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

943449
ENALAPRIL-HIDROCLOROTIAZ BEXAL 20/12,5 28 COM EFG.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

943456
SIMVASTATINA DAVUR 20MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

947143
LOVASTATINA TAMARANG 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
4,71
4,72
0,0021
0,3
2,11
3,29

949537
LOVASTATINA TAMARANG 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,44
9,44
0
0,3
4,24
6,62

951376
TRAMADOL RANBAXY 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

951681
PAROXETINA DAVUR 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

951848
PAROXETINA DAVUR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

951962
PAROXETINA DAVUR 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

951970
SIMVASTATINA DAVUR 40MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

952515
FLUOXETINA DIASA 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

957050
CEFOTAXIMA CENTRUM 1G/VIAL 1 INYECT 4ML IV EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

958652
CEFOTAXIMA CENTRUM 1G/VIAL 1 INY 4ML IM EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

959163
FLUOXETINA DAVUR 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

959270
FLUOXETINA DAVUR 20MG 60 CAPSULAS DURAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

961904
AMOXICILINA RATIOPHARM 1000MG 24 COMPRIM REC EFG.
5,29
5,3
0,0019
0,3
2,37
3,7

963124
FLUOXETINA LAREQ 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

963777
SIMVASTATINA LAREQ 20 mg comprimidos, 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

971051
SIMVASTATINA LAREQ 40 mg comprimidos, 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

972240
SIMVASTATINA STADA 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

973057
TRIMETAZIDINA DAVUR 20MG 60 COMP RECUB EFG.
5,29
5,29
0
0,3
2,37
3,7

975771
SIMVASTATINA STADA 40MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

976324
AMOXI/CLAVULAN STADA 500/125MG 24 COMPRIM RECU EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

977595
SIMVASTATINA UR 20MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

980664
LISINOPRIL STADA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

984286
FLUOXETINA VIR 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,75
3,91
0,0409
0,25
2
3,12

985671
FLUCONAZOL EDIGEN 200MG 7 CAPSULAS DURAS EFG.
47,25
47,26
0,0002
0,3
21,19
33,08

990986
SIMVASTATINA COMBIX 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

998682
TICLOPIDINA ALTER 250MG 20 COMP RECUB.
8,93
8,93
0
0,3
4
6,24

999709
FAMOTIDINA RATIOPHARM 20MG 28 COMPR EFG.
4,06
4,06
0
0,3
2
3,12

999710
FAMOTIDINA RATIOPHARM 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
8,12
8,12
0
0,3
3,64
5,68

999712
CLARITROMICINA RATIOPHARM 250MG 12 COMPRIM REC EFG.
8,49
8,49
0
0,3
3,81
5,95

999713
CLARITROMICINA RATIOPHARM 500MG 14 COMPRIM REC EFG.
19,33
19,33
0
0,3
8,67
13,53

999719
AMOXIC/CLAVUL RATIOP 500/125MG 24 COM CUB PELI EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

999725
ALPRAZOLAM RATIOPHARM 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

999728
TAMOXIFENO RATIOPHARM 20MG 60 COMPRIMIDOS EFG.
14,47
14,47
0
0,3
6,49
10,13

999729
TAMOXIFENO RATIOPHARM 10MG 100 COMPRIMIDOS EFG.
12,05
12,06
0,0008
0,3
5,4
8,43

999731
TRAMADOL EDIGEN 50MG 60 CAPSULAS EFG.
8,9
8,9
0
0,3
3,99
6,23

999732
SERTRALINA EDIGEN 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

999733
SERTRALINA EDIGEN 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

999734
FLUOXETINA UR 20 mg comprimidos dispersables , 28 comprimidos.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

999736
AMLODIPINO BEXALABS 5 mg comprimidos , 30 comprimidos.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

999737
AMLODIPINO BEXALABS 10 mg comprimidos , 30 comprimidos.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

999738
AMLODIPINO UR 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
4,84
4,86
0,0041
0,3
2,17
3,39

999739
AMLODIPINO UR 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
9,73
9,73
0
0,3
4,36
6,81

999745
FLUOXETINA RIMAFAR 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

999746
FLUOXETINA RIMAFAR 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

999747
SIMVASTATINA RIMAFAR 40MG 28 COMPRIMI RECUBIER EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

999748
SIMVASTATINA RIMAFAR 20MG 28 COMPRIMI RECUBIER EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

999752
PAROXETINA RIMAFAR 20MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

999753
PAROXETINA RIMAFAR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

999754
PAROXETINA RIMAFAR 20MG 56 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

999755
LORATADINA RIMAFAR 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

999760
SIMVASTATINA KORHISPANA 20MG 28 COMP RECUB PEL EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

999761
SIMVASTATINA KORHISPANA 40MG 28 COMP RECUB PEL EFG.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

999763
CARVEDILOL KORHISPANA 25MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,05
10,07
0,002
0,3
4,51
7,04

999767
SIMVASTATINA SYNTHELABO 20MG 28 COMP RECUB EFG.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

999768
SIMVASTATINA SYNTHELABO 40MG 28 COMP RECUB EFG.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

999770
SIMVASTATINA TEVAGEN 20 mg comprimidos 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

999771
SIMVASTATINA TEVAGEN 40 mg comprimidos 28 comprimidos.
7,34
7,37
0,0041
0,3
3,29
5,14

999775
CIPROFLOXACINO TEVA 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
5,85
5,85
0
0,3
2,63
4,11

999776
CIPROFLOXACINO TEVA 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG.
4,39
4,39
0
0,3
2
3,12

999777
GABAPENTINA STADA 300MG 90 CAPSULAS EFG.
24,85
24,87
0,0008
0,3
11,14
17,39

999778
GABAPENTINA STADA 400MG 90 CAPSULAS EFG.
33,16
33,16
0
0,3
14,87
23,21

999779
AMOXICILINA/A.CLAV DAVUR 875/125MG 12 COMP REC EFG.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

999780
AMOXICILINA/A.CLAV DAVUR 875/125MG 24 COMP REC EFG.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

999782
AMOXICILINA/A.CLAV DAVUR 500/125MG 24 COMP REC EFG.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

999783
RANITIDINA RATIOPHARM 150MG 28 COMPRIM RECUB EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

999784
RANITIDINA RATIOPHARM 300MG 14 COMPRIM RECUBI EFG.
5,98
5,98
0
0,3
2,68
4,18

999785
RANITIDINA RATIOPHARM 300MG 28 COMPRIM RECUBI EFG.
11,96
11,96
0
0,3
5,36
8,37

999787
SIMVASTATINA ARAFARMA GROUP 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
3,68
3,68
0
0,3
2
3,12

999788
SIMVASTATINA ARAFARMA GROUP 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos.
7,37
7,37
0
0,3
3,3
5,15

999810
SELEGILINA DAVUR 5MG 20 COMPRIMIDOS EFG.
6,4
6,4
0
0,3
2,87
4,48

999811
SELEGILINA DAVUR 5MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
15,89
16,01
0,0075
0,3
7,13
11,13

999812
ACICLOVIR RANBAXY 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG.
14,05
14,05
0
0,3
6,3
9,83

999814
FLUOXETINA RANBAXY 20MG 28 CAPSULAS DURAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

999815
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos.
4,54
4,55
0,0022
0,3
2,04
3,18

999816
SERTRALINA MYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 comprimidos.
8,49
8,5
0,0012
0,3
3,81
5,95

999817
SERTRALINA MERCK 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
16,98
16,99
0,0006
0,3
7,62
11,9

999818
CITALOPRAM MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
7,42
7,66
0,0313
0,25
3,56
5,56

999819
FLUOXETINA MERCK 20MG 60 CAPSULAS EFG.
8,38
8,38
0
0,3
3,76
5,87

999824
LORATADINA CUVE 10 mg comprimidos , 20 comprimidos.
3,42
3,42
0
0,3
2
3,12

999825
Amoxicilina/Acido Clavulanico Cuve 875/125 mg comprimidos recubiertos, 12 comprimidos.
5,37
5,38
0,0019
0,3
2,41
3,76

999826
Amoxicilina/Acido Clavulanico Cuve 875/125 mg comprimidos recubiertos, 24 comprimidos.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

999827
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CUVE 500/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos.
6,15
6,15
0
0,3
2,76
4,31

999828
PAROXETINA MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
12,5
13,04
0,0414
0,25
6,01
9,38

999829
PAROXETINA MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos.
25,49
26,07
0,0222
0,25
12,25
19,12

999830
AMOXICILINA/ AC.CLAVULANICO MYLAN 875/125 mg comprimidos recubiertos , 24 comprimidos.
10,76
10,76
0
0,3
4,82
7,52

999853
LISINOPRIL RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
9,27
9,28
0,0011
0,3
4,16
6,49

999854
LISINOPRIL/HIDROCL RATIOPHARM 20/12,5MG 28 COM EFG.
10,63
10,64
0,0009
0,3
4,77
7,45

999865
TAMOXIFENO RATIOPHARM 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,62
3,62
0
0,3
2
3,12

999866
TORASEMIDA RATIOPHARM 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,82
3,82
0
0,3
2
3,12

999867
TORASEMIDA RATIOPHARM 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,63
7,64
0,0013
0,3
3,42
5,34

999869
CETIRIZINA MYLAN 10 mg comprimidos recubiertos , 20 comprimidos.
3,89
3,9
0,0026
0,3
2
3,12

999883
PRAVASTATINA MYLAN 10 mg comprimidos , 28 comprimidos.
7,43
7,44
0,0013
0,3
3,33
5,2

999884
PRAVASTATINA MYLAN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos.
14,88
14,88
0
0,3
6,67
10,41

999885
PRAVASTATINA MYLAN 40 mg comprimidos , 28 comprimidos.
29,77
29,77
0
0,3
13,35
20,84

999911
ALPRAZOLAM EDIGEN 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
3,47
3,47
0
0,3
2
3,12

999912
ALPRAZOLAM EDIGEN 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

999913
ALPRAZOLAM EDIGEN 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

999921
ALPRAZOLAM MYLAN 2 mg comprimidos , 30 comprimidos.
6,93
6,94
0,0014
0,3
3,11
4,85

999922
ALPRAZOLAM MYLAN 2 mg comprimidos , 50 comprimidos.
11,57
11,57
0
0,3
5,19
8,1

999939
FLUOXETINA TEVA 20MG 28 CAPSULAS EFG.
3,9
3,91
0,0026
0,3
2
3,12

999961
PAROXETINA RATIOPHARM 20MG 14 COMPRIM RECUB EFG.
6,51
6,52
0,0015
0,3
2,92
4,56

999964
DOXAZOSINA RATIOPHARM 2MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
5,4
5,41
0,0018
0,3
2,42
3,78

999965
DOXAZOSINA RATIOPHARM 4MG 28 COMPRIMIDOS EFG.
10,8
10,81
0,0009
0,3
4,84
7,56

Anexo 2

Código Nacional
Nombre Presentación
PVPIVA antes reducción
Porcentaje Rebaja
PVL
PVPIVA

600000
Amoxicilina /Acido clavulanico Sala 500/50 mg Polvo para perfusion, 100 viales.
144,51
0,3
83,16
101,15

600001
DOXAZOSINA NEO RATIOPHARM 4 mg comprimidos de liberacion prolongada, 500 comprimidos.
159,66
0,3
91,88
111,76

600002
ACETILCISTEINA CINFAMED 600 MG POLVO PARA SOLUCION ORAL, 500 sobres.
82,11
0,3
47,25
57,47

600003
ACETILCISTEINA CINFAMED 200 MG POLVO PARA SOLUCION ORAL, 500 sobres.
27,37
0,3
15,75
19,16

600004
ACETILCISTEINA CINFAMED 100 MG POLVO PARA SOLUCION ORAL, 500 sobres.
21,89
0,3
12,6
15,33

600007
TRAMADOL EDIGEN 50 mg capsulas, 500 capsulas.
81,19
0,3
46,73
56,84

600009
Citalopram Tarbis 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
247,09
0,3
142,2
172,97

600016
ENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 20/12.5 MG COMPRIMIDOS, 500 Comprimidos.
139,38
0,3
80,21
97,57

600017
Ondansetron ratiopharm 4 mg comprimidos, 500 comprimidos recubiertos con pelicula.
1362,95
0,3
784,35
954,06

600020
Ondansetron ratiopharm 8 mg comprimidos, 500 comprimidos recubiertos con pelicula.
2424,59
0,3
1395,3
1697,21

600026
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 875/125 mg comprimidos, 500 comprimidos.
183,92
0,3
105,84
128,74

600027
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 500/50 MG polvo para solucion inyectable, 100 viales.
144,51
0,3
83,16
101,15

600028
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 1 G/200 MG polvo para solucion inyectable, 100 viales.
200,34
0,3
115,29
140,24

600029
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 2 G/200 MG polvo para solucion inyectable, 50 viales.
159,28
0,3
91,67
111,51

600030
LANSOPRAZOL NORMON 15 mg capsulas gastrorresistentes, 500 capsulas duras gastrorresistentes.
206,64
0,3
118,92
144,65

600038
Ondansetron Teva 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 500 comprimidos.
1221,41
0,3
702,9
854,99

600039
ONDANSETRON TEVA 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 500 comprimidos.
2420,42
0,3
1392,9
1694,29

600041
CITALOPRAM LAREQ 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
247,09
0,3
142,2
172,97

600042
ACETILCISTEINA CINFA 600 mg polvo para solucion oral, 500 sobres.
82,11
0,3
47,25
57,47

600043
ACETILCISTEINA CINFA 200 mg polvo para solucion oral , 500 sobres.
27,37
0,3
15,75
19,16

600044
ACETILCISTEINA CINFA 100 mg polvo para solucion oral, 500 sobres.
21,89
0,3
12,6
15,33

600047
LANSOPRAZOL NORMON 30 mg capsulas gastrorresistentes , 500 capsulas.
371,43
0,3
213,75
260

600057
Amlodipino DAVUR 10 mg comprimidos, 500 comprimidos.
114,4
0,3
65,84
80,09

600058
Amlodipino DAVUR 5mg comprimidos, 500 comprimidos.
79,37
0,3
45,68
55,56

600063
Amoxicilina/Ac.clavulanico Sandoz 500/125 mg polvo para suspension oral, 500 sobres.
107,83
0,3
62,06
75,49

600065
AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO SANDOZ 875/125mg polvo para suspension oral, 500 sobres.
189,39
0,3
108,99
132,57

600066
Meloxicam KERN PHARMA 15 mg comprimidos, 500 comprimidos.
102,91
0,3
59,22
72,03

600069
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO STADA 875/125 mg polvo para suspension oral , 500 sobres.
190,22
0,3
109,47
133,16

600109
AMOXICILINA CLAVULANICO KERN PHARMA 500/125 mg polvo para suspension oral , 500 sobres.
104
0,3
59,85
72,8

600110
AMOXICILINA CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg polvo para suspension oral , 500 sobres.
186,11
0,3
107,1
130,27

600111
QUINAPRIL NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
168,04
0,3
96,71
117,64

600112
QUINAPRIL NORMON 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
44,88
0,3
25,83
31,42

600113
amoxicilina/acido clavulanico cinfa 250/62,5 mg polvo para suspension oral, 500 sobres de polvo.
82,11
0,3
47,25
57,47

600115
amoxicilina/acido clavulanico cinfa 500/125 mg polvo para suspension oral, 500 sobres de polvo.
109,47
0,3
63
76,63

600116
amoxicilina/acido clavulanico cinfa 875/125 mg polvo para suspension oral, 500 sobres.
191,58
0,3
110,25
134,11

600125
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg comprimidos , 500 comprimidos.
11,49
0,3
6,62
8,05

600126
PARACETAMOL SANDOZ 650 mg comprimidos , 500 comprimidos.
20,8
0,3
11,97
14,56

600129
DICLOFENACO SANDOZ 50 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
24,63
0,3
14,18
17,25

600140
OMEPRAZOL PLACASOD 20 mg capsulas , 500 capsulas.
101,26
0,3
58,28
70,89

600142
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO TEVA 500/125 mg polvo para suspension oral , 500 sobres.
108,44
0,3
62,41
75,91

600143
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 2g/200mg polvo para solucion inyectable , 50 viales.
165,85
0,3
95,45
116,1

600144
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 1 g/200 mg polvo para solucion inyectable , 100 viales.
205,81
0,3
118,44
144,07

600146
AMOXICILINA CLAVULANICO SALA 250/62,5 mg Polvo para Suspension Oral, 500 sobres.
87,58
0,3
50,4
61,31

600154
AMOXICILINA CINFA 1 g COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
87,58
0,3
50,4
61,31

600156
amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspension oral, 500 sobres.
93,05
0,3
53,55
65,14

600196
RISPERIDONA TARBIS 1 mg comprimidos , 500 comprimidos.
195,82
0,3
112,69
137,07

600198
RISPERIDONA TARBIS 3 mg comprimidos , 500 comprimidos.
572,21
0,3
329,29
400,54

600199
RISPERIDONA TARBIS 6 mg comprimidos , 500 comprimidos.
1126,12
0,3
648,06
788,28

600202
CITALOPRAM TARBIS 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
277,8
0,3
159,87
194,46

600218
RISPERIDONA DAVUR 1 mg comprimidos, 500 comprimidos.
195,82
0,3
112,69
137,07

600219
RISPERIDONA DAVUR 3 mg comprimidos, 500 comprimidos.
572,21
0,3
329,29
400,54

600220
RISPERIDONA DAVUR 6 mg comprimidos, 500 comprimidos.
1126,12
0,3
648,06
788,28

600221
CAPTOPRIL STADA 25 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
74,28
0,3
42,75
52

600222
CITALOPRAM NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
234,85
0,3
135,15
164,39

600224
CEFTRIAXONA GENERIS 250 mg polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 100 viales.
200,34
0,3
115,29
140,24

600225
CEFTRIAXONA GENERIS 250 mg polvo y disolvente para solucion inyectable IM, 100 viales.
200,34
0,3
115,29
140,24

600226
CEFTRIAXONA GENERIS 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable IM, 100 viales.
385,35
0,3
221,76
269,74

600227
CEFTRIAXONA GENERIS 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 100 viales.
385,35
0,3
221,76
269,74

600228
CEFTRIAXONA GENERIS 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 100 viales.
695,16
0,3
400,05
486,61

600229
CEFTRIAXONA GENERIS 1 g, polvo y disolvente para solucion inyectable IM, 100 viales.
695,16
0,3
400,05
486,61

600230
CEFTRIAXONA GENERIS 2 G, polvo para solucion para perfusion, 100 viales.
960,08
0,3
552,51
672,06

600232
OMEPRAZOL PENSA PHARMA 20 mg capsulas duras gastrorresistentes , 504 capsulas.
83,59
0,3
48,1
58,51

600238
SIMVASTATINA TECNIGEN 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
193,15
0,3
111,15
135,2

600239
CAPTOPRIL STADA 50 mg comprimidos,500 COMPRIMIDOS.
148,91
0,3
85,69
104,23

600240
CEFTRIAXONA TECNIGEN 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IM 100 viales + 100 ampollas.
802,44
0,3
461,79
561,71

600241
CEFTRIAXONA TECNIGEN 2 g polvo para solucion para perfusion 100.
1216,47
0,3
700,06
851,54

600244
CEFTRIAXONA TECNIGEN 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IV 100 + 100.
802,44
0,3
461,79
561,71

600245
AMLODIPINO ARGENOL 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
128,08
0,3
73,71
89,66

600246
AMLODIPINO ARGENOL 10 mg comprimidos, 500 comprimidos.
195,59
0,3
112,56
136,92

600251
CEFTAZIDIMA COMBINO PHARM 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable, 50 viales y 50 ampollas.
291,75
0,3
167,9
204,23

600255
CEFTAZIDIMA COMBINO PHARM 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 50 viales y 50 ampolla.
163,12
0,3
93,87
114,18

600256
CEFTAZIDIMA COMBINO PHARM 2 g polvo para perfusion, 50 viales.
575,83
0,3
331,38
403,08

600257
CEFTAZIDIMA COMBINO PHARM 1 g polvo para perfusion, 50 viales.
308,72
0,3
177,66
216,1

600258
OMEPRAZOL G.E.S 40 mg Polvo para solucion para perfusion, 50 viales.
201,43
0,3
115,92
141

600259
OMEPRAZOL GESFUR 40 mg polvo para solucion para perfusion , 50 Viales.
201,43
0,3
115,92
141

600265
RISPERIDONA TEVAGEN 3 mg comprimidos , 500 comprimidos.
561,39
0,3
323,07
392,97

600266
RISPERIDONA TEVAGEN 6 mg comprimidos , 500 comprimidos.
1104,16
0,3
635,43
772,92

600268
RISPERIDONA TEVAGEN 1 mg comprimidos, 500 comprimidos.
192,54
0,3
110,8
134,77

600269
RISPERIDONA CINFA 1 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
191,58
0,3
110,25
134,11

600272
RISPERIDONA CINFA 3 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
572,21
0,3
329,29
400,54

600273
RISPERIDONA CINFA 6 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
1056,42
0,3
607,95
739,5

600274
PAROXETINA CINFA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
288,67
0,3
166,12
202,06

600275
ALPRAZOLAM EFARMES 0,50 mg comprimidos, 500 comprimidos.
27,19
0,3
15,65
19,04

600276
ONDANSETRON MADAUS 2 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas de 2 ml.
274,23
0,3
157,82
191,97

600277
ONDANSETRON MADAUS 2 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas de 4 ml.
436,03
0,3
250,93
305,22

600278
ONDANSETRON MADAUS 4 mg comprimidos , 500 comprimidos.
1390,32
0,3
800,1
973,22

600279
ONDANSETRON MADAUS 8 mg comprimidos , 500 comprimidos.
2435,79
0,3
1401,75
1705,05

600284
DEFLAZACORT STADA 6 mg comprimidos, 500 comprimidos.
108,66
0,3
62,53
76,06

600286
DEFLAZACORT STADA 30 mg comprimidos, 500 comprimidos.
484,97
0,3
279,09
339,48

600287
DEFLAZACORT KERN PHARMA 6 mg comprimidos , 500 comprimidos.
88,35
0,3
50,84
61,84

600290
DEFLAZACORT KERN PHARMA 30 mg comprimidos , 500 comprimidos.
442,71
0,3
254,77
309,9

600291
CEFTAZIDIMA NORMON 1 G POLVO PARA PERFUSION, 50 viales.
302,69
0,3
174,2
211,89

600292
CEFTAZIDIMA NORMON 1 G POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 50 viales + 50 ampollas.
285,73
0,3
164,43
200,01

600293
CEFTAZIDIMA NORMON 2 G POLVO PARA PERFUCION, 50 viales.
564,34
0,3
324,77
395,04

600294
CEFTAZIDIMA NORMON 500 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 50 viales + 50 ampollas.
159,83
0,3
91,98
111,88

600295
MIRTAZAPINA NORMON 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
334,62
0,3
192,57
234,24

600298
Cefazolina GENFARMA 2 g polvo para solucion inyectable IV, 50 viales.
135,75
0,3
78,12
95,02

600299
CEFAZOLINA SALA 2 g polvo para solucion inyectable IV , 50 viales.
135,75
0,3
78,12
95,02

600300
CEFAZOLINA SALA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 100 viales + 100 ampollas.
169,68
0,3
97,65
118,78

600301
CEFAZOLINA GENFARMA 1 g Polvo y disolvente para solucion inyectable, 100 viales + 100 ampollas.
169,68
0,3
97,65
118,78

600302
CEFAZOLINA SALA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IM , 100 viales + 100 ampollas.
169,68
0,3
97,65
118,78

600307
NIMODIPINO G.E.S. 0,2 mg/ml solucion para perfusion, 20 frascos.
169,68
0,3
97,65
118,78

600316
CEFAZOLINA GENFARMA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 100 viales + 100 ampollas.
169,68
0,3
97,65
118,78

600319
METFORMINA KERN PHARMA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
16,09
0,3
9,26
11,26

600322
MIRTAZAPINA CINFA 30 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
319,03
0,3
183,6
223,33

600327
CIPROFLOXACINO RIMAFAR 500 mg comprimidos, 500 comprimidos.
178,99
0,3
103,01
125,3

600328
CIPROFLOXACINO RIMAFAR 250 mg comprimidos, 500 comprimidos.
91,96
0,3
52,92
64,37

600329
CIPROFLOXACINO RIMAFAR 750 mg comprimidos, 500 comprimidos.
270,4
0,3
155,61
189,28

600331
CIPROFLOXACINO DAVUR 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
78,27
0,3
45,05
54,8

600332
CIPROFLOXACINO DAVUR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
155,45
0,3
89,46
108,82

600333
CIPROFLOXACINO DAVUR 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
234,82
0,3
135,14
164,38

600334
FINASTERIDA KERN PHARMA 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
206,64
0,3
118,92
144,65

600335
FINASTERIDA PHARMAKERN 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
206,64
0,3
118,92
144,65

600336
FINASTERIDA PENSA 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
228,13
0,3
131,29
159,7

600337
MIDAZOLAM NORMON 5 mg/5 ml solucion inyectable, 50 ampollas de 5 ml.
22,22
0,3
12,79
15,56

600340
MIDAZOLAM NORMON 50 mg/10 ml Solucion Inyectable, 50 ampollas de 10 ml.
97,16
0,3
55,92
68,02

600349
GABAPENTINA NORMON 400 mg capsulas duras, 500 capsulas.
186,9
0,3
107,56
130,83

600350
GABAPENTINA NORMON 300 mg capsulas duras, 500 capsulas.
151,62
0,3
87,26
106,14

600351
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ACOST 875/125 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
175,77
0,3
101,15
123,04

600355
ETOPOSIDO CENTAM 20 mg/ml concentrado esteril, 100 viales.
787,01
0,3
452,91
550,91

600358
ETOPOSIDO SMALLER 20 mg/ml concentrado esteril, 100 viales.
787,01
0,3
452,91
550,91

600365
MELOXICAM TEVA 7,5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
86,76
0,3
49,93
60,73

600366
MELOXICAM TEVA 15 mg comprimidos, 500 comprimidos.
138,76
0,3
79,86
97,14

600375
GEMFIBROZILO FERMON 900 mg comprimidos, 500 comprimidos.
123,34
0,3
70,98
86,34

600376
GEMFIBROZILO FERMON 600 mg comprimidos, 500 comprimidos.
83,29
0,3
47,93
58,3

600378
MEPIVACAINA COMBINO PHARM 1% solucion inyectable, 100 ampollas de 5 ml.
33,94
0,3
19,53
23,76

600381
MEPIVACAINA COMBINO PHARM 2% solucion inyectable, 100 ampollas de 5 ml.
41,6
0,3
23,94
29,12

600382
AMIKACINA GENFARMA 125 mg/2 ml.Solucion Inyectable, 50 viales.
37,77
0,3
21,74
26,44

600383
AMIKACINA GENFARMA 500 mg/2 ml.Solucion Inyectable, 50 viales.
146,69
0,3
84,42
102,69

600384
TORASEMIDA NORMON 2,5 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
45,61
0,3
26,25
31,93

600385
TORASEMIDA NORMON 5 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
58,93
0,3
33,92
41,26

600386
TORASEMIDA NORMON 10 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
93,6
0,3
53,87
65,53

600392
Amikacina Sala 125 mg / 2 ml Solucion Inyectable, 50 viales.
37,77
0,3
21,74
26,44

600393
Amikacina Sala 500 mg / 2 ml Solucion Inyectable, 50 viales.
130,27
0,3
74,97
91,19

600394
AMIKACINA REIG JOFRE 500 mg/ 2 ml solucion inyectable , 50 viales.
146,69
0,3
84,42
102,69

600397
AMIKACINA REIG JOFRE 125 mg/ 2 ml solucion inyectable , 50 viales.
37,77
0,3
21,74
26,44

600399
VANCOMICINA SANDOZ 500 mg polvo para solucion inyectable , 100 viales.
502,72
0,3
289,3
351,9

600400
VANCOMICINA SANDOZ 1 g polvo para solucion inyectable , 100 viales.
995,46
0,3
572,87
696,82

600407
CEFTAZIDIMA DIASA 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 50 viales + 50 ampollas.
159,83
0,3
91,98
111,88

600408
CEFTAZIDIMA DIASA 2 g polvo para solucion para perfusion , 50 viales.
564,34
0,3
324,77
395,04

600409
CEFTAZIDIMA DIASA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable , 50 viales + 50 ampollas.
285,73
0,3
164,43
200,01

600410
CEFTAZIDIMA DIASA 1 g polvo para solucion para perfusion , 50 viales.
302,69
0,3
174,2
211,89

600413
DEXAMETASONA INDUKERN 4 mg/ml Solucion Inyectable, 100 ampollas.
49,99
0,3
28,77
35

600414
CEFTAZIDIMA IPS 1g polvo para solucion para perfusion , 50 viales.
302,69
0,3
174,2
211,89

600447
DEXAMETASONA KERN PHARMA 4 mg/ml Solucion Inyectable, 100 ampollas de 1 ml.
49,99
0,3
28,77
35

600448
PAROXETINA TEVAGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
270,22
0,3
155,51
189,16

600454
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 500 mg IM polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
453,22
0,3
260,82
317,25

600455
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 250 mg IM polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
227,71
0,3
131,04
159,39

600456
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 250 mg IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
227,71
0,3
131,04
159,39

600457
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 500 mg IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
453,22
0,3
260,82
317,25

600458
ONDANSETRON GENERIS 2 mg/ml solucion inyectable, 50 x 2 ml.
254,2
0,3
146,29
177,94

600459
ONDANSETRON GENERIS 2 mg/ml solucion inyectable, 50 x 4 ml.
408,12
0,3
234,86
285,68

600469
ACECLOFENACO MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
78,82
0,3
45,36
55,17

600470
ACECLOFENACO BEXAL 100 mg comprimidos, 500 comprimidos.
78,82
0,3
45,36
55,17

600471
ACECLOFENACO KERN PHARMA 100 mg comprimidos, 500 comprimidos.
75,17
0,3
43,26
52,62

600472
ACECLOFENACO ALTER 100 mg comprimidos, 500 comprimidos.
78,82
0,3
45,36
55,17

600484
LISINOPRIL TEVA 5 mg comprimidos, 500 Comprimidos.
34,67
0,3
19,95
24,27

600485
LISINOPRIL TEVA 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
130,2
0,3
74,93
91,14

600490
CARVEDILOL TECNIGEN 25 mg comprimidos , 500 comprimidos.
128,24
0,3
73,8
89,77

600492
CIPROFLOXACINO BIOMENDI 2 mg/ml, solucion para perfusion , 50 x 100 ml.
506,32
0,3
291,38
354,43

600493
CIPROFLOXACINO BIOMENDI 2 mg/ml, solucion para perfusion , 20 x 200 ml.
358,2
0,3
206,14
250,74

600496
CIPROFLOXACINO G.E.S. 2 mg/ml, solucion para perfusion , 50 x 100 ml.
506,32
0,3
291,38
354,43

600497
CIPROFLOXACINO G.E.S. 2 mg/ml, solucion para perfusion , 20 x 200 ml.
358,2
0,3
206,14
250,74

600501
GABMYLAN 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
316,25
0,3
181,99
221,37

600504
GABMYLAN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
257,32
0,3
148,09
180,13

600515
CLARITROMICINA DAVUR 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
307,9
0,3
177,19
215,53

600516
CLARITROMICINA DAVUR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
508,12
0,3
292,41
355,68

600517
CLARITROMICINA CINFA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
307,9
0,3
177,19
215,53

600518
CLARITROMICINA CINFA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
508,12
0,3
292,41
355,68

600521
GLIMEPIRIDA KERN PHARMA 2 mg comprimidos , 500 comprimidos.
43,1
0,3
24,8
30,17

600522
GLIMEPIRIDA KERN PHARMA 4 mg comprimidos , 500 comprimidos.
86,12
0,3
49,56
60,28

600524
FLUOXETINA EFARMES 20 mg capsulas duras , 500 capsulas.
166,56
0,3
95,85
116,59

600543
PRAVASTATINA NORMON 40 MG COMPRIMIDOS, 280 comprimidos.
241,5
0,3
138,98
169,05

600546
AMLODIPINO (MESILATO) RIMAFAR 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
94,15
0,3
54,18
65,9

600547
AMLODIPINO (MESILATO) RIMAFAR 10 mg comprimidos, 500 comprimidos.
175,89
0,3
101,22
123,12

600548
LOSARTAN DAVUR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
208,39
0,3
119,92
145,87

600550
LOSARTAN DAVUR 12,5 mg inicio comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
118,85
0,3
68,4
83,2

600553
LOSARTAN DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
413,07
0,3
237,71
289,14

600554
LOSARTAN GOIBELA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
208,39
0,3
119,92
145,87

600556
LOSARTAN GOIBELA 12,5 MG INICIO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 500 COMPRIMIDOS.
118,85
0,3
68,4
83,2

600557
LOSARTAN GOIBELA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
413,07
0,3
237,71
289,14

600558
LOSARTAN CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
208,39
0,3
119,92
145,87

600560
LOSARTAN CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
437,4
0,3
251,71
306,17

600561
LOSARTAN CINFA 12,5 mg inicio comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
118,85
0,3
68,4
83,2

600562
FLUCONAZOL TECNIGEN 2 mg/ml solucion para perfusion 15 x 200 ml.
274,89
0,3
158,19
192,42

600563
OFLOXACINO G.E.S. 2 mg/ml Solucion para perfusion , 20 bolsas de 100 ml.
246,75
0,3
142
172,73

600564
OFLOXACINO GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion, 20 bolsas de 100 ml.
246,75
0,3
142
172,73

600565
CEFONICID SALA 1 g IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
448,84
0,3
258,3
314,19

600566
CEFONICID SALA 1 g IM polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
438,99
0,3
252,63
307,29

600567
CEFONICID SALA 500 mg IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
240,84
0,3
138,6
168,59

600568
CEFONICID SALA 500 mg IM polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
240,84
0,3
138,6
168,59

600573
CITALOPRAM KORHISPANA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
208,66
0,3
120,08
146,06

600575
LOSARTAN MYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
208,39
0,3
119,92
145,87

600576
LOSARTAN MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
413,07
0,3
237,71
289,14

600579
LOSARTAN MYLAN 12,5 mg INICIO comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
118,85
0,3
68,4
83,2

600580
ENALAPRIL HIDROCLOROTIAZIDA LAREQ 20/12,5 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
100,1
0,3
57,6
70,06

600581
Enalapril/Hidroclorotiazida VIR 20/12,5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
100,1
0,3
57,6
70,06

600597
CITALOPRAM CINFA 20 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
202,98
0,3
116,81
142,08

600598
CITALOPRAM CINFA 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
224,81
0,3
129,37
157,36

600600
FLUCONAZOL REIG JOFRE 2 mg/ml solucion para perfusion , 50 x 50 ml.
246,08
0,3
141,62
172,26

600603
FLUCONAZOL REIG JOFRE 2 mg/ml solucion para perfusion , 50 x 100 ml.
492,18
0,3
283,24
344,53

600604
FLUCONAZOL REIG JOFRE 2 mg/ml solucion para perfusion , 50 x 200 ml.
916,3
0,3
527,31
641,41

600605
FLUCONAZOL BIOMENDI 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 50 BOLSAS DE 50 ML.
246,08
0,3
141,62
172,26

600606
FLUCONAZOL BIOMENDI 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 50 BOLSAS DE 100 ML.
492,18
0,3
283,24
344,53

600607
FLUCONAZOL BIOMENDI 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 50 BOLSAS DE 200 ML.
916,3
0,3
527,31
641,41

600608
FLUCONAZOL FARMAGES 2 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION, 50 bolsas de 50 ml.
246,08
0,3
141,62
172,26

600609
FLUCONAZOL FARMAGES 2 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION, 50 bolsas de 100 ml.
492,18
0,3
283,24
344,53

600610
FLUCONAZOL FARMAGES 2 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION, 50 bolsas de 200 ml.
916,3
0,3
527,31
641,41

600611
Ciprofloxacino Generis 2 mg/ml Solucion para perfusion, 20 x 100 ml.
157,64
0,3
90,72
110,35

600612
Fluconazol GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion , 50 x 50 ml.
246,08
0,3
141,62
172,26

600613
Fluconazol GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion , 50 x 100 ml.
492,18
0,3
283,24
344,53

600614
Fluconazol GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion , 50 x 200 ml.
916,3
0,3
527,31
641,41

600630
FINASTERIDA CINFA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 COMPRIMIDOS.
222,88
0,3
128,26
156,01

600631
OMEPRAZOL NORMON 40 mg polvo para solucion para perfusion, 50 viales de 15 ml polvo para solucio.
223,87
0,3
128,84
156,72

600633
CEFTAZIDIMA SALA 1 g polvo para solucion para perfusion , 50 viales.
302,69
0,3
174,2
211,89

600634
CEFTAZIDIMA SALA 2 g polvo para solucion para perfusion , 50 viales.
564,34
0,3
324,77
395,04

600637
CEFTAZIDIMA SALA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable , 50 VIALES + 50 AMPOLLAS DE DISOLVENTE.
285,73
0,3
164,43
200,01

600639
CARVEDILOL PREMIUM PHARMA 25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
128,24
0,3
73,8
89,77

600640
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CINFA 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
184,58
0,3
106,23
129,22

600642
CLARITROMICINA ARAFARMA GROUP 250 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
277,7
0,3
159,81
194,39

600645
CLARITROMICINA ARAFARMA GROUP 500 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
451,4
0,3
259,77
315,98

600646
PIPERACILINA/TAZOBACTAM STADA 2/0,25 G POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 50 VIAL + 50 AMP.
320,21
0,3
184,28
224,15

600647
PIPERACILINA/TAZOBACTAM STADA 4/0,5 g polvo para solucion inyectable, 50 viales.
564,34
0,3
324,77
395,04

600648
CITALOPRAM MABO 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 500 comprimidos.
224,23
0,3
129,04
156,96

600652
LOSARTAN NORMON 50 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
208
0,3
119,7
145,6

600653
GABAPENTINA COLORKERN 300 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
97,01
0,3
55,83
67,91

600654
GABAPENTINA COLORKERN 400 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
129,48
0,3
74,52
90,64

600655
FLUCONAZOL CINFA 200 mg capsulas duras, 100 capsulas.
558,16
0,3
321,21
390,71

600656
FLUCONAZOL CINFA 50 mg capsulas duras, 500 capsulas.
696,73
0,3
400,95
487,71

600657
FLUCONAZOL CINFA 150 mg capsulas duras, 100 capsulas.
418,19
0,3
240,66
292,73

600658
FLUCONAZOL CINFA 100 mg capsulas duras, 100 capsulas.
279
0,3
160,56
195,3

600659
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
223,45
0,3
128,59
156,41

600661
IBUPROFENO (ARGININA) CINFAMED 400 mg granulado para solucion oral , 500 sobres.
37,77
0,3
21,74
26,44

600662
IBUPROFENO (ARGININA) CINFAMED 600 mg granulado para solucion oral , 500 SOBRES.
56,38
0,3
32,45
39,47

600663
IBUPROFENO (ARGININA) CINFA 400 MG GRANULADO PARA SOLUCION ORAL, 500 SOBRES.
37,77
0,3
21,74
26,44

600664
IBUPROFENO (ARGININA) CINFA 600 MG GRANULADO PARA SOLUCION ORAL, 500 sobres.
56,38
0,3
32,45
39,47

600666
LOSARTAN RATIOPHARM 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
200,18
0,3
115,2
140,13

600667
LOSARTAN RATIOPHARM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
400,55
0,3
230,51
280,39

600670
Fluconazol Cinfamed 50 mg capsulas, 500 capsulas.
696,73
0,3
400,95
487,71

600671
Fluconazol Cinfamed 100 mg capsulas, 100 capsulas.
279
0,3
160,56
195,3

600672
Fluconazol Cinfamed 150 mg capsulas, 100 capsulas.
418,19
0,3
240,66
292,73

600673
Fluconazol Cinfamed 200 mg capsulas, 100 capsulas.
558,16
0,3
321,21
390,71

600674
CITALOPRAM GOIBELA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
207,22
0,3
119,25
145,05

600675
CITALOPRAM DEPRONAL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
143,62
0,3
82,65
100,53

600676
CIPROFLOXACINO CUVE 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
108,01
0,3
62,16
75,61

600678
PARACETAMOL CINFA 1 g polvo efervescente, 500 sobres.
38,6
0,3
22,21
27,02

600679
PARACETAMOL CINFAMED 1 g polvo efervescente, 500 sobres.
38,6
0,3
22,21
27,02

600680
GABAPENTINA CINFA 400 mg capsulas duras, 500 capsulas.
179,26
0,3
103,16
125,48

600681
GABAPENTINA CINFA 300 mg capsulas duras, 500 capsulas.
145,96
0,3
84
102,18

600682
SIMVASTATINA BENEL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
193,15
0,3
111,15
135,2

600683
SIMVASTATINA BENEL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
151,11
0,3
86,96
105,78

600687
PAROXETINA ARAFARMA GROUP 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
253,8
0,3
146,06
177,66

600690
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SALA 875/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 500 comprimidos.
173,78
0,3
100,01
121,65

600702
FLUCONAZOL SALA 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 50 viales de 50 ml.
238,65
0,3
137,34
167,06

600703
FLUCONAZOL SALA 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 50 viales de 100 ml.
475,12
0,3
273,42
332,58

600704
CETIRIZINA SANDOZ 10 mg comprimidos , 100 x 1 comprimidos.
13,85
0,3
7,97
9,69

600705
FLUCONAZOL SALA 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 50 viales de 200 ml.
869,22
0,3
500,22
608,46

600707
PARACETAMOL CINFAMED 650 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
13,87
0,3
7,98
9,71

600708
PARACETAMOL CINFA 650 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
13,87
0,3
7,98
9,71

600709
PANTOPRAZOL STADA 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
342,41
0,3
197,05
239,69

600710
PANTOPRAZOL RECORDATI 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
342,41
0,3
197,05
239,69

600711
PANTOPRAZOL KERN PHARMA 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
358,53
0,3
206,33
250,97

600712
PANTOPRAZOL MYLAN 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
342,41
0,3
197,05
239,69

600713
PANTOPRAZOL PENSA 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
342,41
0,3
197,05
239,69

600714
PANTOPRAZOL MADAUS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
342,41
0,3
197,05
239,69

600715
PANTOPRAZOL CINFA 40 mg, comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
342,41
0,3
197,05
239,69

600716
PIPERACILINA TAZOBACTAM SALA 4/0.5 g polvo para solucion inyectable, 50 viales.
520,44
0,3
299,5
364,3

600717
Piperacilina Tazobactam SALA 2/0.25 g polvo y disolvente para solucion inyectable,50 viales+50 amp.
295,3
0,3
169,94
206,71

600721
METRONIDAZOL BIOMENDI 5 mg/ml solucion para perfusion, 20 x 100 ml.
42,26
0,3
24,32
29,58

600722
METRONIDAZOL BIOMENDI 5 mg/ml solucion para perfusion, 20 x 300 ml.
67,65
0,3
38,93
47,35

600723
METRONIDAZOL G.E.S. 5 mg/ml solucion para perfusion, 20 x 100 ml.
42,26
0,3
24,32
29,58

600724
METRONIDAZOL G.E.S. 5 mg/ml solucion para perfusion, 20 x 300 ml.
125,24
0,3
72,07
87,66

600730
METAMIZOL STADA 575 mg capsulas duras, 500 capsulas.
45,21
0,3
26,02
31,65

600731
Cefuroxima ratiopharm 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
291,02
0,3
167,48
203,72

600733
Cefuroxima ratiopharm 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
510,85
0,3
293,99
357,6

600736
ARTICAINA/EPINEFRINA DIASA 40 /0,01 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas.
45,98
0,3
26,46
32,19

600737
ARTICAINA/EPINEFRINA DIASA 40/0,005 mg/ml solucion inyectable, 100 ampollas.
45,98
0,3
26,46
32,19

600738
GLUCOSAMINA CINFA 1500 mg polvo para solucion oral , 500 sobres.
124,69
0,3
71,76
87,29

600739
GLUCOSAMINA CINFAMED 1500 MG POLVO PARA SOLUCION ORAL, 500 sobres.
124,69
0,3
71,76
87,29

600741
ONDANSETRON STADA 2 mg/ml solucion inyectable, 25 ampollas de 2 ml.
127,1
0,3
73,14
88,97

600744
ONDANSETRON STADA 2 mg/ml solucion inyectable, 25 ampollas de 4 ml.
204,06
0,3
117,43
142,84

600745
ONDANSETRON STADA 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 100 comprimidos.
244,27
0,3
140,57
170,99

600746
ONDANSETRON STADA 8 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 100 comprimidos.
482,34
0,3
277,58
337,64

600747
CEFUROXIMA NORMON 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
291,02
0,3
167,48
203,72

600748
CEFUROXIMA NORMON 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
510,88
0,3
294
357,61

600749
METAMIZOL CINFA 575 mg capsulas duras, 500 capsulas.
45,61
0,3
26,25
31,93

600750
METAMIZOL CINFAMED 575 MG CAPSULAS, 500 Capsulas.
45,61
0,3
26,25
31,93

600754
CEFTAZIDIMA LDP TORLAN 1G POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 50 viales.
276,2
0,3
158,95
193,34

600755
CEFTAZIDIMA LDP TORLAN 2G POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 50 viales.
529,12
0,3
304,5
370,39

600756
CEFTAZIDIMA LDP TORLAN 500 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 50 viales + 50 ampollas.
138,63
0,3
79,78
97,04

600757
Ceftazidima LDP TORLAN 1g Polvo y disolvente para solucion inyectable, 50 viales + 50 ampollas.
278,32
0,3
160,17
194,83

600763
SERTRALINA VIR 50 mg comprimidos , 500 comprimidos.
125,16
0,3
72,03
87,62

600764
SERTRALINA LAREQ 50 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
125,16
0,3
72,03
87,62

600765
SERTRALINA LAREQ 100 MG COMPRIMIDOS, 500 COMPRIMIDOS.
217,12
0,3
124,95
151,99

600766
SERTRALINA VIR 100 mg comprimidos , 500 comprimidos.
217,12
0,3
124,95
151,99

600767
ACICLOVIR COMBINO PHARM inyectable , 50 viales.
278,6
0,3
160,33
195,02

600768
CEFOXITINA IPS 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 100 viales + 100 ampollas.
419,28
0,3
241,29
293,5

600769
CEFOXITINA IPS 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IM , 100 viales + 100 ampollas.
419,28
0,3
241,29
293,5

600770
CEFOXITINA IPS 2 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 100 viales + 100 ampollas.
671,07
0,3
386,19
469,75

600771
Metamizol UR 575 mg capsulas, 500 capsulas.
44,7
0,3
25,73
31,3

600773
METRONIDAZOL DIASA 5mg/ml solucion para perfusion, 20 x 100 ml.
57,15
0,3
32,89
40,01

600774
NIMODIPINO GENFARMA 0,2 mg/ml.solucion para perfusion, 20 x 50 ml.
169,68
0,3
97,65
118,78

600775
METFORMINA CINFA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
16,09
0,3
9,26
11,26

600779
FLUOXETINA TEVA 20 mg capsulas , 500 capsulas.
82,53
0,3
47,5
57,78

600780
PIPERACILINA/TAZOBACTAM COMBINO PHARM 2/0,25 g polvo y disolvente para solucion inyectable , 50 viales + 50 ampollas.
320,21
0,3
184,28
224,15

600781
PIPERACILINA/TAZOBACTAM COMBINO PHARM 4/0,5 g polvo para solucion inyectable , 50 viales.
563,24
0,3
324,14
394,28

600782
ONDANSETRON MYLAN 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
2420,42
0,3
1392,9
1694,29

600786
CEFUROXIMA KERN PHARMA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
245,4
0,3
141,23
171,79

600787
CEFUROXIMA KERN PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
494,01
0,3
284,29
345,8

600792
ONDANSETRON MYLAN 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
1221,41
0,3
702,9
854,99

600793
GABAPENTINA COMBIX 300 mg capsulas , 500 capsulas.
119,38
0,3
68,7
83,56

600794
GABAPENTINA COMBIX 400 mg capsulas , 500 capsulas.
159,15
0,3
91,59
111,41

600795
METAMIZOL KERN PHARMA 575 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
44,7
0,3
25,73
31,3

600796
TRIMETAZIDINA CINFAMED 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
31,29
0,3
18
21,89

600797
TRIMETAZIDINA CINFA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
31,29
0,3
18
21,89

600798
ATENOLOL TARBIS 50 mg comprimidos, 500 comprimidos.
23,96
0,3
13,79
16,77

600803
ATENOLOL APOTEX 50 mg comprimidos , 500 comprimidos.
23,6
0,3
13,58
16,52

600804
ATENOLOL APOTEX 100 mg comprimidos , 500 comprimidos.
41,24
0,3
23,73
28,86

600805
ATENOLOL TARBIS 100 mg comprimidos, 500 comprimidos.
41,72
0,3
24,01
29,21

600858
TOBRAMICINA NORMON 100mg/100ml Frasco Infusor, 50 frassco x 100 ml.
90,47
0,3
52,07
63,34

600965
FUROSEMIDA INIBSA 20MG/AMP 100 AMPOLLAS 2ML EFG.
28,16
0,3
16,21
19,72

600999
CEFOTAXIMA FRESENIUS KABI 500mg polvo y disolvente para solucion inyectable I.V. ,100vial+100ampolla.
210,54
0,3
121,16
147,38

601062
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 2 g IV polvo para solucion inyectable , 100 viales.
1525,13
0,3
877,68
1067,59

601146
ACICLOVIR PHARMAGENUS 200 mg comprimidos , 500 comprimidos.
454,38
0,3
261,49
318,07

601153
ACICLOVIR PHARMAGENUS 800 MG, 500 comprimidos.
1409,89
0,3
811,36
986,92

601260
RANITIDINA NORMON 50MG/ 5 ML AMPOLLAS, 100 AMPOLLAS.
26,71
0,3
15,37
18,7

601286
GENTAMICINA NORMON 80MG/80ML 50 FRASC 80ML.
63,82
0,3
36,73
44,68

601294
METRONIDAZOL NORMON solucion para perfusion , 50 frascos de 100 ml.
185,87
0,3
106,97
130,12

601369
CIPROFLOXACINO CUVE 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
220,41
0,3
126,84
154,29

601377
CIPROFLOXACINO CUVE 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
330,61
0,3
190,26
231,43

601385
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 1 g IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
758,62
0,3
436,57
531,03

601393
AZITROMICINA RATIOPHARM 200 MG./5 ML. Polvo para suspension Oral -20 Frascos de 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

601401
AZITROMICINA RATIOPHARM 200 MG./5 ML. Polvo para suspension oral- 20 Frascos de 30 ml.
165,09
0,3
95
115,56

601419
AZITROMICINA TEVA 250 mg polvo para suspension oral en sobre, 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

601427
AZITROMICINA TEVA 500 mg polvo para suspension oral en sobre; 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

601443
AZITROMICINA KORHISPANA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
397,39
0,3
228,69
278,17

601476
AZITROMICINA TARBIS 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

601542
AZITROMICINA TARBIS 500 mg polvo para suspension oral en sobre , 100 SOBRES MONODOSIS.
298,5
0,3
171,78
208,95

601567
AZITROMICINA TARBIS 200 MG / 5 ML SUSPENSION ORAL, 20 frascos de 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

601583
AZITROMICINA TARBIS 200 MG / 5 ML SUSPENSION ORAL, 20 frascos de 30 ml.
165,09
0,3
95
115,56

601617
AZITROMICINA TARBIS 250 MG SOBRES, 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

601666
AZITROMICINA UR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

601674
AZITROMICINA UR 500 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE; 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

601682
AZITROMICINA UR 250 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES; 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

601716
METRONIDAZOL NORMON solucion para perfusion , 20 frascos de 300 ml.
190,8
0,3
109,8
133,56

601773
CEFOTAXIMA FRESENIUS KABI 1 g Polvo y Disolvente para solucion inyectable I.V., 100viales + 100 am.
350,69
0,3
201,82
245,49

601781
PAROXETINA UR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 Comprimidos.
267,07
0,3
153,69
186,94

601799
IBUPROFENO LLORENS 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos rcubiertos con pelicula.
28,15
0,3
16,2
19,71

601807
AZITROMICINA UR 200 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN FRASCO, 20 frascos de 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

601831
CEFOTAXIMA FRESENIUS KABI 1 g Polvo y Disolvente para Solucion Inyectable I.M. , 100 viales + 100 ampollas.
339,5
0,3
195,38
237,66

601849
AZITROMICINA UR 200 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN FRASCO, 20 frascos de 30 ml.
165,09
0,3
95
115,56

601864
ACICLOVIR STADA 200 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
406,35
0,3
233,85
284,45

601872
ACICLOVIR STADA 800 mg comprimidos; 500 COMPRIMIDOS.
1260,64
0,3
725,47
882,44

601898
FLUOXETINA PHARMAGENUS 20 mg capsulas duras , 500 capsulas.
271,64
0,3
156,32
190,14

601922
CEFUROXIMA COMBINO PHARM 750 mg; 100 viales.
265,16
0,3
152,59
185,61

601930
CEFUROXIMA COMBINO PHARM 1500 mg 50 VIALES.
226,99
0,3
130,63
158,9

601948
NORFLOXACINO STADA 400 mg comprimidos , 500.
217,35
0,3
125,08
152,14

601955
CEFOTAXIMA FRESENIUS KABI 2 g polvo y disolvente para solucion inyect. I.V., 50 viales + 50 ampollas.
344,11
0,3
198,03
240,88

601963
AZITROMICINA KORHISPANA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 20 frascos de 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

601997
AZITROMICINA KORHISPANA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 20 frascos de 30 ml.
165,09
0,3
95
115,56

602003
AMOXICILINA SANDOZ 750 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
117,61
0,3
67,68
82,32

602078
AZITROMICINA MABO 500 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE- 100 SOBRES.
298,5
0,3
171,78
208,95

602144
AZITROMICINA MABO 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

602276
CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 1 g IV, 100 VIALES+100 AMPOLLAS 4ML.
412,53
0,3
237,41
288,78

602284
CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 250MG, 100 VIALES+ 100 AMPOLLAS DE 2ML.
159,22
0,3
91,63
111,46

602292
CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 1G IM ,100 VIALES + 100 AMPOLLAS DE 4 ML.
366,48
0,3
210,9
256,53

602336
AMLODIPINO STADA 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
80,46
0,3
46,31
56,33

602354
TERBINAFINA KERN PHARMA 250 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
342,49
0,3
197,1
239,75

602356
FUROSEMIDA GESFUR 20mg/2ml.Solucion inyectable, 100 ampollas de 2 ml solucion.
27,9
0,3
16,06
19,53

602357
Furosemida GESFUR 250mg 25ml Solucion para perfusion, 50 ampollas de 25 ml solucion.
57,61
0,3
33,15
40,32

602362
TERBINAFINA PHARMAKERN 250 MG COMPRIMIDOS, 500 Comprimidos.
342,49
0,3
197,1
239,75

602364
RAMIPRIL NORMON 2,5 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
61,31
0,3
35,28
42,91

602365
RAMIPRIL NORMON 5 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
123,16
0,3
70,88
86,22

602367
Azitromicina Bexal 200mg/5ml polvo para suspension oral en frasco, 20 frascos de 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

602368
AMLODIPINO STADA 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
157,64
0,3
90,72
110,35

602370
NAPROXENO NORMON 500 mg comprimidos , 500 comprimidos.
54,32
0,3
31,26
38,02

602371
AMLODIPINO NORMON 5 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
80,1
0,3
46,1
56,07

602372
AMLODIPINO NORMON 10 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
151,44
0,3
87,15
106,01

602373
CARVEDILOL CINFAMED 6,25 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
39,09
0,3
22,5
27,37

602374
CARVEDILOL CINFAMED 25 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
128,24
0,3
73,8
89,77

602377
CARVEDILOL CINFA 6,25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
39,09
0,3
22,5
27,37

602378
CARVEDILOL CINFA 25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
128,24
0,3
73,8
89,77

602379
ONDANSETRON SANDOZ 8 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
2251,24
0,3
1295,55
1575,87

602380
ONDANSETRON SANDOZ 4 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
1283,15
0,3
738,43
898,21

602381
PARACETAMOL NORMON 500 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
11,76
0,3
6,77
8,23

602382
PARACETAMOL NORMON 650 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
13,59
0,3
7,82
9,51

602383
Azitromicina Bexal 200mg/5ml polvo para suspension oral en frasco, 20 frascos de 30ml.
165,09
0,3
95
115,56

602386
PARACETAMOL KERN PHARMA 1 g comprimidos , 500 Comprimidos.
27,55
0,3
15,86
19,29

602388
Folinato Calcico GENFARMA 50mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 25 viales + 25 ampollas.
136,57
0,3
78,6
95,61

602389
Folinato Calcico Genfarma 350mg polvo para solucion inyectable, 25 viales.
741,68
0,3
426,83
519,19

602392
FOLINATO CALCICO G.E.S. 50 mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 25 viales + 25 ampollas.
136,57
0,3
78,6
95,61

602393
FOLINATO CALCICO G.E.S. 350 mg polvo para solucion inyectable, 25 viales.
741,68
0,3
426,83
519,19

602394
Sertralina Farmalid 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
125,16
0,3
72,03
87,62

602397
LORMETAZEPAM CINFA 1 mg comprimidos, 500 comprimidos.
24,08
0,3
13,86
16,86

602398
LORMETAZEPAM CINFA 2 mg comprimidos, 500 comprimidos.
41,33
0,3
23,79
28,94

602399
LORMETAZEPAM TEVA 1 mg comprimidos , 500 comprimidos.
24,08
0,3
13,86
16,86

602400
LORMETAZEPAM TEVA 2 mg comprimidos , 500 comprimidos.
41,33
0,3
23,79
28,94

602412
Sertralina Farmalid 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
250,33
0,3
144,06
175,23

602413
Sertralina Farmalider 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
125,16
0,3
72,03
87,62

602414
Sertralina Farmalider 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
250,33
0,3
144,06
175,23

602415
ONDANSETRON IPS 4mg solucion inyectable , 50 ampollas.
263,07
0,3
151,39
184,15

602416
ONDANSETRON IPS 8mg solucion inyectable , 50 ampollas de 4 ml.
418,19
0,3
240,66
292,73

602417
Azitromicina Bexal 500 mg polvo para suspension oral en sobre, 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

602421
Ondansetron Farmaprojects 4 mg solucion inyectable, 50 ampollas de 2 ml solucion.
265,36
0,3
152,71
185,75

602422
Ondansetron Farmaprojects 8 mg solucion inyectable, 50 ampollas de 4 ml solucion.
411,51
0,3
236,82
288,06

602441
Azitromicina Bexal 250 mg polvo para suspension oral en sobres, 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

602466
AZITROMICINA BEXAL 500 MG. COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 150 COMPRIMIDOS.
397,39
0,3
228,69
278,17

602470
CEFUROXIMA REIG JOFRE 250 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
110,57
0,3
63,63
77,4

602471
LORAZEPAM CINFA 1 mg comprimidos, 500 comprimidos.
14,45
0,3
8,32
10,12

602472
LORAZEPAM CINFA 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
31,2
0,3
17,96
21,85

602473
LORAZEPAM CINFAMED 1 mg comprimidos, 500 comprimidos.
14,45
0,3
8,32
10,12

602475
LORAZEPAM CINFAMED 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
31,2
0,3
17,96
21,85

602478
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas de 1 ml.
14,4
0,3
8,29
10,08

602479
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/ml solucion inyectable , 50 viales de 20 ml.
150,42
0,3
86,56
105,29

602480
MIDAZOLAM GENFARMA 5 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE, 50 ampollas x 1ml.
14,4
0,3
8,29
10,08

602481
MIDAZOLAM GENFARMA 5 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE, 50 viales x 20ml.
150,42
0,3
86,56
105,29

602482
ARATRO 500 mg polvo para suspension oral en sobre , 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

602490
AZITROMICINA ARAFARMA 250 MG polvo para suspension oral en sobre, 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

602497
GABAPENTINA STADA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
316
0,3
181,85
221,2

602498
GABAPENTINA STADA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
238,54
0,3
137,28
166,98

602500
TRIMETAZIDINA RATIOPHARM 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
31,02
0,3
17,85
21,71

602502
CEFUROXIMA RATIOPHARM 250 mg polvo para suspension oral 500.
273,68
0,3
157,5
191,58

602503
CEFUROXIMA RATIOPHARM 500 mg polvo para suspension oral 500.
490,34
0,3
282,18
343,24

602508
AZITROMICINA NORMON 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
394,65
0,3
227,12
276,26

602511
PAROXETINA MABO 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
183,54
0,3
105,62
128,47

602512
NORFLOXACINO CINFAMED 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
168,52
0,3
96,98
117,96

602513
NORFLOXACINO CINFA 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
168,52
0,3
96,98
117,96

602515
FLUOXETINA ANGENERICO 20 mg capsulas, 500 capsulas.
63,86
0,3
36,75
44,7

602516
CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 500mg inyectable , 100 VIALES+100 AMPOLLAS DE 2ML.
215,15
0,3
123,82
150,61

602530
TOPIRAMATO KERN PHARMA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos en blister.
84,39
0,3
48,57
59,08

602531
TOPIRAMATO KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos en blister.
168,95
0,3
97,23
118,27

602533
TOPIRAMATO KERN PHARMA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos en blister.
675,73
0,3
388,87
473,01

602534
TOPIRAMATO COMBIX 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
145,05
0,3
83,48
101,54

602535
TOPIRAMATO COMBIX 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
245,04
0,3
141,02
171,53

602536
TOPIRAMATO COMBIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
419,93
0,3
241,66
293,95

602537
TOPIRAMATO COMBIX 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
750,72
0,3
432,03
525,51

602538
TOPIRAMATO KERN PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos en blister.
337,91
0,3
194,46
236,54

602549
MELOXICAM PENSA 7,5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
58,06
0,3
33,41
40,64

602550
MELOXICAM PENSA 15 mg comprimidos, 500 comprimidos.
111,57
0,3
64,2
78,09

602551
FLUCONAZOL TECNIGEN 50 mg capsulas duras , 500 capsulas.
695,94
0,3
400,5
487,16

602552
FLUCONAZOL TECNIGEN 150 mg capsulas duras , 100 capsulas.
418,19
0,3
240,66
292,73

602553
FLUCONAZOL TECNIGEN 200 mg capsulas duras , 100 capsulas.
556,9
0,3
320,49
389,84

602554
OMEPRAZOL STADA 40 mg polvo para solucion para perfusion, 100 viales x 10 ml.
447,75
0,3
257,67
313,42

602560
METRONIDAZOL PHARMA INTERNACIONAL 5 mg/ml solucion para perfusion , 20 frasco 100 ml.
43,01
0,3
24,75
30,11

602561
CARVEDILOL NORMON 6,25 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
37,77
0,3
21,74
26,44

602562
CARVEDILOL NORMON 25 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
126,44
0,3
72,77
88,52

602563
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 5 viales 40 mg + 5 ampollas de 10 ml.
7,52
0,3
4,33
5,27

602564
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 10 viales 40 mg + 10 ampollas de 10 ml.
9,03
0,3
5,19
6,31

602567
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml solucion inyectable, 20 x 5 ml.
8,32
0,3
4,79
5,83

602568
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml solucion inyectable, 20 ampollas de 10 ml.
39,63
0,3
22,81
27,75

602571
POTASIO BIOMENDI 10 mEq/500 ml en glucosa al 5 %, solucion para perfusion, 10 bolsas x 500ml.
14,45
0,3
8,32
10,12

602572
POTASIO BIOMENDI 20 mEq/500 ml en glucosa al 5%, solucion para perfusion, 10 bolsa x 500 ml.
14,56
0,3
8,38
10,19

602578
PAROXETINA PENSA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
187,5
0,3
107,91
131,26

602579
LOSARTAN TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
176,13
0,3
101,36
123,29

602580
TOPIRAMATO BEXAL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
144,87
0,3
83,37
101,41

602582
TOPIRAMATO BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
244,86
0,3
140,91
171,4

602583
TOPIRAMATO BEXAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
419,75
0,3
241,56
293,83

602587
PANTOPRAZOL COMBINO PHARM 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
211,52
0,3
121,72
148,06

602588
PANTOPRAZOL COMBINO PHARM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
371,3
0,3
213,68
259,92

602594
GABAPENTINA PENSA 300 mg capsulas duras, 500 capsulas.
110,01
0,3
63,31
77,01

602595
GABAPENTINA PENSA 400 mg capsulas duras, 500 capsulas.
146,68
0,3
84,41
102,67

602596
GABAPENTINA PENSA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos (blister).
293,51
0,3
168,91
205,46

602597
GABAPENTINA PENSA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos (frasco).
293,51
0,3
168,91
205,46

602598
GABAPENTINA PENSA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos (blister).
220,09
0,3
126,66
154,07

602600
GABAPENTINA PENSA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos (frasco).
220,09
0,3
126,66
154,07

602601
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA GOIBELA 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
254,72
0,3
146,59
178,31

602602
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA GOIBELA 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
208,39
0,3
119,92
145,87

602603
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
254,72
0,3
146,59
178,31

602604
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 50/ 12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
208,39
0,3
119,92
145,87

602605
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA OSODENT 50/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
208,39
0,3
119,92
145,87

602606
LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA OSODENT 100/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
353,25
0,3
203,29
247,28

602608
FLUCONAZOL TEVA 50 mg capsulas duras , 500 capsulas.
693,59
0,3
399,15
485,52

602609
FLUCONAZOL TEVA 100 mg capsulas duras , 100 capsulas.
277,75
0,3
159,84
194,43

602610
FLUCONAZOL TEVA 200 mg capsulas duras , 100 capsulas.
556,43
0,3
320,22
389,51

602611
MELOXICAM CINFA 7,5 MG Comprinmidos, 500 Comprimidos.
66,51
0,3
38,28
46,56

602612
MELOXICAM CINFA 15 mg Comprimidos, 500 Comprimidos.
122,61
0,3
70,56
85,83

602626
OMEPRAZOL GOIBELA 20 mg capsulas duras gastrorresistentes , 500 capsulas.
70,77
0,3
40,73
49,54

602628
ACECLOFENACO CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
75,72
0,3
43,58
53,01

602629
ACECLOFENACO GOIBELA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
75,72
0,3
43,58
53,01

602631
FLUOXETINA CUVE 20 mg capsulas duras , 500 capsulas.
200,31
0,3
115,28
140,22

602639
LITACE 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
227,94
0,3
131,17
159,55

602640
FINASTERIDA APOTEX 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
227,94
0,3
131,17
159,55

602649
FLUOXETINA QUALIGEN 20 mg capsulas, 500 capsulas.
205,85
0,3
118,46
144,09

602656
ARATRO 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
397,39
0,3
228,69
278,17

602661
OMEPRAZOL PHARMAKERN 20 mg capsulas duras gastrorresistentes, 500 capsulas.
47,18
0,3
27,15
33,02

602662
DISLAVEN RETARD 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
507,23
0,3
291,9
355,06

602663
DISLAVEN RETARD 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
253,61
0,3
145,95
177,53

602664
FLUOXETINA LAREQ 20 mg capsulas duras, 500 CAPSULAS DURAS EFG.
205,85
0,3
118,46
144,09

602665
VENLAFAXINA RETARD STADA 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
507,23
0,3
291,9
355,06

602666
VENLAFAXINA RETARD STADA 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
253,61
0,3
145,95
177,53

602668
SOMATOSTATINA NORMON 0,25 mg polvo y disolvente para solucion para perfusion, 25 viales+25 ampolla.
217,57
0,3
125,21
152,3

602669
SOMATOSTATINA NORMON 3 mg polvo y disolvente para solucion para perfusion, 25 viales+25 ampollas.
1213,8
0,3
698,52
849,66

602670
VENLAFAXINA RETARD DERMOGEN 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
507,23
0,3
291,9
355,06

602671
VENLAFAXINA RETARD DERMOGEN 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
253,61
0,3
145,95
177,53

602672
FLUOXETINA VIR 20 mg capsulas duras, 500 CAPSULAS DURAS EFG.
205,85
0,3
118,46
144,09

602673
PAROXETINA COMBIX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
253,8
0,3
146,06
177,66

602674
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
368,11
0,3
211,84
257,68

602675
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
87,58
0,3
50,4
61,31

602676
TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
186,93
0,3
107,58
130,86

602686
ANASTROZOL RATIOPHARM 1 mg comprimidos , 500 comprimidos.
1084,96
0,3
624,37
759,47

602692
AMLODIPINO STADA GENERICOS 10 mg comprimidos, 100 comprimidos.
35,18
0,3
20,24
24,62

602700
IBUPROFENO (ARGININA) CODRAMOL 600 mg granulado para solucion oral, 500 sobres.
52,83
0,3
30,4
36,98

602701
IBUPROFENO (ARGININA) STADA 600 mg granulado para solucion oral , 500 sobres.
52,83
0,3
30,4
36,98

602706
TOPIRAMATO ANGENERICO 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
97,6
0,3
56,17
68,32

602707
TOPIRAMATO ANGENERICO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
194,86
0,3
112,14
136,4

602708
TOPIRAMATO ANGENERICO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
377,95
0,3
217,5
264,56

602709
TOPIRAMATO ANGENERICO 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
675,72
0,3
388,86
473

602711
TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
675,64
0,3
388,82
472,95

602715
PANTOPRAZOL DEPRONAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
342,59
0,3
197,16
239,82

602716
ONDANSETRON NORMON 4 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
1220,63
0,3
702,45
854,44

602717
ONDANSETRON NORMON 8 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
2249,68
0,3
1294,65
1574,78

602718
ONDANSETRON NORMON 4mg/2 ml Solucion inyectable, 50 ampollas de 2ml solucion.
254,2
0,3
146,29
177,94

602719
ONDANSETRON NORMON 8mg/4 ml Solucion inyectable , 50 ampollas de 4ml solucion.
408,12
0,3
234,86
285,68

602721
LEVOFLOXACINO NORMON 5 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 20 frascos.
508,61
0,3
292,7
356,03

602723
INDAPAMIDA RETARD KERN PHARMA 1,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula de liberacion prolongada , 100.
7,3
0,3
4,2
5,11

602727
PANTOPRAZOL VANCOMBEX 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
179,27
0,3
103,17
125,49

602728
PANTOPRAZOL VANCOMBEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
358,64
0,3
206,39
251,05

602729
PANTOPRAZOL COMBUXIM 20 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
179,27
0,3
103,17
125,49

602731
PANTOPRAZOL COMBUXIM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 500 comprimidos.
358,64
0,3
206,39
251,05

602733
DEFLAZACORT FERMON 6 mg comprimidos, 500 comprimidos.
96,62
0,3
55,6
67,63

602734
DEFLAZACORT FERMON 30 mg comprimidos, 500 comprimidos.
481,68
0,3
277,2
337,18

602737
INDAPAMIDA RETARD MABO 1,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula de liberacion prolongada,100 comp.
7,3
0,3
4,2
5,11

602741
PARACETAMOL ABEX 1 g comprimidos, 500 comprimidos.
27,55
0,3
15,86
19,29

602742
LEVOFLOXACINO STADA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 200 comprimidos.
395,42
0,3
227,56
276,8

602748
SIMVASTATINA RATIOPHARM 10MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS.
219,47
0,3
126,3
153,63

602754
ATORVASTATINA CINFA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
236,74
0,3
136,24
165,72

602756
ATORVASTATINA CINFA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
400,95
0,3
230,74
280,67

602757
ATORVASTATINA CINFA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
473,08
0,3
272,25
331,16

602761
PANTOPRAZOL NORMON 40 mg Comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
358,53
0,3
206,33
250,97

602762
PANTOPRAZOL STADA 40 mg polvo para solucion inyectable, 20 viales.
99,4
0,3
57,2
69,58

602763
SIMVASTATINA RATIOPHARM 20MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS.
312,41
0,3
179,79
218,69

602768
ACECLOFENACO STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
75,35
0,3
43,37
52,75

602769
IBUPROFENO (ARGININA) KERN PHARMA 600 mg granulado para solucion oral , 500 sobres.
52,83
0,3
30,4
36,98

602770
FLAXEN 75 mg capsulas de liberacion prolongada, 500 capsulas.
253,25
0,3
145,74
177,27

602771
SIMVASTATINA RATIOPHARM 40MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS.
559,85
0,3
322,18
391,89

602772
FLAXEN 150 mg capsulas de liberacion prolongada, 500 capsulas.
505,59
0,3
290,96
353,92

602773
DIOSMINA CINFA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimiodos.
51,51
0,3
29,65
36,07

602774
DIOSMINA PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
51,51
0,3
29,65
36,07

602776
ATORVASTATINA FARMASCOPIA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
236,74
0,3
136,24
165,72

602777
ATORVASTATINA FARMASCOPIA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
400,95
0,3
230,74
280,67

602778
ATORVASTATINA FARMASCOPIA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
473,08
0,3
272,25
331,16

602780
ATORVASTATINA GOIBELA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 compirmidos.
236,74
0,3
136,24
165,72

602781
ATORVASTATINA GOIBELA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
400,95
0,3
230,74
280,67

602782
AATORVASTATINA GOIBELA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
473,08
0,3
272,25
331,16

602784
ATORVASTATINA SANDOZ 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
236,74
0,3
136,24
165,72

602785
ATORVASTATINA SANDOZ 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
400,95
0,3
230,74
280,67

602786
ATORVASTATINA SANDOZ 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
473,08
0,3
272,25
331,16

602796
VENLAFAXINA RETARD COMBIX 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
253,61
0,3
145,95
177,53

602798
VENLAFAXINA RETARD COMBIX 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
507,23
0,3
291,9
355,06

602799
ACOMICIL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister).
97,61
0,3
56,18
68,34

602801
ACOMICIL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister).
390,27
0,3
224,6
273,2

602802
ACOMICIL 200 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos (blister).
750,81
0,3
432,08
525,57

602804
IBUPROFENO (ARGININA) WINTHROP 600 mg granulado para solucion oral , 500 sobres.
52,83
0,3
30,4
36,98

602805
SIMVASTATINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos, 500 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
55,52
0,3
31,95
38,86

602806
IBUPROFENO (ARGININA) NORMON 600 mg granulado para solucion oral , 500 sobres.
52,83
0,3
30,4
36,98

602811
LEVOFLOXACINO NORMON 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 200 comprimidos.
395,42
0,3
227,56
276,8

602812
PANTOPRAZOL NORMON 40 mg polvo para solucion inyectable , 50 viales con 10 ml.
248,51
0,3
143,01
173,95

602813
SIMVASTATINA KERN PHARMA 10MG, 500 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
27,56
0,3
15,86
19,29

602814
PREDNISONA ABEX 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
18
0,3
10,36
12,6

602815
PREDNISONA ABEX 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
29,74
0,3
17,12
20,82

602816
PREDNISONA ABEX 30 mg comprimidos , 500 COMPRIMIDOS.
52
0,3
29,93
36,41

602819
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 500/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
93,36
0,3
53,73
65,36

602820
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 875/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
166,5
0,3
95,82
116,55

602823
AMOXICILINA KERN PHARMA 500 mg capsulas , 500 capsulas (Blister PVC-PVDC-Aluminio).
41,96
0,3
24,15
29,38

602824
AMOXICILINA KERN PHARMA 500 mg capsulas , 500 capsulas (Blister PVC/Aclar/Aluminio).
41,96
0,3
24,15
29,38

602827
KETOROLACO TROMETANOL LESVI 30 mg/ml solucion inyectable , 100 ampollas x 1 ml.
76,27
0,3
43,89
53,39

602834
CARVEDILOL ALMUS 25 mg comprimidos , 500 comprimidos.
125,89
0,3
72,45
88,13

602835
PIPERACILINA/TAZOBACTAM DOMAC 2 g/0,25 g polvo para solucion inyectable , 50 viales.
320,21
0,3
184,28
224,15

602836
PIPERACILINA/TAZOBACTAM DOMAC 4 g/0,5 g polvo para solucion inyectable , 50 viales.
561,05
0,3
322,88
392,74

602837
MICOFENOLATO DE MOFETILO GERMED 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
227,92
0,3
131,17
159,55

602839
CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 2 g I.V.; 50 VIALES + 50 AMPOLLAS 10 ML.
387,54
0,3
223,02
271,28

602853
FOLINATO CALCICO NORMON 50 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 25 viales y 25 ampollas.
132,07
0,3
76,01
92,46

602854
CEFONICID IPS 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 100 viales + 100 ampollas.
498,73
0,3
287,01
349,11

602855
FOLINATO CALCICO NORMON 350 mg polvo para solucion inyectable , 25 viales.
741,68
0,3
426,83
519,19

602863
IBUPROFENO (ARGININA) CUVE 600 mg granulado para solucion oral , 500 sobres.
52,83
0,3
30,4
36,98

602864
LISINOPRIL NUCLEUS 5 mg comprimidos , 100 comprimidos.
5,38
0,3
3,09
3,76

602865
LISINOPRIL NUCLEUS 20 mg comprimidos , 100 comprimidos.
21,53
0,3
12,39
15,07

602866
METFORMINA AUROBINDO 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 400 comprimidos.
12,59
0,3
7,25
8,82

602868
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 100 comprimidos (FRASCO).
35,62
0,3
20,5
24,94

602869
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 100 comprimidos (frasco).
70,34
0,3
40,48
49,24

602884
PAROXETINA FARMALID 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
174,77
0,3
100,58
122,34

602902
CEFTAZIDIMA MYLAN 2 g polvo para solucion inyectable o perfusion , 5 viales.
56,33
0,3
32,42
39,43

602903
ONDANSETRON INIBSA 2 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas de 2 ml.
268,76
0,3
154,67
188,14

602908
FINASTERIDA VIR 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
227,94
0,3
131,17
159,55

602910
MEPIVACAINA NORMON 1% solucion inyectable, 100 ampollas con 10 ml.
48,17
0,3
27,72
33,72

602911
CETIRIZINA TARBIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
69,25
0,3
39,85
48,47

602913
MEPIVACAINA NORMON 2% solucion inyectable, 100 ampollas con 10 ml.
54,74
0,3
31,5
38,32

602914
MEPIVACAINA NORMON 2% solucion inyectable, 100 ampollas con 2 ml.
24,08
0,3
13,86
16,86

602915
LEVOFLOXACINO STADA 5 mg/ml solucion para perfusion frasco , 20 frascos de 100 ml.
508,61
0,3
292,7
356,03

602916
LIDOCAINA NORMON 1% solucion inyectable, 100 ampollas con 10 ml.
53,64
0,3
30,87
37,55

602917
LIDOCAINA NORMON 2% solucion inyectable, 100 ampollas con 5 ml.
35,03
0,3
20,16
24,52

602918
LIDOCAINA NORMON 2% solucion inyectable, 100 ampollas con 10 ml.
63,49
0,3
36,54
44,45

602919
LIDOCAINA NORMON 5% solucion inyectable, 100 ampolla de 10 ml.
75,54
0,3
43,47
52,88

602920
DILTIAZEM PENSA 60 mg comprimidos, 500 comprimidos.
88,97
0,3
51,2
62,28

602921
AMLODIPINO STADA GENERICOS 5 mg comprimidos, 100 comprimidos.
18,87
0,3
10,86
13,21

602924
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comp.
97,61
0,3
56,18
68,34

602925
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula,500 comp.
195,14
0,3
112,3
136,6

602926
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comp.
390,27
0,3
224,6
273,2

602927
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula,500 comp.
750,81
0,3
432,08
525,57

602929
CISPLATINO RCA 0,5 MG/ML concentrado para solucion para perfusion, 50 viales de 10mg/20 ml.
211,28
0,3
121,59
147,9

602930
CISPLATINO RCA 0,5 MG/ML concentrado para solucion para perfusion, 25 viales de 50 mg/100 ml.
522,74
0,3
300,83
365,92

602931
CISPLATINO RCA 0,5 MG/ML concentrado para solucion para perfusion, 50 viales de 25 mg/50 ml.
527,66
0,3
303,66
369,36

602936
METFORMINA STADA 850 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
16,09
0,3
9,26
11,26

602938
CEFUROXIMA STADA 500 mg comprimidos , 504 comprimidos.
497,95
0,3
286,56
348,56

602939
CEFUROXIMA STADA 250 mg comprimidos , 504 comprimidos.
247,36
0,3
142,35
173,15

602943
LEVOFLOXACINO G.E.S. 5 mg/ml, solucion para perfusion , 20 bolsas de 100 ml.
469,06
0,3
269,93
328,34

602944
LEVOFLOXACINO STADA 5 mg/ml solucion para perfusion bolsa , 20 bolsas de 100 ml.
508,61
0,3
292,7
356,03

602945
ACOMICIL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister).
195,14
0,3
112,3
136,6

602946
CAPTOPRIL BEXAL 50 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
95,49
0,3
54,95
66,84

602947
LOSARTAN KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
150,14
0,3
86,4
105,09

602948
LOSARTAN KERN PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
305,55
0,3
175,84
213,89

602949
OMEPRAZOL PENSA 20 mg capsulas , 504 capsulas.
58,15
0,3
33,47
40,71

602951
LOSARTAN KORHISPANA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
176,13
0,3
101,36
123,29

602952
LOSARTAN KORHISPANA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
349,15
0,3
200,93
244,41

602953
ARATRO 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 20 frascos de 15ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

602954
RISPERIDONA NORMON 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
121,04
0,3
69,66
84,73

602956
RISPERIDONA NORMON 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
768,75
0,3
442,4
538,12

602957
RISPERIDONA NORMON 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
363,87
0,3
209,4
254,71

602966
AMLODIPINO LAREQ 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
79,92
0,3
45,99
55,94

602967
AMLODIPINO LAREQ 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
151,44
0,3
87,15
106,01

602968
AMLODIPINO PENSA 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
57,29
0,3
32,97
40,1

602969
AMLODIPINO PENSA 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
114,58
0,3
65,94
80,21

602976
DOXAZOSINA NEO TEVA 8 mg comprimidos de liberacion prolongada , 500 comprimidos.
294,01
0,3
169,2
205,81

602978
DOXAZOSINA NEO TEVA 4 mg comprimidos de liberacion prolongada , 500 comprimidos.
135,48
0,3
77,97
94,84

602979
ARATRO 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 20 frascos de 30ml.
165,09
0,3
95
115,56

602985
CANDIFIX 100 mg capsulas , 105 capsulas.
247,14
0,3
142,23
173,01

602986
CANDIFIX 150 mg capsulas , 100 capsulas.
360,39
0,3
207,4
252,28

602988
CANDIFIX 200 mg capsulas , 105 capsulas.
520,72
0,3
299,66
364,5

602991
ATORVASTATINA NORMON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
77,88
0,3
44,82
54,52

602992
ATORVASTATINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
155,77
0,3
89,64
109,04

602993
ATORVASTATINA NORMON 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
311,71
0,3
179,38
218,19

602996
PANTOPRAZOL STADA GENERICOS 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
179,27
0,3
103,17
125,49

602997
PANTOPRAZOL STADA GENERICOS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
358,53
0,3
206,33
250,97

603005
PAROXETINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos.
35,54
0,3
20,45
24,87

603006
PANTOPRAZOL MABO 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
358,14
0,3
206,1
250,69

603007
ZABART 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
57,29
0,3
32,97
40,1

603008
ZABART 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
114,57
0,3
65,93
80,2

603009
PANTOPRAZOL MABO 20 mg comprimidos gastrorresistentes ,500 comprimidos.
179,06
0,3
103,05
125,35

603014
CEFUROXIMA DAVUR 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister).
249,96
0,3
143,85
174,98

603015
CEFUROXIMA DAVUR 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (frasco).
249,96
0,3
143,85
174,98

603016
CEFUROXIMA DAVUR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister).
499,93
0,3
287,7
349,95

603017
CEFUROXIMA DAVUR 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (frasco).
499,93
0,3
287,7
349,95

603018
CEFUROXIMA CUVE 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister).
249,96
0,3
143,85
174,98

603019
SERTRALINA MYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
256,17
0,3
147,42
179,32

603020
CEFUROXIMA CUVE 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (frasco).
249,96
0,3
143,85
174,98

603021
CEFUROXIMA CUVE 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister).
499,93
0,3
287,7
349,95

603022
CEFUROXIMA CUVE 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (frasco).
499,93
0,3
287,7
349,95

603026
FLUVASTATINA TEVA 20 mg capsulas , 100 capsulas.
26,5
0,3
15,25
18,55

603027
FLUVASTATINA TEVA 40 mg capsulas , 100 capsulas.
38,74
0,3
22,3
27,13

603030
NORADRENALINA NORMON 1 mg/ml solucion inyectable , 100 ampollas.
473,91
0,3
272,73
331,74

603032
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos gastrorresistentes.
179,27
0,3
103,17
125,49

603033
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos gastrorresistentes.
358,53
0,3
206,33
250,97

603034
FLUVASTATINA PROLIB SANDOZ 80 mg comprimidos de liberacion prolongada , 490 comprimidos.
298,86
0,3
171,99
209,2

603036
NEOBRUFEN 400 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
36,49
0,3
21
25,54

603037
NEOBRUFEN 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprmidos.
25,86
0,3
14,88
18,1

603044
INDAPAMIDA RETARD CINFA 1,5 mg comprimidos de liberacion prolongada , 100 comprimidos.
7,3
0,3
4,2
5,11

603045
PANTOPRAZOL SALA 40 mg polvo para solucion inyectable , 20 viales de 10 ml.
99,4
0,3
57,2
69,58

603057
PANTOPRAZOL G.E.S. 40 mg polvo para solucion inyectable , 50 viales de 10 ml.
248,51
0,3
143,01
173,95

603059
HIERRO SACAROSA NORMON 20 mg/ml solucion inyectable o concentrado para solucion para perfusion , 50 ampollas con 5 ml.
443,15
0,3
255,02
310,2

603064
PANTOPRAZOL TEVAGEN 40 mg polvo para solucion inyectable , 20 viales de 10 ml.
99,4
0,3
57,2
69,58

603066
KETOROLACO TROMETAMOL LESVI 10 mg comprimidos recubioertos con pelicula , 500 comprimidos.
100,35
0,3
57,75
70,25

603067
KETOROLACO TROMETAMOL COMBINO PHARM 30 mg/ml solucion inyectable , 100 ampollas de 1 ml.
76,27
0,3
43,89
53,39

603070
KETOROLACO TROMETAMOL DOMAC 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
100,35
0,3
57,75
70,25

603071
KETOROLACO TROMETAMOL ABAX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
100,35
0,3
57,75
70,25

603072
GRANISETRON NORMON 3 mg/3 ml solucion inyectable , 50 ampollas.
923,41
0,3
531,41
646,39

603073
PREDNISONA KERN PHARMA 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
18
0,3
10,36
12,6

603074
PREDNISONA KERN PHARMA 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
29,74
0,3
17,12
20,82

603075
PREDNISONA KERN PHARMA 30 mg comprimidos , 500 comprimidos.
52
0,3
29,93
36,41

603077
KETOROLACO TROMETAMOL DOMAC 30 mg/ml solucion inyectable , 100 ampollas.
76,27
0,3
43,89
53,39

603078
KETOROLACO TROMETAMOL ABAX 30 mg/ml solucion inyectable inyectable , 100 ampollas.
76,27
0,3
43,89
53,39

603079
KETOROLACO TROMETAMOL NORMON 30 mg/ml solucion inyerctable , 100 ampollas.
76,25
0,3
43,88
53,37

603087
ARAPAXEL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
158,74
0,3
91,35
111,12

603088
PAROXETINA ACYGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
174,77
0,3
100,58
122,34

603089
CEFTAZIDIMA MYLAN 1 g polvo para solucion inyectable o perfusion , 5 viales.
29,4
0,3
16,92
20,58

603090
ZIDOVUDINA G.E.S. 100 mg capsulas duras , 540 capsulas.
378,22
0,3
217,66
264,76

603091
ZIDOVUDINA G.E.S 250 mg capsulas duras , 300 capsulas.
525,32
0,3
302,31
367,72

603093
ZIDOVUDINA G.E.S. 300 mg capsulas duras , 300 capsulas.
630,46
0,3
362,82
441,33

603094
INDAPAMIDA RETARD TEVA 1,5 mg comprimidos de liberacion prolongada , 100 comprimidos.
7,3
0,3
4,2
5,11

603099
TRAMADOL RETARD GRÜNENTAL 50 mg comprimidos de liberacion prolongada , 150 comprimidos.
15,8
0,3
9,09
11,06

603101
TRAMADOL RETARD GRUNENTHAL 100 mg comprimidos de liberacion prolongada , 150 comprimidos.
31,2
0,3
17,96
21,85

603102
TRAMADOL RETARD GRÜNENTHAL 150 mg comprimidos de liberacion prolongada , 150 comprimidos.
46,81
0,3
26,94
32,77

603103
TRAMADOL RETARD GRUNENTAL 200 mg comprimidos de liberacion prolongada , 150 comprimidos.
62,4
0,3
35,91
43,68

603104
MAGNEGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 10 x 100 ml.
1431,37
0,3
823,73
1001,96

603108
GABAPENTINA QUALITEC 100 mg capsulas duras , 500 capsulas.
33,39
0,3
19,22
23,38

603109
GABAPENTINA QUALITEC 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
97,12
0,3
55,89
67,98

603110
GABAPENTINA QUALITEC 400 mg capsulas duras , 500 capsulas.
129,5
0,3
74,52
90,64

603111
GABAPENTINA QUASSET 100 mg capsulas duras , 500 capsulas.
33,39
0,3
19,22
23,38

603112
GABAPENTINA QUASSET 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
97,12
0,3
55,89
67,98

603113
GABAPENTINA QUASSET 400 mg capsulas duras , 500 capsulas.
129,5
0,3
74,52
90,64

603115
SIMVASTATINA MABO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
27,56
0,3
15,86
19,29

603116
SIMVASTATINA MABO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
55,52
0,3
31,95
38,86

603117
SIMVASTATINA MABO 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
110,25
0,3
63,45
77,18

603118
FLUOXETINA NORMON 20 mg capsulas duras, 500 capsulas.
250,51
0,3
144,17
175,36

603122
GRANISETRON NORMON 1 mg/1 ml solucion inyectable , 50 ampollas.
299,08
0,3
172,12
209,36

603123
DEFLAZACORT TECEFARMA 6 mg comprimidos , 500 comprimidos.
96,34
0,3
55,44
67,44

603124
ONDANSETRON INIBSA 2 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas de 4 ml.
427,28
0,3
245,89
299,09

603129
DEFLAZACORT TECEFARMA 30 mg comprimidos , 500 comprimidos.
481,68
0,3
277,2
337,18

603131
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 25 viales de 5 ml.
303,24
0,3
174,51
212,27

603132
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 25 viales de 15 ml.
909,99
0,3
523,68
636,99

603133
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 10 viales de 45 ml.
1092
0,3
628,43
764,41

603135
CARBOPLATINO SPI 10 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 10 viales de 60 ml.
1682,83
0,3
968,44
1177,99

603137
CIPROFLOXACINO ARAFARMA GROUP 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
81,19
0,3
46,73
56,84

603138
CIPROFLOXACINO ARAFARMA GROUP 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
128,27
0,3
73,82
89,79

603139
CIPROFLOXACINO ARAFARMA GROUP 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
192,13
0,3
110,57
134,49

603140
PAROXETINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
174,55
0,3
100,45
122,18

603147
VENLAFAXINA RETARD TECNIGEN 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
210,37
0,3
121,07
147,27

603148
VENLAFAXINA RETARD TECNIGEN 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
420,74
0,3
242,13
294,52

603149
VENLAFAXINA RETARD DERMOGENERIS 75 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
237,19
0,3
136,5
166,04

603150
VENLAFAXINA RETARD DERMOGENERIS 150 mg capsulas de liberacion prolongada , 500 capsulas.
474,57
0,3
273,11
332,2

603153
ATORVASTATINA CINFAMED 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
236,74
0,3
136,24
165,72

603154
ATORVASTATINA CINFAMED 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
400,95
0,3
230,74
280,67

603155
ATORVASTATINA CINFAMED 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
473,08
0,3
272,25
331,16

603156
ATORVASTATINA STADA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 500 comprimidos.
236,74
0,3
136,24
165,72

603157
ATORVASTATINA STADA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula 500 comprimidos.
400,95
0,3
230,74
280,67

603158
ATORVASTATINA STADA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
473,08
0,3
272,25
331,16

603165
ATORVASTATINA KERN PHARMA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
236,74
0,3
136,24
165,72

603166
ATORVASTATINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
400,95
0,3
230,74
280,67

603167
ATORVASTATINA KERN PHARMA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
473,08
0,3
272,25
331,16

603177
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 250 mg IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
211,5
0,3
121,72
148,06

603178
GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA CURAGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 10 viales x 100 ml.
1431,37
0,3
823,73
1001,96

603181
CIPROFLOXACINO NORMON 2 mg/ ml solucion para perfusion , 50 bolsas de 100 ml.
506,32
0,3
291,38
354,43

603182
CIPROFLOXACINO NORMON 2 mg/ ml solucion para perfusion , 20 bolsas de 200 ml.
358,2
0,3
206,14
250,74

603183
CIPROFLOXACINO SANDOZ 250 mg comprimidos recubiertod con pelicula, 500 comprimidos.
189,82
0,3
109,24
132,88

603184
METRONIDAZOL NORMON solucion para perfusion , 50 bolsas de 100 ml.
174,61
0,3
100,49
122,23

603185
METRONIDAZOL NORMON solucion para perfusion , 20 bolsas de 300 ml.
178,88
0,3
102,94
125,21

603189
LEVOFLOXACINO NORMON 5 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 20 bolsas.
508,61
0,3
292,7
356,03

603190
CEFUROXIMA CINFA 125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
123,61
0,3
71,13
86,52

603192
CEFUROXIMA CINFA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
245,4
0,3
141,23
171,79

603193
CEFUROXIMA CINFA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
494,01
0,3
284,29
345,8

603194
PANTOPRAZOL CINFA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 504 comprimidos (blister).
180,5
0,3
103,87
126,34

603195
PANTOPRAZOL KERN PHARMA 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 504 comprimidos (blister).
180,5
0,3
103,87
126,34

603196
PANTOPRAZOL RECORDATI 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos (frasco).
165,01
0,3
94,96
115,51

603197
PANTOPRAZOL RECORDATI 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 504 comprimidos (blister).
166,34
0,3
95,73
116,44

603204
RANITIDINA AFARGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
152,48
0,3
87,75
106,74

603208
PANTOPRAZOL NORMON 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 500 comprimidos.
178,99
0,3
103,01
125,3

603215
LEVOFLOXACINO SANDOZ 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos.
182,33
0,3
104,93
127,63

603219
ESCITALOPRAM CINFA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 COMPRIMIDOS.
104,78
0,3
60,3
73,35

603220
ESCITALOPRAM CINFA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 COMPRIMIDOS.
209,76
0,3
120,72
146,84

603221
ESCITALOPRAM CINFA 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 COMPRIMIDOS.
314,54
0,3
181,01
220,18

603222
ESCITALOPRAM CINFA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 COMPRIMIDOS.
419,52
0,3
241,42
293,66

603223
ESCITALOPRAM GOIBELA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
104,78
0,3
60,3
73,35

603224
ESCITALOPRAM GOIBELA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
209,76
0,3
120,72
146,84

603226
ESCITALOPRAM GOIBELA 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
314,54
0,3
181,01
220,18

603227
ESCITALOPRAM GOIBELA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
419,52
0,3
241,42
293,66

603229
ESCITALOPRAM NORMON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
209,64
0,3
120,65
146,76

603234
QUETIAPINA NORMON 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 250 comprimidos.
83,71
0,3
48,17
58,59

603235
QUETIAPINA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 250 comprimidos.
126,2
0,3
72,63
88,35

603237
PARACETAMOL NORMON 10 mg/ml solucion para perfusion , 50 frascos de 100 ml.
68,65
0,3
39,51
48,06

603241
SERTRALINA MYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
381,7
0,3
219,66
267,19

603242
QUETIAPINA NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 250 comprimidos.
252,4
0,3
145,25
176,68

603243
QUETIAPINA NORMON 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 250 comprimidos.
378,56
0,3
217,85
264,99

603244
IBUPROFENO KERN PHARMA 600 mg comprimidos , 500 comprimidos.
16,15
0,3
9,3
11,31

603248
CEFTAZIDIMA RPN 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable , 10 viales + 10 ampollas.
51,7
0,3
29,75
36,19

603252
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 100 comprimidos.
59,07
0,3
33,99
41,34

603253
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 100 comprimidos.
84,71
0,3
48,75
59,3

603265
QUETIAPINA QUALIGEN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister de Al/Al).
168,26
0,3
96,83
117,78

603268
QUETIAPINA QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister de Al/Al).
252,57
0,3
145,35
176,8

603270
QUETIAPINA QUALIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 252 comprimidos (blister de Al/Al).
381,8
0,3
219,72
267,26

603272
QUETIAPINA QUALIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (blister de Al/Al).
505,05
0,3
290,65
353,54

603274
CIPROFLOXACINO TEVA 250 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
99,6
0,3
57,32
69,72

603275
LEVOFLOXACINO SANDOZ 5 mg/mL solucion para perfusion , 20 viales de 100 ml.
469,06
0,3
269,93
328,34

603276
LETROZOL KERN PHARMA 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos (AL/PVC/PVDC transparente).
250,24
0,3
144,01
175,17

603278
LETROZOL IDIFARMA DESARROLLO FARMACEUTICO 2.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos (Blister de Al/PVC/PVDC transparente).
250,24
0,3
144,01
175,17

603280
LETROZOL IDIFARMA 2.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos (Blister de Al/PVC/PVDC transparente).
250,24
0,3
144,01
175,17

603291
VALSARTAN KERN PHARMA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 280 comprimidos.
84,2
0,3
48,45
58,93

603292
VALSARTAN KERN PHARMA 80 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 280 comprimidos.
107,62
0,3
61,94
75,34

603293
VALSARTAN KERN PHARMA 160 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 280 comprimidos.
155,08
0,3
89,24
108,55

603313
MIRTAZAPINA SWANPOND INVESTMENTS 15 mg comprimidos bucodispersables , 500 comprimidos (Blister).
132,77
0,3
76,41
92,94

603314
MIRTAZAPINA SWANPOND INVESTMENTS 30 mg comprimidos bucodispersables , 500 comprimidos (Blister).
265,52
0,3
152,8
185,86

603319
LETROZOL ABEX 2,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 100 comprimidos (blister de Al/PVC/PVDC).
250,24
0,3
144,01
175,17

603321
MABOCLOP 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
450,35
0,3
259,17
315,25

603323
PARACETAMOL NORMON 10 mg/ml solucion para perfusion , 50 frascos de 50 ml.
34,33
0,3
19,75
24,02

603472
AMOXICILINA NORMON 500 mg Capsulas, 500 capsulas.
67,8
0,3
39,02
47,46

603548
DICLOFENACO NORMON 50 mg comprimidos entericos, 500 comprimidos.
37,39
0,3
21,52
26,18

603555
DILTIAZEM RANBAXY 60 mg comprimidos , 500 comprimidos.
85,54
0,3
49,22
59,87

603639
CEFONICID IPS 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IM , 100 viales + 100 ampollas.
460,57
0,3
265,05
322,4

603662
DILTIAZEM SANDOZ 60 mg comprimidos , 500 comprimidos.
85,54
0,3
49,22
59,87

603696
FLUOXETINA CANTABRIA 20 mg capsulas duras, 500 capsulas.
250,51
0,3
144,17
175,36

603712
TICLOPIDINA ALTER 250MG 500 COMPRIMIDOS RECUB EFG.
167,81
0,3
96,57
117,47

603720
ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos recubiertos (blister).
39,14
0,3
22,53
27,4

603753
GABAPENTINA KERN PHARMA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
194,19
0,3
111,76
135,94

603787
FLUCONAZOL CO.PHARM 2MG/ML 50 VIALES 50ML IV.
267,66
0,3
154,04
187,37

603795
PAROXETINA TARBIS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
267,07
0,3
153,69
186,94

603803
FLUCONAZOL CO.PHARM 2MG/ML 50VIAL 100ML IV.
533,14
0,3
306,81
373,2

603829
ATENOLOL ALTER 50MG 500 COMPRIMIDOS.
36,44
0,3
20,97
25,51

603845
FAMOTIDINA STADA 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
162,02
0,3
93,24
113,41

603878
GABAPENTINA BEXAL 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
274,05
0,3
157,71
191,83

603902
NORFLOXACINO RANBAXY 400 mg comprimidos, 500 comprimidos.
184,26
0,3
106,04
128,98

604108
FAMOTIDINA STADA 40 mg comprimidos , 500 comprimidos recubiertos.
324,04
0,3
186,48
226,83

604132
ATENOLOL BEXAL 50 mg comprimidos , 500 comprimidos.
30,73
0,3
17,68
21,51

604140
ATENOLOL BEXAL 100 mg comprimidos , 500 comprimidos.
46,12
0,3
26,54
32,28

604231
METRONIDAZOL NORMON 250 mg comprimidos, 500 comprimidos.
29,45
0,3
16,95
20,62

604280
PENTOXIFILINA DAVUR 400 mg comprimidos de liberacion prolongada, 500 comprimidos.
51,68
0,3
29,74
36,17

604439
FAMOTIDINA NORMON 20 mg Comprimidos; 500 comprimidos.
79,56
0,3
45,79
55,7

604447
AMIKACINA COMBINO PHARM 62,5MG/ML 50 VI 2ML EFG.
55,27
0,3
31,81
38,69

604454
AMIKACINA COMBINO PHARM 125MG/ML 50VIALES 2ML EFG.
69,09
0,3
39,76
48,36

604462
AMIKACINA COMBINO PHARM 250MG/ML 50 VIALES 2ML EFG.
128,96
0,3
74,21
90,27

604504
CIPROFLOXACINO NORMON 250 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
305,71
0,3
175,93
214

604520
CIPROFLOXACINO NORMON 500 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
606,68
0,3
349,13
424,67

604538
CIPROFLOXACINO NORMON 750 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
907,44
0,3
522,21
635,2

604587
DOXORUBICINA FERRER FARMA 10 mg , 50 viales de 5 ml.
354,96
0,3
204,27
248,47

604595
Doxorubicina Ferrer Farma 50 mg; 50 viales x 25 ml.
1530,07
0,3
880,52
1071,04

604652
AZITROMICINA DAVUR 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 500 comprimidos.
1322,81
0,3
761,25
925,97

604678
CLINDAMICINA NORMON 300MG/2ML SOLUCION INYECTABLE, 100 AMPOLLAS SOLUCION.
146,72
0,3
84,43
102,7

604694
CLINDAMICINA NORMON 600MG/4 ML SOLUCION INYECTABLE, 100 AMPOLLAS.
201,33
0,3
115,86
140,93

604710
AZITROMICINA DAVUR 200 MG / 5 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 20 frascos de 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

604850
AZITROMICINA DAVUR 200 MG / 5 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 20 frascos de 30 ml.
165,09
0,3
95
115,56

604868
AZITROMICINA SANDOZ 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
1322,81
0,3
761,25
925,97

604892
AZITROMICINA SANDOZ 200 mg/5 ml polvo para suspension oral , 20 X 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

604900
AZITROMICINA SANDOZ 200 mg/5 ml polvo para suspension oral , 20 X 30 ml.
165,09
0,3
95
115,56

605022
RANITIDINA FARMYGEL 150 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
106,34
0,3
61,19
74,43

605030
RANITIDINA FARMYGEL 300 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
208,43
0,3
119,95
145,9

605048
Zolpidem SANDOZ 10 mg comprimidos, 500 comprimidos.
39,25
0,3
22,59
27,48

605055
OMEPRAZOL TARBIS 20 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
121,33
0,3
69,83
84,94

605170
MIDAZOLAM HOSPIRA 5 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas x 3 ml.
48,36
0,3
27,83
33,85

605188
CISPLATINO FERRER FARMA 10MG 50 VIAL 20ML.
252,32
0,3
145,21
176,63

605196
CISPLATINO FERRER FARMA 25 mg concentrado para solucion para perfusion , 50 viales de 50 ml.
631,63
0,3
363,49
442,14

605220
TICLOPIDINA NORMON 250 mg Comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
184,27
0,3
106,04
128,98

605360
DOXAZOSINA EDIGEN 2 mg comprimidos , 500 comprimidos.
125,48
0,3
72,21
87,83

605469
TRAMADOL STADA 100 mg/ml gotas orales en solucion , 20 frascos de 30 ml.
130,05
0,3
74,84
91,03

605592
TICLOPIDINA STADA 250 mg comprimidos, 500 comprimidos recubiertos.
183,77
0,3
105,76
128,64

605600
AMOXICILINA SANDOZ 500 mg sobres , 500 sobres.
77,93
0,3
44,85
54,55

605626
RANITIDINA KERN PHARMA 300 mg comprimidos , 500 comprimidos.
152,48
0,3
87,75
106,74

605659
DOXAZOSINA EDIGEN 4 mg comprimidos , 500 comprimidos.
160,84
0,3
92,56
112,59

605675
AMOXICILINA NORMON 500 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
60,17
0,3
34,63
42,12

605683
AMOXICILINA NORMON 750 mg comprimidos, 500 comprimidos.
73,65
0,3
42,39
51,56

605691
SOMATOSTATINA ICN 3MG/VIAL 25 INYECT 2ML EFG.
1292,87
0,3
744,02
905,01

605717
SOMATOSTATINA ICN 250MCG/VIAL 25 INYECT 2ML EFG.
231,93
0,3
133,47
162,35

605733
AMOXICILINA NORMON 1 g comprimidos, 500 comprimidos.
92,61
0,3
53,3
64,83

605758
FLUOXETINA STADA 20 mg capsulas duras, 500 CAPSULAS.
270,72
0,3
155,79
189,5

605840
CIPROFLOXACINO ALTER 250MG 500COMPRIMIDOS.
331,5
0,3
190,77
232,05

605857
CITALOPRAM EDIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
223,31
0,3
128,51
156,32

605923
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 1 g IM polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
758,62
0,3
436,57
531,03

606061
CEFOTAXIMA SALA 1G IV 100 INYEC 4ML.
332,8
0,3
191,52
232,96

606129
CLINDAMICINA COMBINO PHARM 150 mg/ml solucion inyectable , 100 ampollas de 2 ml.
146,72
0,3
84,43
102,7

606137
CLINDAMICINA COMBINO PHARM 150 mg/ml solucion inyectable , 100 ampollas de 4 ml.
201,33
0,3
115,86
140,93

606160
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM 500/125 comprimidos con cubierta pelicular, 500 comprimidos.
151,44
0,3
87,15
106,01

606210
CIPROFLOXACINO ALTER 500MG 500COMPRIMIDOS.
657,84
0,3
378,57
460,48

606244
LOVASTATINA NORMON 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
140,75
0,3
81
98,53

606251
LOVASTATINA NORMON 40 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
260,49
0,3
149,91
182,35

606319
DICLOFENACO NORMON 50 mg Comprimidos dispersables , 500 comprimidos.
37,46
0,3
21,56
26,23

606343
LOVASTATINA COMBINO PHARM 20MG 500 COMP EFG.
152,62
0,3
87,83
106,83

606350
CIPROFLOXACINO ALTER 750MG 500COMPRIMIDOS.
983,63
0,3
566,06
688,54

606376
CEFONICID ALTER 500MG IM 100 INYEC 2ML EFG.
222,09
0,3
127,81
155,46

606384
LOVASTATINA COMBINO PHARM 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
282,56
0,3
162,61
197,79

606467
ROXITROMICINA CENTRUM 150MG 500 COMP RECUB EFG.
273,68
0,3
157,5
191,58

606475
ROXITROMICINA CENTRUM 300MG 500 COMP RECUB EFG.
506,71
0,3
291,6
354,69

606509
CIPROFLOXACINO EDIGEN 250 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
331,5
0,3
190,77
232,05

606517
CIPROFLOXACINO EDIGEN 500 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
657,84
0,3
378,57
460,48

606608
FLUOXETINA COMBIX 20 mg capsulas duras, 500 capsulas.
206,39
0,3
118,78
144,48

606624
CIPROFLOXACINO EDIGEN 750 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
983,96
0,3
566,25
688,77

606749
BISOPROLOL SUMOL 5 MG COMPRIMIDOS, 100 comprimidos.
7,77
0,3
4,47
5,44

606756
BISOPROLOL SUMOL 10 MG COMPRIMIDOS, 100 comprimidos.
16,06
0,3
9,24
11,24

606798
SIMVASTATINA PLIVA 10 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
204,87
0,3
117,9
143,41

606806
SIMVASTATINA PLIVA 20 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
291,67
0,3
167,85
204,17

606814
SIMVASTATINA PLIVA 40 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
522,54
0,3
300,71
365,78

606848
RANITIDINA SANDOZ 150 mg comprimidos , 500 comprimidos.
102,43
0,3
58,95
71,71

606871
RANITIDINA SANDOZ 300 mg comprimidos , 500 comprimidos.
193,54
0,3
111,38
135,48

606913
ACICLOVIR NORMON 800 mg comprimidos , 500 comprimidos.
1151,58
0,3
662,71
806,1

606921
ACICLOVIR NORMON 200 mg comprimidos , 500 comprimidos.
379,74
0,3
218,53
265,81

607036
CEFUROXIMA REIG JOFRE 750 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 vial + 100 ampollas.
203,94
0,3
117,36
142,75

607044
AMOXICILINA BELMAC 500 mg Capsulas , 500 capsulas.
66,71
0,3
38,39
46,7

607077
OMEPRAZOL UR 20 mg capsulas, 500 capsulas (vidrio).
125,04
0,3
71,96
87,53

607085
ZOLPIDEM EDIGEN 10 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
48,47
0,3
27,9
33,94

607101
RANITIDINA MABO 300MG Comprimidos, 500 comprimidos.
235,77
0,3
135,68
165,04

607135
OMEPRAZOL NORMON 20 mg capsulas, 500 capsulas.
135,58
0,3
78,02
94,9

607242
CEFONICID COMBIX 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable intramuscular, 100 v + 100 a.
554
0,3
318,82
387,8

607267
CEFUROXIMA REIG JOFRE 1500 mg IV polvo para solucion inyectable , 100 viales.
182,03
0,3
104,76
127,43

607366
CEFONICID COMBIX 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable intramu., 100 v + 100 a.
273,71
0,3
157,51
191,59

607416
NIMODIPINO STADA 30 mg comprimidos , 500 comprimidos.
104,28
0,3
60,01
72,99

607440
CIPROFLOXACINO STADA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
108,01
0,3
62,16
75,61

607457
CIPROFLOXACINO STADA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
218,95
0,3
126
153,26

607481
CIPROFLOXACINO STADA 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
328,42
0,3
189
229,89

607556
FAMOTIDINA EDIGEN 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
94,85
0,3
54,59
66,4

607622
CEFONICID COMBINO PHARM 1 g IV; 100 VIAL.
567,16
0,3
326,39
397,01

607648
CEFONICIDA COMBINO PHARM 500 mg IV, 100 viales + 100 ampollas.
273,71
0,3
157,51
191,59

607697
LORMETAZEPAM NORMON 1 mg comprimidos, 500 comprimidos.
22,24
0,3
12,8
15,57

607705
LORMETAZEPAM NORMON 2 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
38,23
0,3
22
26,76

607713
ACICLOVIR COMBIX 800 mg comprimidos, 500 comprimidos.
1105,55
0,3
636,22
773,88

607721
CLOXACILINA NORMON 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 100 viales + 100 ampollas.
78,27
0,3
45,05
54,8

607739
GEMFIBROZILO UR 600 mg comprimidos, 500 comprimidos.
99,3
0,3
57,15
69,52

607770
FLUOXETINA KERN PHARMA 20 mg capsulas duras, 500 CAPSULAS.
50,07
0,3
28,81
35,04

607846
CLOXACILINA NORMON 1 g polvo para inyectable; 100 viales.
112,26
0,3
64,6
78,58

608075
CIPROFLOXACINO TAUCIP 500 mg comprimidos recubiertoscon pelicula, 500 comprimidos.
155,45
0,3
89,46
108,82

608158
Ceftriaxona FRESENIUS KABI 1 g Polvo y disolvente para solucion inyectable I.V.,100vial+100ampollas.
850,61
0,3
489,51
595,43

608208
CEFTRIAXONA FRESENIUS KABI 2 g Polvo para solucion inyectable I.V., 100 viales.
1524,97
0,3
877,59
1067,48

608216
CEFTRIAXONA FRESENIUS KABI 1 g, Polvo y disolvente para solucion inyectable i.m. , 100 viales + 100 ampollas.
840,76
0,3
483,84
588,53

608224
CEFTRIAXONA FRESENIUS KABI 500 mg, Polvo y disolvente para solucion inyectable i.m. , 100 viales + 100 ampollas.
447,75
0,3
257,67
313,42

608232
Ceftriaxona FRESENIUS KABI 500mg Polvo y Disolvente para solucion inyectable I.V.,100vial+100ampoll.
447,75
0,3
257,67
313,42

608380
CEFOTAXIMA TORLAN 0,5 g , 100 viales + 100 ampollas.
215,15
0,3
123,82
150,61

608398
CEFOTAXIMA TORLAN 1 g , 100 viales + 100 ampollas.
412,53
0,3
237,41
288,78

608406
CEFOTAXIMA TORLAN 1 g Intramuscular , 100 viales + 100 ampollas.
366,48
0,3
210,9
256,53

608414
ZOLPIDEM NORMON 10MG 500COMP RECUB.
36,17
0,3
20,82
25,32

608422
CEFOTAXIMA IPS 250MG 100 INY.
148,88
0,3
85,68
104,22

608430
RANITIDINA VIR 300 mg comprimidos, 500 comprimidos.
268,2
0,3
154,34
187,74

608448
RANITIDINA PENSA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
275,87
0,3
158,76
193,11

608489
RANITIDINA PENSA 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
146,87
0,3
84,52
102,81

608497
RANITIDINA VIR 150MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
142,88
0,3
82,22
100,01

608562
FAMOTIDINA EDIGEN 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
166,13
0,3
95,61
116,3

608620
CEFOTAXIMA IPS 500MG 100 INY.
195,96
0,3
112,77
137,17

608653
CIPROFLOXACINO TAUCIP 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula,, 500 comprimidos.
78,27
0,3
45,05
54,8

608679
Amoxicilina Acido Clavulanico Sala 2g/200mg polvo para perfusion- 50 viales de 100 ml.
166,4
0,3
95,76
116,48

608745
AMOXICILINA EDIGEN 500 mg sobres, 500 sobres.
77,11
0,3
44,37
53,97

608760
CEFONICID NORMON 500MG I.V., 100 viales + 100 ampollas.
222,09
0,3
127,81
155,46

608786
CEFONICID NORMON 1G IM, 100 ampollas + 100 viales.
450,23
0,3
259,1
315,16

608794
CEFONICID NORMON 500 mg I.M., 100 viales + 100 ampollas.
222,09
0,3
127,81
155,46

608844
LANSOPRAZOL RATIOPHARM 15 mg capsulas gastrorresistentes, 500 capsulas (frasco).
206,64
0,3
118,92
144,65

609040
CLARITROMICINA KERN PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
484,03
0,3
278,55
338,82

609156
CLARITROMICINA KERN PHARMA 250 mg comprimidos recubiertos ,500 comprimidos.
248,14
0,3
142,8
173,7

609164
AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO COMBINO PHARM 500/50 mg polvo para solucion inyectable , 100 viales.
145,6
0,3
83,79
101,92

609172
AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO COMBINO PHARM 1g/200 mg polvo para solucion inyectable , 100 viales.
238,65
0,3
137,34
167,06

609180
AMOXICILINA--ACIDO CLAVULANICO COMBINO PHARM 2g/200 mg polvo para solucion inyectable , 50 viales.
189,94
0,3
109,31
132,96

609305
AMOXICILINA EDIGEN 500 mg capsulas, 500 capsulas.
71,28
0,3
41,02
49,9

609313
DILTIAZEN EDIGEN 60 mg, 500 comprimidos.
85,79
0,3
49,37
60,05

609370
AMOXICILINA BELMAC 1 g comprimidos , 500 comprimidos.
101,35
0,3
58,32
70,94

609388
AMOXICILINA DAVUR 500 mg capsulas , 500 capsulas.
47,43
0,3
27,29
33,19

609396
AMOXICILINA DAVUR 1 g comprimidos , 500 comprimidos.
101,35
0,3
58,32
70,94

609404
DICLOFENACO STADA 50 mg comprimidos, 500 comprimidos.
27,38
0,3
15,76
19,17

609420
CARBAMAZEPINA NORMON 200 mg comprimidos , 500 comprimidos.
24,12
0,3
13,88
16,88

609545
TRAMADOL MABO 50MG 500 CAPSULAS EFG.
76,36
0,3
43,95
53,46

609610
CARBAMAZEPINA NORMON 400 mg comprimidos , 500 comprimidos.
45,53
0,3
26,2
31,87

609636
NORFLOXACINO SANDOZ 400 mg comprimidos , 500 comprimidos.
220,18
0,3
126,71
154,13

609727
GABAPENTINA MELITA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
274,05
0,3
157,71
191,83

609735
GABAPENTINA RATIOPHARM 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
274,05
0,3
157,71
191,83

609776
ENALAPRIL DURBAN 5MG 500 COMPRIMIDOS EFG.
43,34
0,3
24,94
30,34

609784
GABAPENTINA FLUOXCOMB 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
336,81
0,3
193,83
235,77

609826
ENALAPRIL DURBAN 20MG 500 COMPRIMIDOS EFG.
105,64
0,3
60,8
73,96

609834
RANITIDINA DURBAN 300 mg comprimidos, 500 comprimidos.
189,9
0,3
109,28
132,93

609842
RANITIDINA DURBAN 150 mg comprimidos, 500 comprimidos.
95,91
0,3
55,2
67,14

609974
DICLOFENACO EDIGEN 50 mg, 500 comprimidos.
28,38
0,3
16,33
19,86

609990
ENALAPRIL STADA 5 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
54,57
0,3
31,4
38,19

610006
BISOPROLOL TARBIS 5 mg comprimidos , 100 comprimidos.
7,77
0,3
4,47
5,44

610022
BISOPROLOL TARBIS 10 mg comprimidos , 100 comprimidos.
16,06
0,3
9,24
11,24

610048
CITALOPRAM AMGER 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
188
0,3
108,19
131,6

610154
LANSOPRAZOL RATIOPHARM 30 mg capsulas, 500 Capsulas (frasco).
380,29
0,3
218,85
266,2

610170
ENALAPRIL RIMAFAR 20 mg comprimidos; 500 Comprimidos.
79,37
0,3
45,68
55,56

610253
CLARITROMICINA SANDOZ 500 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
509,05
0,3
292,95
356,34

610303
ENALAPRIL STADA 20 mg comprimidos; 500 COMPRIMIDOS.
188,1
0,3
108,25
131,67

610311
CLARITROMICINA SANDOZ 250 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
316,38
0,3
182,07
221,47

610329
CLARITROMICINA ALTER 500 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
525,47
0,3
302,4
367,83

610337
CLARITROMICINA ALTER 250 mg comprimidos recubiertos; 500 comprimidos.
317,47
0,3
182,7
222,23

610444
AMIKACINA NORMON 500MG/100 ML, 50 frasco.
124,02
0,3
71,37
86,81

610451
CIPROFLOXACINO NORMON 2 mg/ ml solucion para perfusion , 50 frascos de 100 ml.
617,7
0,3
355,47
432,38

610469
CIPROFLOXACINO NORMON 2 mg/ ml solucion para perfusion , 20 frascos de 200 ml.
436,75
0,3
251,34
305,72

610550
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO GENERIS 1G/200MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 100 viales.
208
0,3
119,7
145,6

610709
GABAPENTINA UR 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
336,81
0,3
193,83
235,77

610717
GABAPENTINA UR 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
274,05
0,3
157,71
191,83

610873
CIPROFLOXACINO VIR 500MG 500 COMPRIMIDOS.
592,16
0,3
340,77
414,5

610899
CIPROFLOXACINO PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
611,9
0,3
352,14
428,33

610972
FLUCONAZOL NORMON 50 mg capsulas duras , 500 capsulas.
695,16
0,3
400,05
486,61

610980
FLUCONAZOL NORMON 100 mg capsulas duras , 100 capsulas.
279,16
0,3
160,65
195,41

610998
FLUCONAZOL NORMON 150 mg capsulas duras , 100 capsulas.
418,19
0,3
240,66
292,73

611004
FLUCONAZOL NORMON 200 mg capsulas duras , 100 capsulas.
558,32
0,3
321,3
390,82

611137
AMOXICILINA EDIGEN 1g comprimidos, 500 comprimidos.
139,35
0,3
80,19
97,54

611145
AMOXICILINA EDIGEN 1 g sobres,500 sobres.
140,64
0,3
80,93
98,44

611301
CIPROFLOXACINO TEVA 750 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
304,9
0,3
175,46
213,43

611434
ATENOLOL SANDOZ 50 mg comprimidos , 500 comprimidos.
33,05
0,3
19,02
23,14

611442
ZIDOVUDINA COMBINO PHARM 300 mg capsulas , 300 capsulas.
719,51
0,3
414,06
503,65

611525
AMOXICILINA PENSA 500 mg capsulas, 500 capsulas.
54,83
0,3
31,56
38,39

611541
AMOXICILINA PENSA 750 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
95,92
0,3
55,2
67,14

611608
AMOXICILINA NORMON 500MG SOBRES, 500 SOBRES.
69,71
0,3
40,12
48,8

611616
AMOXICILINA NORMON 250MG SOBRES, 500 SOBRES.
46,81
0,3
26,94
32,77

611624
AMOXICILINA NORMON 1G SOBRES, 500 SOBRES.
113,52
0,3
65,33
79,47

611657
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ALTER 500/125 mg comprimidos, 500 comprimidos.
161,74
0,3
93,08
113,22

611707
AMOXICILINA ARDINE 500 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
43,04
0,3
24,77
30,13

611913
ACICLOVIR MABO 200 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
350,11
0,3
201,48
245,08

611988
ACICLOVIR MABO 800 mg comprimidos , 500 comprimidos.
1151,41
0,3
662,61
805,98

612200
CLARITROMICINA UR 500 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimiods.
486,62
0,3
280,04
340,63

612218
CLARITROMICINA UR 250 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
292,78
0,3
168,49
204,95

612317
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg comprimidos con cubierta pelicular , 500 comprimidos.
85,26
0,3
49,06
59,68

612598
ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 20/12,5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
136,84
0,3
78,75
95,79

612622
SERTRALINA ORTODROL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula 500 comprimidos.
217,65
0,3
125,25
152,35

612663
SERTRALINA DERMOGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
230,44
0,3
132,62
161,32

612671
AZITROMICINA PHARMAGENUS 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

612838
CLARITROMICINA EDIGEN 250 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos recubiertos.
317,47
0,3
182,7
222,23

612846
CLARITROMICINA EDIGEN 500 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos recubiertos.
527,82
0,3
303,75
369,47

612887
CLARITROMICINA CUVE 250 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
317,47
0,3
182,7
222,23

612911
CLARITROMICINA CUVE 500 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
527,82
0,3
303,75
369,47

612952
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg comprimidos con cubierta pelicular , 500 comprimidos.
41,3
0,3
23,77
28,91

613299
CLARITROMICINA COMBIX 250 mg comprimidos recubiertos , 500 COMPRIMIODS.
317,47
0,3
182,7
222,23

613307
CLARITROMICINA COMBIX 500 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
527,66
0,3
303,66
369,36

613323
AZITROMICINA PHARMAGENUS 500 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE- 100 SOBRES.
298,5
0,3
171,78
208,95

613356
FLUOXETINA RANBAXY 20 mg capsulas duras , 500 capsulas.
235,76
0,3
135,67
165,03

613364
ALPRAZOLAM RANBAXY 0,5 mg comprimidos; 500 comprimidos.
30,94
0,3
17,81
21,66

613380
FLUCONAZOL GENERIS 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa, 50 viales de 50 ml.
246,08
0,3
141,62
172,26

613398
FLUCONAZOL GENERIS 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa, 50 viales de 100 ml.
492,18
0,3
283,24
344,53

613513
CLARITROMICINA RATIOPHARM 250 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
317,47
0,3
182,7
222,23

613521
CLARITROMICINA RATIOPHARM 500 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
527,82
0,3
303,75
369,47

613620
FLUCONAZOL NORMON 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 50 VIALES DE 50 ML.
246,08
0,3
141,62
172,26

613695
GABAPENTINA BEXALABS 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
171,27
0,3
98,56
119,89

613711
GABAPENTINA BEXALABS 400 mg capsulas duras , 500 capsulas.
210,51
0,3
121,14
147,35

613737
FLUCONAZOL NORMON 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 50 VIALES DE 100 ML.
492,18
0,3
283,24
344,53

613802
GABAPENTINA COMBINO PHARM 400 mg capsulas duras , 500 capsulas.
210,51
0,3
121,14
147,35

613810
GABAPENTINA COMBINO PHARM 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
171,27
0,3
98,56
119,89

613869
Amoxicilina/Ac.Clavulanico ratiopharm 875/125 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
202,99
0,3
116,82
142,1

613935
Citalopram ratiopharm 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
258,58
0,3
148,81
181,01

614024
FLUOXETINA KORHISPANA 20 mg capsulas duras, 500 capsulas.
82,7
0,3
47,59
57,89

614057
ZOLPIDEM RIMAFAR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
39,23
0,3
22,58
27,47

614073
ZOLPIDEM DAVUR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
39,23
0,3
22,58
27,47

614081
AMOXICILINA ARDINE 500 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
52,16
0,3
30,02
36,52

614107
PENTOXIFILINA ALTER 400MG 500 COMP LIBER PRO.
49,26
0,3
28,35
34,48

614289
CAPTOPRIL MABO 25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
46,81
0,3
26,94
32,77

614347
FLUCONAZOL TEVAGEN 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa, 50 viales de 100 ml.
492,18
0,3
283,24
344,53

614438
CAPTOPRIL MABO 50 mg comprimidos, 500 comprimidos.
93,6
0,3
53,87
65,53

614487
CEFTRIAXONA NORMON 2 g I.V., 50 viales.
881,26
0,3
507,15
616,88

614495
CEFTRIAXONA NORMON 1 g I.M., 100 viales + 100 ampollas.
842,95
0,3
485,1
590,06

614503
CEFTRIAXONA NORMON 1 g I.V., 100 viales + 100 ampollas.
844,04
0,3
485,73
590,83

614545
NAPROXENO SODICO CINFA 550 mg comprimidos , 500 comprimidos.
60,32
0,3
34,71
42,22

614628
FLUOROURACILO FERRER FARMA 50MG/ML 1 VI SOL EFG.
12,7
0,3
7,31
8,89

614636
NAPROXENO SODICO CINFAMED 550 mg COMPRIMIDOS , 500 comprimidos.
60,32
0,3
34,71
42,22

614792
ENALAPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA CINFAMED 20/12,5 mg COMPRIMIDOS - 500 COMPRIMIDOS.
136,84
0,3
78,75
95,79

614818
CLARITROMICINA NORMON 250 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
317,47
0,3
182,7
222,23

614826
CLARITROMICINA NORMON 500 mg comprimidos recubiertos; 500 comprimidos.
525,47
0,3
302,4
367,83

615070
QUINAPRIL CINFA 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
45,71
0,3
26,31
32

615252
SALBUTAMOL ALDO-UNION 100 MICROGRAMOS SUSPENSION PARA INHALACION EN ENVASE A PRESION, 100 unidades.
241,94
0,3
139,23
169,36

615369
CEFAZOLINA NORMON 1 g I.M. polvo y disolvente para solucion inyectable, 100 viales + 100 ampolllas.
166,58
0,3
95,87
116,61

615377
CEFAZOLINA NORMON 1 g I.V. polvo y disolvente para solucion inyectable, 100 viales + 100 ampollas.
166,58
0,3
95,87
116,61

615385
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas de 10 ml.
106,79
0,3
61,45
74,75

615427
ZOLPIDEM UR 10 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
48,47
0,3
27,9
33,94

615443
TICLOPIDINA RANBAXY 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
154,72
0,3
89,04
108,31

615500
DOXAZOSINA NORMON 4 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
148,34
0,3
85,37
103,84

615518
DOXAZOSINA NORMON 2 mg Comprimidos, 500 comprimidos.
115,71
0,3
66,59
81

615534
CEFAZOLINA NORMON 2 g I.V. polvo para solucion inyectable, 100 viales.
266,53
0,3
153,38
186,57

615542
CEFOXITINA NORMON 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IM; 100 viales + 100 ampollas.
419,28
0,3
241,29
293,5

615609
CEFOXITINA NORMON 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV; 100 viales + 100 ampollas.
419,28
0,3
241,29
293,5

615625
RANITIDINA ARAFARMA GROUP 150 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
116,91
0,3
67,28
81,84

615633
RANITIDINA ARAFARMA GROUP 300 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
225,58
0,3
129,82
157,91

615641
MEPIVACAINA NORMON 3% SOLUCION INYECTABLE, 100 ampollas.
55,83
0,3
32,13
39,08

615658
GABAPENTINA COMBINO PHARM 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
336,81
0,3
193,83
235,77

615682
LISINOPRIL QUALIGEN 5mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
35,48
0,3
20,42
24,84

615716
AZITROMICINA PENSA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
1320,98
0,3
760,2
924,69

615757
AMLODIPINO PHARMAGENUS 10 mg comprimidos, 500 comprimidos.
211,1
0,3
121,49
147,78

615799
ENALAPRIL NORMON 20 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
130,46
0,3
75,08
91,33

615872
AZITROMICINA NORMON 500 mg polvo para suspension oral en sobre , 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

616102
AZITROMICINA WINTHROP 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
1320,98
0,3
760,2
924,69

616110
TRAMADOL FARMASIERRA 50 MG CAPSULAS, 100 capsulas.
11,99
0,3
6,9
8,39

616144
MIDAZOLAM IPS 5 mg/ml solucion inyectable , 50 ampollas de 3 ml.
44,34
0,3
25,52
31,04

616169
AMOXICILINA UR 500 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
48,2
0,3
27,74
33,74

616177
AZITROMICINA ALTER 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
1322,81
0,3
761,25
925,97

616201
AZITROMICINA DAVUR 500 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

616250
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ARDINECLAV 500/125 mg polvo para suspension oral, 500 sobres.
107,81
0,3
62,04
75,46

616656
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM 500/125 comprimidos con cubierta pelicular, 100 comprimidos.
6,16
0,3
2,51
3,05

616664
DOXAZOSINA ALTER 2 mg comprimidos , 500 comprimidos.
129,25
0,3
74,38
90,47

616680
DOXAZOSINA ALTER 4 mg comprimidos , 500 comprimidos.
164,49
0,3
94,66
115,14

616755
CEFOTAXIMA IPS 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 100 viales + 100 ampollas.
352,54
0,3
202,88
246,78

616763
AZITROMICINA QUALIGEN 500 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE, 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

616789
ALOPURINOL NORMON 100 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
13,45
0,3
7,74
9,41

616797
ALOPURINOL NORMON 300 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
38,07
0,3
21,91
26,65

616805
DOXAZOSINA BEXAL 2 mg comprimidos, 500 Comprimidos.
73,55
0,3
42,33
51,49

616839
CIPROFLOXACINO KERN PHARMA 500 mg comprimidos , 500 comprimidos.
128,27
0,3
73,82
89,79

616854
CEFOTAXIMA IPS 1g polvo y disolvente para solucion inyectable IM , 100 viales + 100 ampollas.
313,95
0,3
180,67
219,76

616870
AMLODIPINO PHARMAGENUS 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
140,67
0,3
80,96
98,48

616920
CEFOTAXIMA IPS 2 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 50 viales + 50 ampollas.
317,49
0,3
182,71
222,24

616938
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 500 mg/50 mg polvo para solucion inyectable , 100 viales.
143,41
0,3
82,53
100,39

617092
CEFOTAXIMA NORMON 1 g POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE IV, 100 viles + 100 ampollas.
298,84
0,3
171,98
209,19

617100
PAROXETINA RATIOPHARM 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos (frasco).
273,19
0,3
157,21
191,23

617118
LIDOCAINA 2%-EPINEFRINA NORMON solucion inyectable, 100 ampollas de 1,8 ml.
23,22
0,3
13,36
16,25

617175
GABAPENTINA KERN PHARMA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula 500.
258,97
0,3
149,03
181,28

617324
CEFOTAXIMA REIG JOFRE 1 g IM polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
289,01
0,3
166,32
202,31

617340
CLOXACILINA IPS 500 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
84,88
0,3
48,85
59,42

617365
CEFOTAXIMA REIG JOFRE 1 g IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 100 viales + 100 ampollas.
289,5
0,3
166,6
202,65

617373
ENALAPRIL CUVE 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
118,55
0,3
68,22
82,98

617548
ITRACONAZOL ALTER 100 MG CAPSULAS, 100 capsulas.
98,03
0,3
56,41
68,62

617597
CLOXACILINA IPS 1g polvo para solucion inyectable , 100 viales.
122,38
0,3
70,43
85,67

617613
ALPRAZOLAM NORMON 0,5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
30,29
0,3
17,43
21,2

617662
ALPRAZOLAM NORMON 0,25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
23,56
0,3
13,56
16,49

617696
ALPRAZOLAM NORMON 1 mg comprimidos, 500 comprimidos.
51,38
0,3
29,57
35,97

617795
CEFOTAXIMA NORMON 250 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE IV, 100 viales + 100 ampollas.
131,37
0,3
75,6
91,96

617803
ALPRAZOLAM NORMON 2 mg comprimidos, 500 comprimidos.
99,89
0,3
57,48
69,92

617829
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 2g IV., 100 viales + 100 ampollas.
819,14
0,3
471,4
573,4

617837
ITRACONAZOL MYLAN 100 mg capsulas , 100 capsulas.
98,03
0,3
56,41
68,62

617845
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 1g I.V., 100 viales + 100 ampollas.
809,28
0,3
465,72
566,49

617852
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 500 mg IV. , 100 viales + 100 ampollas.
421,08
0,3
242,33
294,76

617886
ENALAPRIL RIMAFAR 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
24,63
0,3
14,18
17,25

617902
CEFOTAXIMA REIG JOFRE 2 g IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 50 viales + 50 ampollas.
289,01
0,3
166,32
202,31

617928
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 1g IM. , 100 viales + 100 ampollas.
809,28
0,3
465,72
566,49

617936
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 500 mg IM, 100 viales + 100 ampollas.
421,08
0,3
242,33
294,76

617944
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
50,72
0,3
29,19
35,51

617951
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
141,46
0,3
81,41
99,03

617969
ENALAPRIL MABO 20MG, 500 COMPRIMIDOS.
141,46
0,3
81,41
99,03

618041
CEFOTAXIMA NORMON 1 g POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE IM, 100 viales + 100 ampollas.
285,71
0,3
164,42
200

618116
CIPROFLOXACINO BELMAC 750 mg comprimidos, 500 comprimidos.
601,69
0,3
346,26
421,18

618157
CIPROFLOXACINO WINTHROP 500 mg comprimidos, 500 comprimidos.
343,43
0,3
197,64
240,4

618165
CIPROFLOXACINO BELMAC 250 mg comprimidos, 500 comprimidos.
171,31
0,3
98,59
119,92

618173
ENALAPRIL BELMAC 20 mg comprimidos; 500 COMP EFG.
141,46
0,3
81,41
99,03

618207
ITRACONAZOL BEXAL 100 mg capsulas , 100 capsulas.
98,03
0,3
56,41
68,62

618215
OMEPRAZOL LAREQ 20 mg capsulas , 500 capsulas.
106,74
0,3
61,43
74,72

618264
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg CAPSULAS - 100 capsulas.
98,03
0,3
56,41
68,62

618280
ENALAPRIL BELMAC 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
51,93
0,3
29,88
36,35

618306
ENALAPRIL DAVUR 20 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
116,32
0,3
66,94
81,42

618330
ENALAPRIL DAVUR 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
48,17
0,3
27,72
33,72

618397
CIPROFLOXACINO SANDOZ 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
699,73
0,3
402,68
489,81

618561
LOVASTATINA MABO 20MG, 500 COMPRIMIDOS EFG.
199,73
0,3
114,94
139,81

618579
LOVASTATINA MABO 40MG, 500 COMPRIMIDOS EFG.
314,17
0,3
180,8
219,92

618611
CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA STADA 50/25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
145,83
0,3
83,92
102,08

618629
ACICLOVIR EDIGEN 200 mg, 500 comprimidos dispersables.
451,64
0,3
259,91
316,15

618637
ACICLOVIR EDIGEN 800 mg, 500 comprimidos dispersables.
1370,65
0,3
788,78
959,45

618645
DICLOFENACO BEXAL 50 mg comprimidos entericos, 500 comprimidos.
26,15
0,3
15,05
18,31

618652
DICLOFENACO RETARD STADA 100 mg comprimidos, 500 comprimidos recubiertos.
77,11
0,3
44,37
53,97

618686
VANCOMICINA NORMON 1 g, 100 viales.
995,85
0,3
573,09
697,09

618694
VANCOMICINA NORMON 500 mh, 100 viales.
502,72
0,3
289,3
351,9

618702
CIPROFLOXACINO LAREQ 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
572,78
0,3
329,62
400,94

618736
ATENOLOL EDIGEN 50 mg, 500 comprimidos.
37,61
0,3
21,64
26,32

618744
ATENOLOL EDIGEN 100 mg, 500 comprimidos.
84,28
0,3
48,5
58,99

618751
CEFUROXIMA NORMON 750 mg inyectable, 100 viales + 100 ampollas.
226,15
0,3
130,14
158,3

618769
CEFUROXIMA NORMON 1500 mg inyectable, 50 viales.
196,59
0,3
113,13
137,61

618777
CEFUROXIMA NORMON 250 mg inyectable, 100 viales + 100 ampollas.
101,94
0,3
58,67
71,36

618926
CIPROFLOXACINO PENSA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
312,5
0,3
179,84
218,75

618934
CIPROFLOXACINO VIR 250MG 500 COMPRIMIDOS EFG.
301,56
0,3
173,54
211,09

618983
PAROXETINA CUVE 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
273,12
0,3
157,18
191,19

619056
CEFOTAXIMA SANDOZ 2 g IV polvo y disolvente para solucion inyectable, 50 viales + 50 ampollas.
289,01
0,3
166,32
202,31

619064
CIPROFLOXACINO FRESENIUS KABI 2 mg/ml solucion para perfusion i.v., 20 frascos de 100 ml.
171,63
0,3
98,77
120,14

619197
CAPTOPRIL EDIGEN 50 mg comprimidos, 500 comprimidos.
140,8
0,3
81,03
98,56

619254
GABAPENTINA BEXAL 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
336,81
0,3
193,83
235,77

619296
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/5 ml solucion inyectable , 50 ampollas.
23,6
0,3
13,58
16,52

619304
MIDAZOLAM REIG JOFRE 15 mg/3 ml solucion inyectable , 50 ampollas.
45,98
0,3
26,46
32,19

619312
MIDAZOLAM GENFARMA 5 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE, 50 ampollas x 10ml.
106,79
0,3
61,45
74,75

619353
ZOLPIDEM EFARMES 10 mg 500 comprimidos recubiertos.
38,86
0,3
22,37
27,21

619361
PAROXETINA APHAR 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
273,19
0,3
157,21
191,23

619395
ZOLPIDEM LACER 10 mg 500 comprimidos recubiertos.
38,86
0,3
22,37
27,21

619478
ZOLPIDEM QUALIX 10 mg 500 comprimidos recubiertos.
38,86
0,3
22,37
27,21

619494
PAROXETINA KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
174,54
0,3
100,44
122,17

619601
PAROXETINA ACOST 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
273,12
0,3
157,18
191,19

619627
MIDAZOLAM GENFARMA 5mg/5ml Sol. Inyectable 50 amp.
21,89
0,3
12,6
15,33

619635
CAPTOPRIL EDIGEN 25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
72,48
0,3
41,71
50,74

619718
CIPROFLOXACINO LAREQ 250MG 500 COMPRIMIDOS EFG.
312,5
0,3
179,84
218,75

619775
FENITOINA GENERIS 50 mg/ml Solucion Inyectable 50.
155,45
0,3
89,46
108,82

620021
OMEPRAZOL KORHISPANA 20 mg capsulas , 500 capsulas.
105,3
0,3
60,6
73,71

620039
CEFOTAXIMA SALA 2g Polvo y disolvente sol iny IV50.
300,51
0,3
172,94
210,36

620070
SIMVASTATINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
124,4
0,3
71,59
87,08

620146
ACICLOVIR TEDEC 25 mg/ml solucion para perfusion , 50 ampollas.
239,78
0,3
137,99
167,85

620278
LOVASTATINA QUALIGEN 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
294,2
0,3
169,31
205,94

620328
MIDAZOLAM GENFARMA 15mg/3ml Sol. Inyectable 50 amp.
45,98
0,3
26,46
32,19

620542
LOVASTATINA LAREQ 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
294,2
0,3
169,31
205,94

620617
GABAPENTINA KERN PHARMA 400 mg capsulas duras , 500 capsulas.
129,5
0,3
74,52
90,64

620625
GABAPENTINA KERN PHARMA 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
97,02
0,3
55,83
67,91

620682
TRAMADOL G.L. PHARMA 100 mg comprimidos de liberacion prolongada 500.
123,29
0,3
70,95
86,3

620690
FLUOXETINA EDIGEN 20 mg capsulas duras, 500 capsulas.
264,98
0,3
152,49
185,49

620708
FLUOXETINA TARBIS 20 mg capsulas duras , 500 capsulas.
244,42
0,3
140,66
171,1

620716
CEFUROXIMA IPS 750 mg , 100 viales + 100 ampollas.
213,18
0,3
122,68
149,22

620773
LOVASTATINA VIR 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
294,2
0,3
169,31
205,94

620781
TRAMADOL NORMON 50 mg CAPSULAS, 500 capsulas.
59,33
0,3
34,15
41,54

620807
CEFUROXIMA I.P.S. 1500 mg , 50 viales.
245,42
0,3
141,23
171,79

620856
TRAMADOL G.L. PHARMA 150 mg comprimidos de liberacion prolongada 500 comprimidos.
177,76
0,3
102,3
124,44

620880
GABAPENTINA UR 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
157,95
0,3
90,9
110,57

620930
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO GENERIS 500 mg/50mg polvo para perfusion, 100 viales.
145,6
0,3
83,79
101,92

620971
LISINOPRIL NORMON 5 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
32,73
0,3
18,84
22,92

621052
CAPTOPRIL-HIDROCLOROTIAZIDA NORMON 50/25 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
134,49
0,3
77,4
94,15

621086
CIPROFLOXACINO UR 500 MG comprimidos, 500 comprimidos.
575,71
0,3
331,31
403

621201
RANITIDINA ALTER 150MG comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
146,69
0,3
84,42
102,69

621219
OMEPRAZOL STADA 20 mg capsulas , 500 capsulas.
70,77
0,3
40,73
49,54

621227
RANITIDINA ALTER 300MG comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
275,79
0,3
158,71
193,05

621243
DOXAZOSINA UR 2 mg comprimidos , 500 comprimidos.
122,06
0,3
70,25
85,45

621250
DOXAZOSINA UR 4 mg comprimidos , 500 comprimidos.
155,36
0,3
89,4
108,74

621268
NORFLOXACINO NORMON 400 mg comprimidos, 500 comprimidos.
190,05
0,3
109,37
133,03

621276
PENTOXIFILINA BELMAC 400MG 500 COMPRIMIDOS.
51,68
0,3
29,74
36,17

621284
Cefonicid STADA 1 g polvo y disolvente para solucion inyectable IM, 100 viales + 100 ampollas.
488,2
0,3
280,95
341,74

621367
CIPROFLOXACINO UR 250 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
290,59
0,3
167,23
203,41

621391
DOXAZOSINA NEO PHARMACIA 4 mg comprimidos de liberacion modificada , 500 comprimidos.
143,29
0,3
82,46
100,3

621516
GABAPENTINA SANDOZ 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
170,78
0,3
98,28
119,55

621557
GABAPENTINA UR 400 mg capsulas duras, 500 capsulas.
194,12
0,3
111,71
135,88

621623
DEFLAZACORT SANDOZ 6 mg comprimidos , 500 comprimidos.
116,04
0,3
66,78
81,23

621656
MIDAZOLAM SALA 5mg/5ml SOLUCION INYECTABLE 50 AMP.
23,6
0,3
13,58
16,52

621722
CEFOTAXIMA GENERIS 1 G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE I.M., 100 viales.
309,81
0,3
178,29
216,87

621730
FAMOTIDINA RANBAXY 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
154,64
0,3
88,99
108,25

621748
GABAPENTINA SANDOZ 400 mg capsulas duras , 500 capsulas.
210,19
0,3
120,96
147,13

621763
SIMVASTATINA QUALIGEN 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
178,48
0,3
102,71
124,93

621946
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CUVE 875/125 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
190,67
0,3
109,73
133,47

622019
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CUVE 500/125 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
109,02
0,3
62,74
76,32

622175
FENITOINA KERN PHARMA 50 mg/ml Solucion Inyectable 50 Sol.
155,45
0,3
89,46
108,82

622183
PAROXETINA MUNDOGEN 20 mg comprimidos recubierto con pelicula , 500 comprimidos.
273,19
0,3
157,21
191,23

622191
LISINOPRIL QUALIGEN 20 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
136,06
0,3
78,3
95,24

622225
FAMOTIDINA RANBAXY 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
89,98
0,3
51,78
62,98

622258
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ARDINECLAV 875/125 mg polvo para suspension oral, 500 sobres.
181,7
0,3
104,57
127,2

622472
CITALOPRAM RANBAXY 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
223,31
0,3
128,51
156,32

622498
GABAPENTINA RATIOPHARM 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
336,81
0,3
193,83
235,77

622514
QUINAPRIL CINFAMED 20 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
175,16
0,3
100,8
122,61

622829
QUINAPRIL CINFA 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
175,16
0,3
100,8
122,61

622837
PARACETAMOL KERN PHARMA 650 mg comprimidos, 500 comprimidos.
12,69
0,3
7,3
8,88

622852
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
118,23
0,3
68,04
82,76

623181
CEFOTAXIMA GENERIS 1 G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE I.V., 100 viales.
284,63
0,3
163,8
199,24

623199
DEFLAZACORT SANDOZ 30 mg comprimidos , 500 comprimidos.
517,81
0,3
297,99
362,47

623207
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
148,76
0,3
85,61
104,13

623298
MIDAZOLAM SALA 15mg/3ml SOL. INY. 50 AMPOLLAS.
49,48
0,3
28,48
34,64

623470
RANITIDINA LAREQ 300 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
244,94
0,3
140,96
171,46

623512
RANITIDINA LAREQ 150MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.
131
0,3
75,39
91,7

623538
SOMATOSTATINA COMBINO PHARM 0.25 mg , 25 ampollas liofilizado+25 ampollas de disolvente.
231,93
0,3
133,47
162,35

623546
SOMATOSTATINA COMBINO PHARM 3 mg , 25 ampollas liofilizado+25 disolvente.
1292,54
0,3
743,83
904,78

623579
LOVASTATINA QUALIGEN 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
182,12
0,3
104,8
127,48

623587
LOVASTATINA LAREQ 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
182,12
0,3
104,8
127,48

623595
LOVASTATINA VIR 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
176,69
0,3
101,68
123,68

623603
FLUOXETINA CENINTER 20 mg capsulas duras, 500 capsulas duras.
240,26
0,3
138,26
168,18

623611
DOBUTAMINA INIBSA 250MG 50 AMPOLLA 20ML.
261,3
0,3
150,37
182,91

623629
ALPRAZOLAM MABO 0,5MG, 500 COMPRIMIDOS EFG.
32,85
0,3
18,91
23

623637
CIPROFLOXACINO GENERICOS JUVENTUS 250 mg comprimidos , 500 comprimidos.
217,94
0,3
125,42
152,56

623645
CIPROFLOXACINO GENERICOS JUVENTUS 500 mg comprimidos , 500 Comprimidos.
421,1
0,3
242,33
294,76

623652
CIPROFLOXACINO GENERICOS JUVENTUS 750 mg comprimidos , 500 Comprimidos.
618,31
0,3
355,82
432,81

623660
MONONITRATO DE ISOSORBIDA SANDOZ 40 mg comprimidos , 500 comprimidos.
62,1
0,3
35,74
43,47

623678
MONONITRATO DE ISOSORBIDA SANDOZ 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
35,08
0,3
20,19
24,56

623702
AMOXICILINA NORMON 250MG/5ML 20 x120 ml.
43,81
0,3
25,21
30,66

623710
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO STADA 500/125 mg comprimidos, 500 comprimidos.
163,12
0,3
93,87
114,18

623769
TRAMADOL LANALGET 100 mg comprimiods de liberacion prolongada 500.
123,29
0,3
70,95
86,3

623777
TRAMADOL LANALGET 150 mg comprimidos de liberacion prolongada 500.
177,76
0,3
102,3
124,44

623793
TRAMADOL LANALGET 200 mg comprimidos de liberacion prolongada 500.
230,25
0,3
132,5
161,17

623801
GABAPENTINA MELITA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
336,81
0,3
193,83
235,77

623918
CEFONICID ALTER 1 g Solucion inyectable Intramuacular, 100 INYEC 2,5ML EFG.
450,23
0,3
259,1
315,16

623934
CEFONICID ALTER 1G IV 100 INYEC 2,5ML EFG.
459,94
0,3
264,68
321,95

624056
GABAPENTINA PHARMACIA 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
194,21
0,3
111,76
135,94

624072
GABAPENTINA COMBIX 600 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
274,05
0,3
157,71
191,83

624080
OMEPRAZOL MABO 20MG capsulas, 500 Capsulas.
101,65
0,3
58,5
71,16

624098
ENALAPRIL EDIGEN 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
51,91
0,3
29,88
36,35

624106
ENALAPRIL EDIGEN 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
141,46
0,3
81,41
99,03

624122
MONONITRATO DE ISOSORBIDA NORMON 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
27,48
0,3
15,81
19,23

624130
MONONITRATO DE ISOSORBIDA NORMON 40 mg comprimidos, 500 comprimidos.
54,58
0,3
31,41
38,21

624148
MIDAZOLAM COMBINO PHARM 5mg/ml solucion inyectable, 50 ampollas de 3 ml.
48,97
0,3
28,18
34,28

624163
MIDAZOLAM DIASA 5 mg/ml solucion inyectable, 50 ampollas de 3ml.
49,41
0,3
28,43
34,58

624171
TAMOXIFENO EDIGEN 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
63,09
0,3
36,31
44,17

624189
TAMOXIFENO EDIGEN 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
112,26
0,3
64,6
78,58

624221
CEFTRIAXONA SALA 2G IV 100 VIAL POLVO SOL INY.
1285,22
0,3
739,62
899,66

624239
CEFTRIAXONA SALA IG IV 100 INY 10ML.
803,54
0,3
462,42
562,48

624247
FLUCONAZOL UR 200 mg capsulas, 100 capsulas.
594,36
0,3
342,04
416,05

624338
TAMOXIFENO UR 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
58,17
0,3
33,47
40,71

624346
TAMOXIFENO UR 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
124,71
0,3
71,77
87,3

624361
GABAPENTINA PHARMACIA 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
258,95
0,3
149,02
181,26

624429
CEFOTAXIMA GENERIS 2 G POLVO PRA SOLUCION INYECTABLE, 100 viales.
602,11
0,3
346,5
421,47

624437
MIDAZOLAM NORMON 15 mg/3 ml Solucion Inyectable , 50 ampollas de 3 ml.
49,54
0,3
28,51
34,68

624502
CEFOTAXIMA GENERIS 250 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 100 viales.
131,37
0,3
75,6
91,96

624510
CEFOTAXIMA GENERIS 500 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 100 viales.
155,45
0,3
89,46
108,82

624643
CIPROFLOXACINO RATIOPHARM 250MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS.
120,63
0,3
69,42
84,44

624650
CIPROFLOXACINO RATIOPHARM 500MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS.
241,24
0,3
138,83
168,87

624668
CIPROFLOXACINO RATIOPHARM 750MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 COMPRIMIDOS.
460,57
0,3
265,05
322,4

624742
OMEPRAZOL EDIGEN 20 mg capsulas, 500 capsulas.
135,58
0,3
78,02
94,9

624809
METAMIZOL NORMON 2 g/5 ml solucion inyectable , 100.
30,01
0,3
17,27
21,01

624817
METAMIZOL NORMON 575MG CAPSULAS, 500 CAPSULAS.
43,29
0,3
24,91
30,3

624866
NORFLOXACINO BEXAL 400 mg comprimidos con cubierta pelicular, 500 comprimidos.
190,05
0,3
109,37
133,03

625046
FLUCONAZOL UR 50 mg capsulas, 500 capsulas.
761,52
0,3
438,24
533,06

625053
FLUCONAZOL UR 100 mg capsulas, 100 capsulas.
300,71
0,3
173,05
210,49

625103
FLUCONAZOL UR 150 mg capsulas, 100 capsulas.
461,38
0,3
265,52
322,97

625301
AMIKACINA NORMON 125MG /2ML SOLUCION INYECTABLE, 50 VIALES.
33,94
0,3
19,53
23,76

625319
AMIKACINA NORMON 250MG /2ML SOLUCION INYECTABLE, 50 VIALES.
68,42
0,3
39,38
47,9

625327
AMIKACINA NORMON 500MG /2ML SOLUCION INYECTABLE, 50 VIALES.
136,29
0,3
78,44
95,41

625343
ZOLPIDEM PHARMAGENUS 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
37,22
0,3
21,42
26,05

625350
ZOLPIDEM CINFA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
25,62
0,3
14,74
17,93

625384
OMEPRAZOL GENERICOS JUVENTUS 20 mg capsulas , 500 capsulas.
102,31
0,3
58,88
71,62

625426
CLOXACILINA COMBINO PHARM 500MG/VIAL 100 INYEC EFG.
84,88
0,3
48,85
59,42

625434
CLOXACILINA COMBINO PHARM 1G/VIAL 100 INYECT EFG.
122,38
0,3
70,43
85,67

625459
LORAZEPAM NORMON 1MG 500COMPRIMIDOS.
13,12
0,3
7,55
9,18

625525
ACICLOVIR G.E.S. 250MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 50 VIALES.
251,35
0,3
144,65
175,95

625533
TRIFLUSAL UR 300 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
119,25
0,3
68,63
83,48

625541
TRAMADOL G.L. PHARMA 200 mg comprimidos de liberacion prolongada 500.
230,25
0,3
132,5
161,17

625681
IBUPROFENO NORMON 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos.
24,63
0,3
14,18
17,25

625798
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ARDINECLAV 500/125 MG comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
105,98
0,3
60,99
74,19

625889
CEFUROXIMA SALA 750MG 100 INY 6ML.
198,15
0,3
114,03
138,7

625897
LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA RATIOPHARM 20/12.5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
148,57
0,3
85,5
104

626036
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO IPS 1g/200mg polvo para solucion inyectable , 100 viales.
208
0,3
119,7
145,6

626051
AMOXIC/AC.CLAV SALA 1G/200MG 100 VI PO INY.
208
0,3
119,7
145,6

626085
CEFUROXIMA SALA 1500MG 50VIAL POLVO SOL INY.
208
0,3
119,7
145,6

626176
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg comprimidos , 500 comprimidos.
70,06
0,3
40,32
49,04

626465
MIRTAZAPINA RATIOPHARM 45 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
353,05
0,3
203,18
247,14

626556
MIRTAZAPINA RATIOPHARM 30 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
368,38
0,3
212
257,87

626606
MIRTAZAPINA RATIOPHARM 15 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
219,49
0,3
126,32
153,65

626663
CIPROFLOXACINO KORHISPANA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
220,59
0,3
126,95
154,42

626838
CIPROFLOXACINO KORHISPANA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
104,73
0,3
60,27
73,31

626846
CIPROFLOXACINO KORHISPANA 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
330,61
0,3
190,26
231,43

626861
MIDAZOLAM SALA 50mg/10ml solucion inyectable, 50 x 10 ml.
106,8
0,3
61,46
74,76

627141
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ARDINECLAV 875/125 MG comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
184,58
0,3
106,23
129,22

627232
AMLODIPINO CINFA 5 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
140,67
0,3
80,96
98,48

627257
AMLODIPINO CINFA 10 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
211,1
0,3
121,49
147,78

627265
AMLODIPINO UR 5 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
140,67
0,3
80,96
98,48

627281
AMLODIPINO UR 10 mg comprimidos, 500 comprimidos.
211,1
0,3
121,49
147,78

627299
AMLODIPINO BEXALABS 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
140,67
0,3
80,96
98,48

627356
AMLODIPINO BEXALABS 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
211,1
0,3
121,49
147,78

627372
AMLODIPINO KERN PHARMA 5 mg 500 COMPRIMIDOS.
57,29
0,3
32,97
40,1

627398
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg comprimidos , 500 comprimidos.
136,29
0,3
78,44
95,41

627455
RANITIDINA KERN PHARMA 150 mg comprimidos , 500 comprimidos.
76,24
0,3
43,88
53,37

627661
AMLODIPINO KERN PHARMA 10 mg 500 COMPRIMIDOS.
114,58
0,3
65,94
80,21

627695
AMLODIPINO PHARMAKERN 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
140,67
0,3
80,96
98,48

627703
AMLODIPINO PHARMAKERN 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
211,1
0,3
121,49
147,78

627778
LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
35,31
0,3
20,32
24,72

627786
LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
126,81
0,3
72,98
88,77

627869
LISINOPRIL MYLAN 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
35,48
0,3
20,42
24,84

627893
CARVEDILOL ALTER 25 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
136,45
0,3
78,53
95,52

627919
CARVEDILOL ALTER 6.25 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
70,18
0,3
40,39
49,13

628073
Furosemida Sala 20 mg Solucion inyectable, 100 ampollas de 2 ml.
28,9
0,3
16,63
20,23

628149
AZITROMICINA RATIOPHARM 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

628172
Furosemida Sala 250 mg / 25 ml Solucion para perfusion IV, 50 viales de 25 ml.
61,03
0,3
35,12
42,72

628230
ACICLOVIR RANBAXY 200MG COMPRIMIDOS, 500 COMPRIMIDOS.
340,65
0,3
196,04
238,46

628248
ACICLOVIR RANBAXY 800MG COMPRIMIDOS, 500 COMPRIMIDOS.
1030,14
0,3
592,82
721,09

628354
TRAMADOL NORMON 100 mg/2 ml solucion inyectable, 100 ampollas.
60,55
0,3
34,85
42,39

628388
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO UR 875 / 125 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
207,14
0,3
119,2
144,99

628396
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO UR 500 / 125 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
142,57
0,3
82,05
99,8

628511
SIMVASTATINA KORHISPANA 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
64,32
0,3
37,02
45,03

628529
SIMVASTATINA KORHISPANA 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
118,85
0,3
68,4
83,2

628727
SIMVASTATINA KORHISPANA 40 mg comprimidos , 500 comprimidos.
173,2
0,3
99,67
121,24

628735
CEFIXIMA SANDOZ 400 mg capsulas , 100 capsulas.
118,67
0,3
68,29
83,07

628818
CEFIXIMA SANDOZ 100 MG / 5 ML GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 20 frascos de 50 ml.
69,19
0,3
39,82
48,44

628842
CEFIXIMA SANDOZ 100 MG / 5 ML GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 20 frascos de 100 ml.
129,4
0,3
74,47
90,58

628859
TRIFLUSAL LAREQ 300 MG CAPSULAS, 500 capsulas.
119,25
0,3
68,63
83,48

628867
TRIFUSAL SANDOZ 300 mg capsulas , 500 capsulas.
110,78
0,3
63,75
77,54

629055
Lisinopril+Hidroclorotiazida Qualigen 20/12,5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
136,65
0,3
78,64
95,66

629253
AZITROMICINA KERN PHARMA 250 mg polvo para suspension oral en sobre , 100.
109,29
0,3
62,9
76,51

629261
AZITROMICINA KERN PHARMA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
327,87
0,3
188,69
229,52

629550
BISOPROLOL NORMON 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos.
35,34
0,3
20,34
24,74

629964
Azitromicina KERN PHARMA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco, 20 frascos de 15 ml.
69,63
0,3
40,07
48,74

630079
BISOPROLOL NORMON 10 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
73,19
0,3
42,12
51,23

630137
Azitromicina KERN PHARMA 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco, 20 frascos de 30 ml.
139,03
0,3
80,01
97,32

630178
CARVEDILOL KORHISPANA 25 mg comprimidos , 500 comprimidos.
136,65
0,3
78,64
95,66

630194
CARVEDILOL KERN PHARMA 6.25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos.
37,73
0,3
21,71
26,41

630210
PRAVASTATINA RATIO 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
204,72
0,3
117,81
143,3

630228
PRAVASTATINA RATIO 40 mg comprimidos , 500 comprimidos.
522,54
0,3
300,71
365,78

630236
PRAVASTATINA RATIO 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
291,67
0,3
167,85
204,17

630467
CARVEDILOL KERN PHARMA 25 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
126,48
0,3
72,79
88,54

630996
GABAPENTINA FLUOXCOMB 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
274,05
0,3
157,71
191,83

631010
LANSOPRAZOL CINFA 15 mg Capsulas gastrorresistentes, 500 capsulas.
206,64
0,3
118,92
144,65

631036
LANSOPRAZOL CINFA 30 mg Capsulas gastrorresistentes, 500 capsulas.
380,29
0,3
218,85
266,2

631051
IBUPROFENO NORMON 600 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos.
28,15
0,3
16,2
19,71

631069
CISAL 300 mg capsulas , 500 capsulas.
108,51
0,3
62,45
75,96

631176
TOBRAMICINA NORMON 50 mg/2 ml Sol. Inyec. 100 amp.
99,99
0,3
57,54
69,99

631192
ENALAPRIL NORMON 5MG comprimidos, 500 comprimidos.
47,89
0,3
27,56
33,52

631226
TOBRAMICINA NORMON 100 mg/2 ml Sol. inyectable, 100 viales.
160,93
0,3
92,61
112,65

631325
LISINOPRIL MYLAN 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
136,06
0,3
78,3
95,24

631358
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO IPS 2 g/ 200 mg polvo para solucion inyectable , 50 viales de 100 ml.
166,4
0,3
95,76
116,48

631382
AMLODIPINO ADAMED 10 mg comprimidos , 500 comprimidos.
114,58
0,3
65,94
80,21

631390
AMLODIPINO ADAMED 5 mg comprimidos , 500 comprmidos.
57,29
0,3
32,97
40,1

631440
ACICLOVIR SALA 250MG 50 VIAL SOL PERFUS.
251,35
0,3
144,65
175,95

631457
FUROSEMIDA REIG JOFRE 250 mg/25 ml solucion para perfusion IV , 50 viales.
61,04
0,3
35,13
42,73

631465
FUROSEMIDA REIG JOFRE 20 mg/2 ml solucion inyectable , 100 ampollas.
27,9
0,3
16,06
19,53

631481
CEFOTAXIMA NORMON 2 g POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE IV, 50 viales + 50 ampollas.
270,07
0,3
155,42
189,05

631911
CEFOTAXIMA NORMON 500 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE IV, 100 viales+100ampollas.
180,72
0,3
104
126,5

631978
AZITROMICINA KERN PHARMA 500 mg polvo para suspension ora.
218,58
0,3
125,79
153,01

632190
AMLODIPINO ALTER 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
140,67
0,3
80,96
98,48

632281
AMOXICILINA DAVUR 1 g polvo para suspension oral , 500 sobres.
113,5
0,3
65,32
79,45

632372
CARVEDILOL PHARMAGENUS 25 mg comprimidos , 500 comprimidos.
136,65
0,3
78,64
95,66

632539
AMOXICILINA BELMAC 1 g polvo para suspension oral , 500 sobres.
113,5
0,3
65,32
79,45

632547
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 125/31,25 mg SUSPENSION EXTEMPORANEA, 20 frascos con 120 ml.
41,98
0,3
24,16
29,39

632646
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 250/62,5 mg sobres, 500 sobres.
88,49
0,3
50,93
61,95

632653
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 500/125 mg sobres, 500 sobres.
160,54
0,3
92,39
112,38

632661
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 875/125 mg sobres, 500 sobres.
207,91
0,3
119,65
145,54

632711
CEFONICID ALACAN IM 1G/VIAL 100 INYECT 2,5ML EFG.
488,25
0,3
280,98
341,78

632745
CEFONICID ALACAN IV 1G/VIAL 100 INYECT 2,5ML EFG.
499,2
0,3
287,28
349,44

632760
CEFOTAXIMA CENTRUM IV 1G/VIAL 100 INYECT 4ML EFG.
360,17
0,3
207,27
252,12

632828
CEFOTAXIMA CENTRUM IV 500MG/VIAL 100 INY 2ML EFG.
210,19
0,3
120,96
147,13

632851
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 500 mg/125 mg comprimidos recubiertos , 100 comprimidos.
21,31
0,3
12,26
14,91

632976
CEFOTAXIMA CENTRUM IM 1G/VIAL 100 INY 4ML EFG.
320,76
0,3
184,59
224,53

633016
CARVEDILOL PHARMAGENUS 6.25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
70,18
0,3
40,39
49,13

633024
AMLODIPINO ALTER 10 mg comprimidos, 500 comprimidos.
211,1
0,3
121,49
147,78

633115
CEFOTAXIMA CENTRUM IV 2G/VIAL 100 INYECT 10ML EFG.
649,18
0,3
373,59
454,43

633206
SIMVASTATINA NORMON 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
247,71
0,3
142,56
173,41

633263
CARVEDILOL BEXAL 25 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
136,65
0,3
78,64
95,66

633396
GABAPENTINA COMBINO PHARM 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
274,05
0,3
157,71
191,83

633503
CEFONICID ALTER 500MG IV 100INYEC 2,5ML EFG.
222,09
0,3
127,81
155,46

633776
AZITROMICINA NORMON 250 mg polvo para suspension oral en sobre , 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

633800
CIPROFLOXACINO SANDOZ 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
372,08
0,3
214,12
260,45

633883
CARVEDILOL VEGAL 12.5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos.
92,86
0,3
53,44
65

634006
SIMVASTATINA TEVAGEN 10 mg comprimidos 500 comprimidos.
76,25
0,3
43,88
53,37

634030
AZITROMICINA CINFA 500 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

634048
AZITROMICINA CINFA 500 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL; 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

634063
FLUCONAZOL MABO 200 mg capsulas, 100 capsulas.
558,32
0,3
321,3
390,82

634071
SIMVASTATINA TEVAGEN 20 mg comprimidos 500 comprimidos.
139,37
0,3
80,21
97,57

634089
SIMVASTATINA TEVAGEN 40 mg comprimidos 500 comprimidos.
178,48
0,3
102,71
124,93

634113
CEFONICID NORMON 1 g I.V., 100 viales + 100 ampollas.
459,94
0,3
264,68
321,95

634162
FLUCONAZOL MABO 50 mg capsulas, 500 capsulas.
697,51
0,3
401,4
488,25

634188
AZITROMICINA RATIOPHARM 500 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE; 100 SOBRES.
298,5
0,3
171,78
208,95

634204
FLUCONAZOL MABO 100 mg capsulas, 100 capsulas.
279,16
0,3
160,65
195,41

634220
FLUCONAZOL MABO 150 mg capsulas, 100 capsulas.
419,28
0,3
241,29
293,5

634238
OMEPRAZOL ORTODROL 20 mg capsulas duras gastrorresistentes , 500 capsulas.
102,95
0,3
59,25
72,07

634253
OMEPRAZOL VIR 20MG CAPSULAS, 500 CAPSULAS.
102,95
0,3
59,25
72,07

634360
AZITROMICINA RATIOPHARM 250 mg, polvo para susp. oral en sobre, 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

634493
CARVEDILOL KORHISPANA 6.25 mg comprimidos , 500 comprimidos.
70,18
0,3
40,39
49,13

634501
CARVEDILOL PHARMAGENUS 12.5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
92,86
0,3
53,44
65

634535
CARVEDILOL KORHISPANA 12.5 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
92,86
0,3
53,44
65

634543
CARVEDILOL BEXAL 6,25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 500 comprimidos.
70,18
0,3
40,39
49,13

634568
FLUCONAZOL NORMON 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 15 viales de 200 ml.
280,76
0,3
161,57
196,53

634949
SIMVASTATINA NORMON 20 mg comprimidos recubiertos; 500 comprimidos.
139,54
0,3
80,3
97,67

634956
SIMVASTATINA QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
76,25
0,3
43,88
53,37

635037
FLUCONAZOL GENERIS 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa, 50 viales de 200 ml.
935,89
0,3
538,59
655,13

635219
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO GENERIS 2g/200mg polvo para perfusion, 50 viales de 100 ml.
166,4
0,3
95,76
116,48

635284
CITALOPRAM MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
188
0,3
108,19
131,6

635292
CIPROFLOXACINO TEVA 500 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
179,17
0,3
103,11
125,42

635342
FAMOTIDINA NORMON 40 mg Comprimidos , 500 comprimidos.
138,53
0,3
79,72
96,97

635359
SERTRALINA ORTODROL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula 500 comprimidos.
324,31
0,3
186,63
227,01

635896
MIRTAZAPINA COMBINO PHARM 30 mg comprimidos , 500 comprimidos.
366,74
0,3
211,05
256,72

635912
GABAPENTINA STADA 300 mg capsulas duras , 500 capsulas.
158,01
0,3
90,93
110,6

635920
GABAPENTINA STADA 400 mg capsulas duras , 500 capsulas.
195,29
0,3
112,39
136,71

635979
SERTRALINA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 500 comprimidos.
343,38
0,3
197,61
240,37

635987
SERTRALINA NORMON 50mg comprimidos recubiertos con pelicula; 500 comprimidos.
230,44
0,3
132,62
161,32

635995
CEFOTAXIMA TORLAN 2g polvo y disolvente para solucion inyectabale IV, 100 viales +100 ampollas.
619,62
0,3
356,58
433,73

636092
SERTRALINA RATIOPHARM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
343,38
0,3
197,61
240,37

636100
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg Capsulas gastrorresistentes, 500 capsulas.
380,29
0,3
218,85
266,2

636134
SERTRALINA RATIOPHARM 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
230,44
0,3
132,62
161,32

636258
SERTRALINA SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
230,44
0,3
132,62
161,32

636274
SERTRALINA SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
343,38
0,3
197,61
240,37

636316
AZITROMICINA CUVE 250 mg polvo para suspension oral en sobre , 100 sobres.
148,88
0,3
85,68
104,22

636357
AZITROMICINA CUVE 500 mg polvo para suspension oral en sobre , 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

636423
AZITROMICINA CUVE 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

636431
AZITROMICINA CUVE 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 20 frascos de 15 ml.
82,98
0,3
47,75
58,08

636449
AZITROMICINA CUVE 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 20 frascos de 30 ml.
165,09
0,3
95
115,56

636456
AZITROMICINA MYLAN 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula ,150 comprimidos.
396,84
0,3
228,38
277,8

636506
SIMVASTATINA NORMON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
94,46
0,3
54,36
66,12

636514
ZOLPIDEM DESGEN 5 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
33,15
0,3
19,08
23,21

636522
ZOLPIDEM DESGEN 10 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
35,85
0,3
20,63
25,09

636647
Quinapril Cinfamed 5 mg comprimidos; 500 comprimidos.
45,71
0,3
26,31
32

636696
MIRTAZAPINA SANDOZ 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
366,74
0,3
211,05
256,72

636704
SERTRALINA KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
101,26
0,3
58,28
70,89

636837
CITALOPRAM MABO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 Comprimidos.
241,74
0,3
139,12
169,22

636951
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 500/125 mg polvo para suspension oral , 500 sobres.
189,51
0,3
109,06
132,66

636977
SERTRALINA KERN PHARMA 100 MG COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
198,69
0,3
114,35
139,09

636985
DICLOFENACO LLORENS 50MG 500 COMPRIMIDOS.
27,43
0,3
15,79
19,21

637058
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 250/62,5 mg polvo para suspension oral , 500 sobres.
97,89
0,3
56,34
68,53

637280
ALPRAZOLAM STADA 0,5 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
32,9
0,3
18,94
23,04

637454
CITALOPRAM KERN PHARMA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
109,08
0,3
62,78
76,36

637744
SERTRALINA CUVE 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
230,44
0,3
132,62
161,32

637751
SERTRALINA CUVE 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
343,38
0,3
197,61
240,37

637884
ATENOLOL ALTER 100MG 500 COMPRIMIDOS.
67,16
0,3
38,65
47,01

637983
AMOXICILINA CINFA 500 mg polvo para suspension oral, 500 sobres.
52,83
0,3
30,4
36,98

638080
LANSOPRAZOL TEVA 15 mg capsulas gastrorresistentes ,500 comprimidos gastrorresistentes.
206,64
0,3
118,92
144,65

638205
DICLOFENACO LLORENS 75MG 100 AMPOLLAS 3ML.
21,93
0,3
12,62
15,35

638213
DICLOFENACO LLORENS 100MG 100 SUPOSITORIOS.
13,99
0,3
8,05
9,79

638247
ENALAPRIL VIR 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
50,99
0,3
29,34
35,69

638320
CITALOPRAM CUVE 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
247,09
0,3
142,2
172,97

638338
LANSOPRAZOL TEVA 30 mg capsulas gastrorresistentes, 500 capsulas.
373,78
0,3
215,1
261,64

638452
SINVASTATINA TECNIGEN 20 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos.
151,12
0,3
86,97
105,79

638486
ENALAPRIL VIR 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
114,56
0,3
65,93
80,2

638494
ENALAPRIL LAREQ 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
51,94
0,3
29,89
36,36

638668
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO MUNDOGEN 500/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
196,61
0,3
113,15
137,63

638825
GABAPENTINA COMBIX 800 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
336,81
0,3
193,83
235,77

640151
AZITROMICINA MYLAN 500 mg polvo para suspension oral en sobre , 100 sobres.
298,5
0,3
171,78
208,95

640524
AZITROMICINA MYLAN 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 15 ML. X 20.
82,98
0,3
47,75
58,08

640532
AZITROMICINA MYLAN 200 mg/5 ml polvo para suspension oral en frasco , 30 ML. X 20.
165,09
0,3
95
115,56

641258
CIPROFLOXACINO TARBIS 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
84,11
0,3
48,41
58,88

641266
CIPROFLOXACINO TARBIS 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
164,21
0,3
94,5
114,95

641274
CIPROFLOXACINO TARBIS 750 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
310,36
0,3
178,61
217,26

641548
SERTRALINA CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 500 Comprimidos.
230,44
0,3
132,62
161,32

641944
SERTRALINA CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 500 Comprimidos.
343,38
0,3
197,61
240,37

642033
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg Capsulas gastrorresistentes, 500 capsulas.
206,64
0,3
118,92
144,65

642066
SERTRALINA DERMOGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 500 comprimidos.
343,38
0,3
197,61
240,37

642678
Enalapril ratiopharm 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
207,96
0,3
119,68
145,58

642702
ATENOLOL RATIOPHARM 100 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
55,31
0,3
31,83
38,72

642801
CIPROFLOXACINO LASA 250 mg comprimidos recubiertos , 500 comprimidos.
336,46
0,3
193,63
235,53

642819
CIPROFLOXACINO LASA 500 mg comprimidos recubiertos , 500.
652,58
0,3
375,55
456,81

642827
CIPROFLOXACINO LASA 750 mg comprimidos recubiertos , 500.
976,62
0,3
562,02
683,63

643932
ENALAPRIL RATIOPHARM 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
59,2
0,3
34,07
41,44

644369
Ondansetron Ratiomed 8 mg comprimidos, 500 comprimidos.
4056,43
0,3
2334,4
2839,51

645549
TRAMADOL STADA 100 mg solucion inyectable , 100 ampollas.
60,58
0,3
34,86
42,4

645697
ISOFLURANO INIBSA 100% Liquido para inhalacion del vapor Isoflurano , 10 frascos de 100 ml.
442,93
0,3
254,9
310,05

645812
ENALAPRIL LAREQ 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
140,99
0,3
81,14
98,7

645838
ENALAPRIL PENSA 5 mg comprimidos , 500 comprimidos.
51,94
0,3
29,89
36,36

645846
ENALAPRIL PENSA 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
140,99
0,3
81,14
98,7

646638
TRAMADOL RATIOPHARM 50MG 500 CAPSULAS EFG.
76,94
0,3
44,28
53,86

646794
LISINOPRIL SECUBAR 5 mg comprimidos, 500 comprimidos.
35,31
0,3
20,32
24,72

646802
LISINOPRIL SECUBAR 20 mg comprimidos, 500 comprimidos.
135,67
0,3
78,08
94,97

646844
ISOFLURANO INIBSA 100% Liquido para inhalacion del vapor Isoflurano , 10 frascos de 250 ml.
973,77
0,3
560,39
681,64

646851
FAMOTIDINA RATIOPHARM 20 20MG 500 COMPRIM.
173,04
0,3
99,58
121,13

646877
FAMOTIDINA RATIOPHARM 40MG 500 COMPRIMIDOS EFG.
223,69
0,3
128,73
156,58

647503
Sertralina Tarbis 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
318,75
0,3
183,44
223,13

647511
Sertralina Tarbis 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 500 comprimidos.
213,47
0,3
122,85
149,43

648428
FAMOTIDINA MABO 20 mg comprimidos , 500 comprimidos.
158,7
0,3
91,33
111,09

648436
FAMOTIDINA MABO 40 mg comprimidos , 500 comprimidos.
293,07
0,3
168,66
205,15

648709
ZIDOVUDINA COMBINO PHARM 250 mg capsulas , 300 capsulas.
599,56
0,3
345,04
419,7

649228
RANITIDINA NORMON 300 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
270,67
0,3
155,76
189,46

649236
RANITIDINA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
143,46
0,3
82,56
100,42

649459
CAPTOPRIL NORMON 25 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
68,51
0,3
39,42
47,95

649467
CAPTOPRIL NORMON 50 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
137,33
0,3
79,03
96,13

649483
ATENOLOL NORMON 50 mg ComprimidosRecubiertos , 500 comprimidos.
34,28
0,3
19,73
24

649491
ATENOLOL NORMON 100 mg Comprimidos Recubiertos , 500 comprimidos.
61,59
0,3
35,44
43,11

649756
NIFEDIPINO Retard STADA 20 mg comprimidos de liberacion prolongada; 500 comprimidos.
46,05
0,3
26,5
32,23

649772
GEMFIBROZILO STADA 600 mg comprimidos, 500 comprimidos.
98,7
0,3
56,8
69,09

649822
CAPTOPRIL RATIOPHARM 25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
68,12
0,3
39,2
47,68

649830
CAPTOPRIL RATIOPHARM 50 mg comprimidos, 500 COMPRIMIDOS.
136,53
0,3
78,57
95,57

649848
Naproxeno ratiopharm 500 mg comprimidos recubiertos, 500 comprimidos.
64,31
0,3
37,01
45,02

649939
CAPTOPRIL APOTHECON 25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
61,21
0,3
35,22
42,84

649954
CAPTOPRIL PENSA 25 mg comprimidos, 500 comprimidos.
62,78
0,3
36,13
43,95

649962
CAPTOPRIL PENSA 50 mg comprimidos, 500 comprimidos.
120,74
0,3
69,48
84,51

649996
RANITIDINA MABO 150MG comprimidos, 500 comprimidos.
155,56
0,3
89,52
108,89

650081
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 30 mg/5 ml.
137,09
0,3
61,47
95,96

650082
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 100 mg/16´7 ml.
346,81
0,3
201,29
262,29

650083
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 150 mg/ 25 ml.
495,25
0,3
301,2
366,19

650084
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 300 mg/50 ml.
961,02
0,3
614,71
697,44

650359
AMOXICILINA/CLAVULANICO NORMON 2 G/200 MG polvo para solucion inyectable, 1 vial.
4,54
0,3
2,04
3,18

650441
PERGOLIDA TEVA 0.25MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
7,02
0,3
3,15
4,92

650442
PERGOLIDA TEVA 0.25MG 50 COMPRIMIDOS EFG.
11,69
0,3
5,24
8,18

650443
PERGOLIDA TEVA 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG.
26,82
0,3
12,03
18,78

651230
CEFTRIAXONA IPS 2 g, polvo para solucion para perfusion , 1 ampolla.
17,36
0,3
7,78
12,15

651272
CEFTRIAXONA DIASA 2 g polvo para solucion para perfusion, 1 vial.
17,36
0,3
7,78
12,15

651303
CEFTRIAXONA LEVEL 2 g polvo para solucion para perfusionIV, 1 vial.
17,36
0,3
7,78
12,15

651361
CEFTRIAXONA GENERIS 2 G, polvo para solucion para perfusion, 1 vial.
13,69
0,3
6,14
9,59

651440
CEFTRIAXONA TECNIGEN 2 g polvo para solución para perfusión 1.
17,36
0,3
7,78
12,15

651454
KETOCONAZOL EDIGEN 2% 100ML GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

651469
CEFTAZIDIMA COMBINO PHARM 2 g polvo para perfusion, 1 vial.
16,42
0,3
7,36
11,49

651470
CEFTAZIDIMA COMBINO PHARM 1 g polvo para perfusion, 1 vial.
8,8
0,3
3,95
6,17

651485
ONDANSETRON INIBSA 2 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 2 ml.
38,32
0,3
17,19
26,84

651486
ONDANSETRON INIBSA 2 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 4 ml.
60,93
0,3
27,32
42,65

651534
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 500 mg/ 25 ml.
411,75
0,3
245
307,75

651565
ONDANSETRON MADAUS 2 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 2 ml.
39,11
0,3
17,54
27,38

651971
KETOCONAZOL SESDERMA 2% gel 100 ml.
4,51
0,3
2,02
3,15

652000
PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml (30 mg).
124,43
0,3
55,8
87,11

652003
PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 16,7 ml (100 mg).
324,08
0,3
186
241,19

652004
PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml (300 mg).
876,74
0,3
557,98
638,45

652069
CEFTAZIDIMA NORMON 1 G POLVO PARA PERFUSION, 1 vial.
8,63
0,3
3,87
6,04

652071
CEFTAZIDIMA NORMON 2 G POLVO PARA PERFUSION, 1 vial.
16,09
0,3
7,22
11,27

652084
Cefazolina GENFARMA 2 g polvo para solucion inyectable IV, 1 vial.
3,87
0,3
2
3,12

652085
CEFAZOLINA SALA 2 g polvo para solucion inyectable IV , 1 vial.
3,87
0,3
2
3,12

652125
Paclitaxel Ferrer Farma 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 30 mg/5 ml.
124,43
0,3
55,8
87,11

652126
Paclitaxel Ferrer Farma 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 100 mg/16,7 ml.
324,08
0,3
186
241,19

652127
Paclitaxel Ferrer Farma 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 150 mg/25 ml.
462,25
0,3
278,99
343,1

652128
Paclitaxel Ferrer Farma 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 300 mg/50 ml.
876,74
0,3
557,98
638,45

652134
NIMODIPINO G.E.S. 0,2 mg/ml solucion para perfusion, 1 frasco.
12,1
0,3
5,43
8,48

652319
ACICLOVIR TEVA 5% 15G CREMA EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

652776
ISOFLURANO INIBSA 100% Liquido para inhalacion del vapor Isoflurano , 1 frasco de 250 ml.
130,37
0,3
58,46
91,26

652955
CEFTAZIDIMA DIASA 2 g polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
16,09
0,3
7,22
11,27

652957
CEFTAZIDIMA DIASA 1 g polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
8,63
0,3
3,87
6,04

652988
CEFTAZIDIMA IPS 1g polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
8,63
0,3
3,87
6,04

653028
CICLOPIROX OLAMINA BIOGALENICA 1% 30ML SOL CUT EFG.
3,14
0,3
2
3,12

653201
ACICLOVIR MABO 5% 15G CREMA EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

653303
ACICLOVIR TOPICO PHARMAGENUS 5% CREMA 15 G.
10,52
0,3
4,72
7,37

653512
TIOCONAZOL KORHISPANA 28% 12ML SOLUCIO CUTANEA EFG.
16,25
0,3
7,29
11,38

653594
TIOCONAZOL MEDE 28% 12ML SOLUCION CUTANEA EFG.
16,25
0,3
7,29
11,38

653599
ONDANSETRON GENERIS 2 mg/ml solucion inyectable, 5 x 2 ml.
36,25
0,3
16,25
25,37

653602
ONDANSETRON GENERIS 2 mg/ml solucion inyectable, 5 x 4 ml.
58,2
0,3
26,1
40,74

653715
PAMIDRONATO DISODICO COMBINO PHARM 15 mg polvo para solucion para perfusion, 4 viales.
133,02
0,3
59,65
93,12

653716
PAMIDRONATO DISODICO COMBINO PHARM 30 mg polvo para solucion para perfusion, 4 viales.
215,25
0,3
112,74
165

653719
PAMIDRONATO DISODICO COMBINO PHARM 60 mg polvo para solucion para perfusion, 1 vial.
133,02
0,3
59,65
93,12

653720
PAMIDRONATO DISODICO COMBINO PHARM 90 mg polvo para solucion para perfusion, 1 vial.
175,09
0,3
85,72
133,82

653807
CIPROFLOXACINO BIOMENDI 2 mg/ml, solucion para perfusion , 1 x 100 ml.
14,44
0,3
6,48
10,12

653810
CIPROFLOXACINO BIOMENDI 2 mg/ml, solucion para perfusion , 1 x 200 ml.
25,54
0,3
11,45
17,87

653812
CIPROFLOXACINO G.E.S. 2 mg/ml, solucion para perfusion , 1 x 100 ml.
14,44
0,3
6,48
10,12

653813
CIPROFLOXACINO G.E.S. 2 mg/ml, solucion para perfusion , 1 x 200 ml.
25,54
0,3
11,45
17,87

653872
ONDANSETRON MAYNE 2 mg/ml, solucion inyectable , 5 ampollas de 2 ml.
37,97
0,3
17,02
26,57

653875
ONDANSETRON MAYNE 2 mg/ml, solucion inyectable , 5 ampollas de 4 ml.
59,7
0,3
26,77
41,79

654055
PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 25 ml (150 mg).
461,86
0,3
278,73
342,83

654271
FLUCONAZOL TECNIGEN 2 mg/ml solucion para perfusion 1 x 200 ml.
26,13
0,3
11,72
18,3

654273
OFLOXACINO G.E.S. 2 mg/ml Solucion para perfusion , 1 bolsa de 100 ml.
17,59
0,3
7,89
12,32

654274
OFLOXACINO GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion, 1 bolsa de 100 ml.
17,59
0,3
7,89
12,32

654414
FLUCONAZOL REIG JOFRE 2 mg/ml solucion para perfusion , 1 x 50 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

654415
FLUCONAZOL REIG JOFRE 2 mg/ml solucion para perfusion , 1 x 100 ml.
14,19
0,3
6,36
9,93

654416
FLUCONAZOL REIG JOFRE 2 mg/ml solucion para perfusion , 1 x 200 ml.
26,13
0,3
11,72
18,3

654417
Ciprofloxacino Generis 2 mg/ml Solucion para perfusion, 1 x 100 ml.
11,24
0,3
5,04
7,87

654421
FLUCONAZOL BIOMENDI 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 BOLSA DE 50 ML.
7,09
0,3
3,18
4,96

654422
FLUCONAZOL BIOMENDI 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 BOLSA DE 100 ML.
14,19
0,3
6,36
9,93

654423
FLUCONAZOL BIOMENDI 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 BOLSA DE 200 ML.
26,13
0,3
11,72
18,3

654425
FLUCONAZOL FARMAGES 2 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION, 1 bolsa de 50 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

654428
FLUCONAZOL FARMAGES 2 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION, 1 bolsa de 100 ml.
14,19
0,3
6,36
9,93

654429
FLUCONAZOL FARMAGES 2 MG/ML, SOLUCION PARA PERFUSION, 1 bolsa de 200 ml.
26,13
0,3
11,72
18,3

654430
Fluconazol GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion , 1 x 50 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

654431
Fluconazol GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion , 1 x 100 ml.
14,19
0,3
6,36
9,93

654432
Fluconazol GENFARMA 2 mg/ml Solucion para perfusion , 1 x 200 ml.
26,13
0,3
11,72
18,3

654516
PACLITAXEL STADA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml.
124,34
0,3
55,76
87,05

654519
PACLITAXEL STADA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 16,7 ml.
324,02
0,3
185,96
241,14

654520
PACLITAXEL STADA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 25 ml.
462,19
0,3
278,95
343,05

654521
PACLITAXEL STADA 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
876,63
0,3
557,9
638,36

654563
CEFTAZIDIMA SALA 1 g polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
8,63
0,3
3,87
6,04

654564
CEFTAZIDIMA SALA 2 g polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
16,09
0,3
7,22
11,27

654645
PIPERACILINA/TAZOBACTAM STADA 2/0,25 G POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 VIAL + 1 AMP.
9,13
0,3
4,1
6,4

654646
PIPERACILINA/TAZOBACTAM STADA 4/0,5 g polvo para solucion inyectable, 1 vial.
16,09
0,3
7,22
11,27

656030
ACIDO VALPROICO G.E.S. 400 mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial + 1 ampolla.
6,45
0,3
2,89
4,51

656031
ACIDO VALPROICO GENFARMA 400 mg, polvo y disolvente para solucion inyectable , 1 vial + 1 ampolla.
6,45
0,3
2,89
4,51

656046
PIPERACILINA /TAZOBACTAM TEVA 2/0,25 G POLVO Y DISOLVENTE PARA SOL. INYEC., 1VIAL+1AMPOLLA.
9,13
0,3
4,1
6,4

656047
PIPERACILINA /TAZOBACTAM TEVA 4/0,5 G POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1VIAL+1AMPOLLA.
16
0,3
7,18
11,21

656084
FLUCONAZOL SALA 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 50 ml.
6,81
0,3
3,05
4,76

656085
FLUCONAZOL SALA 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 100 ml.
13,55
0,3
6,08
9,49

656086
FLUCONAZOL SALA 2 MG/ML SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial de 200 ml.
24,79
0,3
11,12
17,36

656095
IOHEXOL GENFARMA 240MG I/ML BOLSA 50ML SOL INY EFG.
15,91
0,3
7,13
11,13

656096
IOHEXOL GENFARMA 300MG I/ML BOLSA 50ML SOL INY EFG.
23,85
0,3
10,7
16,7

656097
IOHEXOL GENFARMA 300MG I/ML BOLSA 100ML SO INY EFG.
47,74
0,3
21,41
33,42

656098
IOHEXOL GENFARMA 300MG I/ML 500ML SOLUC INYECT EFG.
176,38
0,3
86,58
135,16

656099
IOHEXOL GENFARMA 350MG I/ML BOLSA 50ML SOL INY EFG.
28,69
0,3
12,87
20,09

656100
IOHEXOL GENFARMA 350MG I/ML BOLSA 100ML SO INY EFG.
57,37
0,3
25,73
40,17

656101
IOHEXOL G.E.S. 350MG I/ML BOLSA 50ML SOLUC INY EFG.
28,69
0,3
12,87
20,09

656102
Iohexol G.E.S. 350 mgI/ml. Solucion inyectable, 1 bolsa de 100 ml.
57,37
0,3
25,73
40,17

656105
IOHEXOL G.E.S. 300MG I/ML BOLSA 50ML SOL INYEC EFG.
23,85
0,3
10,7
16,7

656106
IOHEXOL G.E.S. 300MG I/ML BOLSA 100ML SOLU INY EFG.
47,74
0,3
21,41
33,42

656107
IOHEXOL G.E.S. 300MG I/ML 500ML SOLUC INYECTAB EFG.
176,38
0,3
86,58
135,16

656110
IOHEXOL G.E.S. 240MG I/ML BOLSA 50ML SOL INYEC EFG.
15,91
0,3
7,13
11,13

656160
PIPERACILINA TAZOBACTAM SALA 4/0.5 g polvo para solucion inyectable, 1 vial.
16,09
0,3
7,22
11,27

656167
Piperacilina Tazobactam SALA 2/0.25 g polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial +1 ampolla.
9,13
0,3
4,1
6,4

656192
METRONIDAZOL BIOMENDI 5 mg/ml solucion para perfusion, 1 x 300 ml.
4,82
0,3
2,16
3,37

656194
METRONIDAZOL G.E.S. 5 mg/ml solucion para perfusion, 1 x 300 ml.
8,93
0,3
4
6,24

656246
ONDANSETRON STADA 2 mg/ml solucion inyectable, 5 ampollas de 2 ml.
36,25
0,3
16,25
25,37

656247
ONDANSETRON STADA 2 mg/ml solucion inyectable, 5 ampollas de 4 ml.
58,2
0,3
26,1
40,74

656271
CEFTAZIDIMA LDP TORLAN 1G POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial.
8,15
0,3
3,65
5,7

656274
CEFTAZIDIMA LDP TORLAN 2G POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial.
15,61
0,3
7
10,93

656337
CEFOXITINA IPS 2 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 1 vial + 1 ampolla.
9,57
0,3
4,29
6,7

656353
METRONIDAZOL DIASA 5mg/ml solucion para perfusion, 1 x 100 ml.
4,42
0,3
2
3,12

656354
NIMODIPINO GENFARMA 0,2 mg/ml.solucion para perfusion, 1 x 50 ml.
12,1
0,3
5,43
8,48

656404
Flumazenilo G.E.S. 0,1 mg/ml. Solucion inyectable, 5 ampollas de 5 ml.
40,35
0,3
18,1
28,26

656407
Flumazenilo G.E.S. 0,1 mg/ml. Solucion inyectable, 5 ampollas de 10 ml.
63,85
0,3
28,63
44,69

656408
Flumazenilo GES 0,1 mg/ml solucion inyectable con conservante, 5 viales de 10 ml.
63,85
0,3
28,63
44,69

656409
Flumazenil GENFARMA 0,1 mg/ml Solucion inyectable, 5 ampollas de 5 ml.
40,35
0,3
18,1
28,26

656410
Flumazenil GENFARMA 0,1 mg/ml. Solucion inyectable, 5 ampollas de 10 ml.
63,85
0,3
28,63
44,69

656411
Flumazenilo GENFARMA 0,1 mg/ml solucion inyectable con conservante, 5 viales de 10 ml.
63,85
0,3
28,63
44,69

656415
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 MG/ML solucion inyectable , 5 ampollas de 2 ml cada una.
36,25
0,3
16,25
25,37

656416
ONDANSETRON FRESENIUS KABI 2 MG/ML solucion inyectable , 5 ampollas de 4 ml cada una.
58,2
0,3
26,1
40,74

656433
PIPERACILINA/TAZOBACTAM COMBINO PHARM 2/0,25 g polvo y disolvente para solucion inyectable , 1 vial + 1 ampolla.
9,13
0,3
4,1
6,4

656434
PIPERACILINA/TAZOBACTAM COMBINO PHARM 4/0,5 g polvo para solucion inyectable , 1 vial.
16,06
0,3
7,2
11,24

656435
ONDANSETRON MYLAN 2 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 2 ml.
36,25
0,3
16,25
25,37

656436
ONDANSETRON MYLAN 2 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 4 ml.
58,2
0,3
26,1
40,74

656474
ISIS 10 mg/g crema , 1 tubo de 30 g.
7,54
0,3
3,38
5,28

656477
GRANISETRON G.E.S. 1 MG, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 10 comprimidos.
68,67
0,3
30,79
48,07

656934
CARBAMAZEPINA ALTER 400MG 100 COMP EFG.
11,36
0,3
5,1
7,96

656942
CARBAMAZEPINA ALTER 400MG 30 COMP EFG.
3,62
0,3
2
3,12

656959
CARBAMAZEPINA ALTER 200MG 100 COMP EFG.
5,92
0,3
2,65
4,14

657148
METRONIDAZOL NORMON solucion para perfusion , 1 frasco de 300 ml.
12,75
0,3
5,72
8,93

657155
METRONIDAZOL NORMON solucion para perfusion , 1 frasco de 100 ml.
4,98
0,3
2,23
3,48

657916
CISPLATINO FERRER FARMA 50 mg concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 100 ml.
33,61
0,3
15,07
23,53

657924
CISPLATINO FERRER FARMA 25 mg concentrado para solucion para perfusion ,1 vial de 50 ml.
16,92
0,3
7,59
11,85

657932
CISPLATINO FERRER FARMA 10MG 1 VIAL 20ML.
6,76
0,3
3,03
4,73

658126
MOMETASONA KORHISPANA 0,1% solucion cutanea, 60 ml solucion.
8,01
0,3
3,59
5,6

658132
Furosemida GESFUR 250mg 25ml Solucion para perfusion, 4 ampollas de 25 ml solucion.
6,57
0,3
2,95
4,61

658160
OXIPLATINO HOSPIRA 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 mg.
191,54
0,3
96,78
148,4

658162
OXIPLATINO HOSPIRA 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 100 mg.
335,33
0,3
193,56
249,05

658178
PANTOPRAZOL COMBINO PHARM 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
7,09
0,3
3,18
4,96

658191
ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 15 g.
10,52
0,3
4,72
7,37

658277
Folinato Calcico Genfarma 350mg polvo para solucion inyectable, 1 vial.
42,31
0,3
18,97
29,61

658282
FOLINATO CALCICO G.E.S. 350 mg polvo para solucion inyectable, 1 vial.
42,31
0,3
18,97
29,61

658316
TERBINAFINA COMBIX 10 mg/g crema, 30 g crema.
7,54
0,3
3,38
5,28

658329
OXALIPLATINO RATIOPHARM 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 mg (10 ml).
191,54
0,3
96,78
148,4

658330
OXALIPLATINO RATIOPHARM 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 100 mg (20 ml).
335,33
0,3
193,56
249,05

658341
RAMIPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 2,5/12,5 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
4,95
0,3
2,22
3,47

658343
RAMIPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA TECNIGEN 5/25 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos.
9,88
0,3
4,43
6,92

658345
TERBINAFINA CHEMO TECHNIC 10 mg/g crema, 30 g crema.
7,56
0,3
3,39
5,29

658360
ONDANSETRON IPS 4mg solucion inyectable , 5 ampollas.
37,51
0,3
16,82
26,26

658361
ONDANSETRON IPS 8mg solucion inyectable , 5 ampollas de 4 ml.
59,63
0,3
26,74
41,74

658375
VINORELBINA FERRER FARMA 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 1 ml.
17,53
0,3
7,86
12,27

658376
VINORELBINA FERRER FARMA 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 5 ml.
80,27
0,3
35,99
56,18

658390
Ondansetron Farmaprojects 4 mg solucion inyectable, 5 ampollas de 2 ml solucion.
37,84
0,3
16,97
26,49

658391
Ondansetron Farmaprojects 8 mg solucion inyectable, 5 ampollas de 4 ml solucion.
58,68
0,3
26,31
41,07

658428
Piperacilina Tazobactam Ranbaxy 2/0.25 g polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial + 1 amp.
9,13
0,3
4,1
6,4

658429
PIPERACILINA TAZOBACTAM RANBAXY 4/0.5 g polvo para solucion inyectable, 1 vial.
16,06
0,3
7,2
11,24

658464
TERBINAFINA PENSA 10 mg/g Crema , 30 g crema.
7,54
0,3
3,38
5,28

658466
ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 15 gramos.
10,54
0,3
4,73
7,38

658472
GRANISETRON G.E.S. 3 MG/3 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 AMPOLLA DE 3 ML.
26,34
0,3
11,81
18,44

658473
GRANISETRON G.E.S. 3 MG/3 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION , 5 AMPOLLAS DE 3 ML SOLUCION.
131,68
0,3
59,05
92,18

658535
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/ml solucion inyectable , 10 ampollas de 1 ml.
4,11
0,3
2
3,12

658536
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/ml solucion inyectable , 10 viales de 20 ml.
42,9
0,3
19,24
30,04

658537
MIDAZOLAM GENFARMA 5 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE, 10 ampollas x 1ml.
4,11
0,3
2
3,12

658538
MIDAZOLAM GENFARMA 5 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE, 10 viales x 20ml.
42,9
0,3
19,24
30,04

658676
MOMETASONA MEDE 0,1% SOLUCION CUTANEA , 60 ml.
8,02
0,3
3,6
5,62

658677
MOMETASONA MEDE 0,1% SOLUCION CUTANEA , 30 ml.
4,46
0,3
2
3,12

658781
PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , 10 frascos 100ml.
184,49
0,3
92,04
143,47

658799
PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , 10 frascos 50ml.
101,17
0,3
45,37
70,83

658807
PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , frasco 100ml.
24,23
0,3
10,86
16,95

658815
PROPOFOL 1% FRESENIUS 1 FRASCO 50ML.
11,94
0,3
5,36
8,37

658823
PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , 5 ampollas 20ml.
25,65
0,3
11,5
17,95

658922
ACICLOVIR COMBINO PHARM inyectable , 5 viales.
39,73
0,3
17,82
27,82

658963
METOTREXATO PFIZER 500 mg/20 ml Solucion inyectable, 1 vial de 500 mg/20 ml.
33,09
0,3
14,84
23,17

658971
METOTREXATO PFIZER 2 ml solucion inyectable, 50 mg/2 ml de solucion inyectable.
4,03
0,3
2
3,12

659074
BROMURO DE VECURONIO COLL FARMA 10 mg polvo para solucion inyectable, 10 viales.
40,09
0,3
17,98
28,07

659102
ACICLOVIR STADA 5% 15G CREMA EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

659131
OMEPRAZOL STADA 40 mg polvo para solucion para perfusion, 1 vial x 10 ml.
6,38
0,3
2,86
4,46

659137
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml.
124,43
0,3
55,8
87,11

659138
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 16,7 ml.
262,95
0,3
144,85
198,39

659139
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
631,13
0,3
392,67
461,32

659152
METRONIDAZOL PHARMA INTERNACIONAL 5 mg/ml solucion para perfusion , frasco 100 ml.
3,33
0,3
2
3,12

659159
LEVOFLOXACINO G.E.S. 5 mg/ml, solucion para perfusion , 1 bolsa de 100 ml.
36,26
0,3
16,26
25,38

659215
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 1vial 40 mg + 1 ampolla de 10 ml.
6,38
0,3
2,86
4,46

659219
CISPLATINO PHARMACIA 1 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 x 10 mg/10ml.
6,87
0,3
3,08
4,81

659223
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml solucion inyectable, 10 x 5 ml.
5,93
0,3
2,66
4,15

659230
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml solucion inyectable, 10 ampollas de 3 ml.
12,33
0,3
5,53
8,63

659231
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml solucion inyectable, 10 ampollas de 10 ml.
28,26
0,3
12,67
19,78

659233
CALCITRIOL GENKERN 1 microgramo/ml solucion inyectable, 25 ampollas.
152,18
0,3
70,29
109,73

659234
CALCITRIOL GENKERN 2 microgramo/ml solucion inyectable, 25 ampollas.
230,55
0,3
123,04
175,71

659270
CALCITRIOL KERN PHARMA 1 microgramo/ml Solución inyectable , 25 ampollas de 1.
152,18
0,3
70,29
109,73

659271
CALCITRIOL KERN PHARMA 2 microgramos/ml Solución inyectable, 25 ampollas de 1 m.
230,35
0,3
123,04
175,71

659311
PANTOPRAZOL MADAUS 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
7,09
0,3
3,18
4,96

659392
CISPLATINO ACTAVIS 1 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial con 10 mg/ 10 ml.
6,76
0,3
3,03
4,73

659393
CISPLATINO ACTAVIS 1 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial con 50 mg / 50 ml.
29,96
0,3
13,43
20,97

659412
FLUMAZENIL B. BRAUN 0,1 mg/ml solucion inyectable, 5 x 5 ml.
40,35
0,3
18,1
28,26

659413
FLUMAZENIL B. BRAUN 0,1 mg/ml solucion inyectable, 5 x 10 ml.
63,85
0,3
28,63
44,69

659469
FLUDARABINA TEVA 25 mg/ml concentrado para solucion para perfusion o inyeccion , 1 vial de 2 ml.
151,66
0,3
69,94
109,18

659488
OXALIPLATINO MILO 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion, 1 x 50 mg.
191,54
0,3
96,78
148,4

659489
OXALIPLATINO MILO 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion, 1 x 20 mg.
86,36
0,3
38,72
60,45

659491
OXALIPLATINO MILO 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion, 1 x 100 mg.
335,33
0,3
193,56
249,05

659570
FLUMAZENILO BAGGERMAN FARMANET 1 MG/ 10 ML, SOLUCION INYECTABLE, 5 ampollas de 10 ml.
63,6
0,3
28,52
44,52

659571
FLUMAZENILO BAGGERMAN FARMANET 0,5 MG/ 5 ML, SOLUCION INYECTABLE, 5 AMPOLLAS DE 5 ML.
40,04
0,3
17,96
28,04

659640
FLUCONAZOL TEVA 2 mg/ml solucion para perfusion vial, 1 vial con 50 ml.
6,81
0,3
3,05
4,76

659641
FLUCONAZOL TEVA 2 mg/ml solucion para perfusion vial, 1 vial con 100 ml.
10,57
0,3
4,74
7,4

659642
FLUCONAZOL TEVA 2 mg/ml solucion para perfusion vial, 1 vial con 200 ml.
19,33
0,3
8,67
13,53

659655
SOMATOSTATINA NORMON 6 mg polvo y disolvente para solucion para perfusion, 1vial+1 ampolla.
101,56
0,3
45,54
71,09

659657
SOMATOSTATINA NORMON 0,25 mg polvo y disolvente para solucion para perfusion, 1 vial+1ampoll.
12,41
0,3
5,57
8,7

659658
SOMATOSTATINA NORMON 3 mg polvo y disolvente para solucion para perfusion, 1 vial+1 ampolla.
69,23
0,3
31,05
48,47

659802
TIBOLONA TEVA 2.5 mg comprimidos, 28 comprimidos.
13,19
0,3
5,92
9,24

659956
ONDANSETRON BAGGERMAN FARMANET 8 mg/4 ml solucion inyectable, 5 ampollas de 4 ml.
58,2
0,3
26,1
40,74

659958
ONDANSETRON BAGGERMAN FARMANET 4 mg/2 ml solucion inyectable, 5 ampollas de 2 ml.
36,25
0,3
16,25
25,37

659965
GRANISETRON TEVA 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 10 comprimidos.
68,67
0,3
30,79
48,07

659971
OXALIPLATINO TEVA 5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 10 ml.
191,54
0,3
96,78
148,4

659972
OXALIPLATINO TEVA 5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 20 ml.
335,33
0,3
193,56
249,05

660087
ONDANSETRON NORMON 8mg/4 ml Solucion inyectable, 5 ampollas de 4ml solucion.
58,2
0,3
26,1
40,74

660089
ONDANSETRON NORMON 4mg/2 ml Solucion inyectable, 5 ampollas de 2ml solucion.
36,25
0,3
16,25
25,37

660098
OMEPRAZOL G.E.S 40 mg Polvo para solucion para perfusion, 1 vial.
5,74
0,3
2,58
4,03

660215
PANTOPRAZOL G.E.S. 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial de 10 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

660333
CISPLATINO RCA 0,5 MG/ML concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 10mg/20 ml.
6,03
0,3
2,7
4,21

660334
CISPLATINO RCA 0,5 MG/ML concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 50 mg/100 ml.
29,82
0,3
13,37
20,87

660335
CISPLATINO RCA 0,5 MG/ML concentrado para solucion para perfusion, 1 vial de 25 mg/50 ml.
15,05
0,3
6,75
10,54

660341
OXALIPLATINO HOSPIRA 5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial con 10 ml.
191,54
0,3
96,78
148,4

660342
OXALIPLATINO HOSPIRA 5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial con 20 ml.
335,33
0,3
193,56
249,05

660343
OXALIPLATINO EDG 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion, 1 vial con 50 mg.
184,68
0,3
92,17
143,6

660344
OXALIPLATINO EDG 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion, 1 vial con 100 mg.
321,63
0,3
184,35
239,47

660417
PANTOPRAZOL STADA 40 mg polvo para solucion inyectable, 1 vial.
7,09
0,3
3,18
4,96

660494
OXALIPLATINO RATIOPHARM 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 150 mg (30 ml).
392,32
0,3
231,92
294,14

660653
CABERGOLINA TEVA 0,5 mg comprimidos , 2 comprimidos.
8,59
0,3
3,85
6,01

660655
CABERGOLINA TEVA 0,5 mg comprimidos , 8 comprimidos.
28,26
0,3
12,67
19,78

660662
PROPOFOL MAYNE 20 mg/ml emulsion para inyeccion y perfusion , 1 vial de 50 ml.
19,87
0,3
8,91
13,91

660670
ACICLOVIR MUNDOGEN 5% 15G CREMA EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

660713
CABERGOLINA TEVA 2 mg comprimidos , 20 comprimidos.
39,34
0,3
17,64
27,54

660714
CABERGOLINA TEVA 1 mg comprimidos , 20 comprimidos.
19,83
0,3
8,89
13,88

660732
PANTOPRAZOL NORMON 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial con 10 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

660739
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
7,09
0,3
3,18
4,96

660793
GLICLAZIDA MYLAN 30 mg comprimidos de liberacion modificada , 60 comprimidos.
8,18
0,3
3,67
5,73

660849
GLICLAZIDA TEVA 30 mg comprimidos de liberacion modificada , 60 comprimidos.
8,18
0,3
3,67
5,73

660908
GRANYTRIL 1mg/ml solucion para perfusion , 5 ampollas de 1 ml.
42,65
0,3
19,12
29,85

660909
GRANYTRIL 3mg/3ml solucion para perfusion , 5 ampollas.
131,68
0,3
59,05
92,18

660911
GRANYTRIL 3mg/3ml solucion para perfusion , 1 ampolla.
26,34
0,3
11,81
18,44

660957
IRINOTECAN TEVA 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 40 mg/2 ml.
69,5
0,3
31,16
48,64

660958
IRINOTECAN TEVA 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 100 mg/5 ml.
163,01
0,3
77,58
121,11

661023
OXALIPLATINO MYLAN 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 mg/10 ml.
169,94
0,3
82,24
128,38

661024
OXALIPLATINO MYLAN 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion 1 vial de 100 mg/20 ml.
293,19
0,3
165,2
219,55

661036
OMEPRAZOL GESFUR 40 mg polvo para solucion para perfusion , 1 Vial.
5,74
0,3
2,58
4,03

661037
OMEPRAZOL COMBINO PHARM 40 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial con 15 ml.
6,17
0,3
2,77
4,32

661252
GEMCITABINA HOSPIRA 200 mg Polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
23,49
0,3
10,54
16,45

661253
GEMCITABINA HOSPIRA 1 g polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
112,44
0,3
50,42
78,71

661312
OXALIPLATINO STADA 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 mg.
170,99
0,3
82,95
129,49

661346
OXALIPLATINO STADA 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 100 mg.
294,24
0,3
165,91
220,29

661350
NORADRENALINA NORMON 1 mg/ml solucion inyectable , 10 ampollas.
67,58
0,3
30,3
47,3

661400
VALACICLOVIR TEVA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
19,33
0,3
8,67
13,53

661401
VALACICLOVIR TEVA 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 42 comprimidos.
79,37
0,3
35,59
55,56

661409
IRINOTECAN SWANPOND INVESTMENTS 20 MG/ML concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 2ml.
69,5
0,3
31,16
48,64

661410
IRINOTECAN SWANPOND INVESTMENTS 20 MG/ML concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5ml.
157,67
0,3
73,99
115,5

661474
PANTOPRAZOL SALA 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial de 10 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

661475
PANTOPRAZOL TEVAGEN 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial de 10 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

661479
OXALIPLATINO SWANPOND INVESTMENTS 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial x 100 mg/20 ml.
293,19
0,3
165,2
219,55

661480
OXALIPLATINO SWANPOND INVESTMENTS 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial x 50 mg/10 ml.
169,94
0,3
82,24
128,38

661481
OXALIPLATINO SPI 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial x 100 mg/20 ml.
293,19
0,3
165,2
219,55

661482
OXALIPLATINO SPI 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial x 50 mg/10 ml.
169,94
0,3
82,24
128,38

661513
HIERRO SACAROSA NORMON 20 mg/ml solucion inyectable o concentrado para solucion para perfusion , 5 ampollas con 5 ml.
63,19
0,3
28,34
44,24

661545
KETOROLACO TROMETAMOL LESVI 10 mg comprimidos recubioertos con pelicula , 20 comprimidos.
5,64
0,3
2,53
3,95

661547
KETOROLACO TROMETAMOL COMBINO PHARM 30 mg/ml solucion inyectable , 6 ampollas de 1 ml.
6,53
0,3
2,93
4,57

661549
KETOROLACO TROMETAMOL DOMAC 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
5,64
0,3
2,53
3,95

661551
KETOROLACO TROMETAMOL ABAX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos.
5,64
0,3
2,53
3,95

661556
GRANISETRON NORMON 3 mg/3 ml solucion inyectable , 1 ampolla.
26,34
0,3
11,81
18,44

661557
GRANISETRON NORMON 3 mg/3 ml solucion inyectable , 5 ampollas.
131,68
0,3
59,05
92,18

661565
KETOROLACO TROMETAMOL DOMAC 30 mg/ml solucion inyectable , 6 ampollas.
6,53
0,3
2,93
4,57

661567
KETOROLACO TROMETAMOL ABAX 30 mg/ml solucion inyectable inyectable , 6 ampollas.
6,53
0,3
2,93
4,57

661568
KETOROLACO TROMETAMOL NORMON 30 mg/ml solucion inyerctable , 6 ampollas.
6,53
0,3
2,93
4,57

661648
FLUDARABINA EBEWE 25 mg/ml concentrado para solucion inyectable o perfusion , 1 vial con 50 mg/2 ml.
149,53
0,3
68,51
106,95

661680
OMEPRAZOL TEVA 40 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial.
5,96
0,3
2,67
4,17

661818
ZIDOVUDINA AUROBINDO 100 mg capsulas duras , 60 (6 X 10) capsulas (blister).
60,45
0,3
27,1
42,31

661819
ZIDOVUDINA AUROBINDO 100 mg capsulas duras , 100 (10 X 10) capsulas (blister).
99,88
0,3
44,79
69,92

661821
ZIDOVUDINA AUROBINDO 100 mg capsulas duras , 100 capsulas (frasco).
99,88
0,3
44,79
69,92

661822
ZIDOVUDINA AUROBINDO 250 mg capsulas duras , 40 (4 X 10) capsulas (blister).
99,88
0,3
44,79
69,92

661824
ZIDOVUDINA AUROBINDO 250 mg capsulas duras , 100 capsulas (frasco).
125,84
0,3
56,43
88,09

661834
VINORELBINA ACTAVIS 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 1 ml.
15,61
0,3
7
10,93

661836
VINORELBINA ACTAVIS 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 10 viales de 1 ml.
66,63
0,3
29,88
46,65

661837
VINORELBINA ACTAVIS 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml.
70,25
0,3
31,5
49,17

661838
VINORELBINA ACTAVIS 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion ,10 viales de 5 ml.
250,8
0,3
136,67
189,88

661849
KETOROLACO TROMETANOL LESVI 30 mg/ml solucion inyectable , 6 ampollas x 1 ml.
6,53
0,3
2,93
4,57

661855
PLURALAIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

661860
MONTELUKAST ALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

661895
IOPAMIDOL BIOMENDI 300 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 50 ml.
24,03
0,3
10,77
16,81

661896
IOPAMIDOL BIOMENDI 300 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 100 ml.
48,1
0,3
21,57
33,67

661897
IOPAMIDOL BIOMENDI 370 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 50 ml.
29,68
0,3
13,31
20,78

661898
IOPAMIDOL BIOMENDI 370 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 100 ml.
59,2
0,3
26,54
41,43

661899
IOPAMIDOL G.E.S. 370 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 50 ml.
29,68
0,3
13,31
20,78

661901
IOPAMIDOL G.E.S. 370 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 100 ml.
59,2
0,3
26,54
41,43

661902
IOPAMIDOL G.E.S. 300 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 50 ml.
24,03
0,3
10,77
16,81

661903
IOPAMIDOL G.E.S. 300 mg/ml solucion inyectable , 1 bolsa de 100 ml.
48,1
0,3
21,57
33,67

661920
MONTELUKAST FARMALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

661946
PIPERACILINA/TAZOBACTAM DOMAC 2 g/0,25 g polvo para solucion inyectable , 1 vial.
9,13
0,3
4,1
6,4

661947
PIPERACILINA/TAZOBACTAM DOMAC 4 g/0,5 g polvo para solucion inyectable , 1 vial.
16
0,3
7,18
11,21

662046
FOLINATO CALCICO NORMON 350 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
42,31
0,3
18,97
29,61

662050
MONTELUKAST FARMABION 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

662150
GRANISETRON COMBINO PHARM 3mg/3ml concentrado para la solucion para perfusion , 5 ampollas de 3 ml.
131,68
0,3
59,05
92,18

662175
PIPERACILINA/TAZOBACTAM ORCHID 2 g/0,25 g polvo para solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 30 ml.
9,12
0,3
4,09
6,38

662176
PIPERACILINA/TAZOBACTAM ORCHID 4 g/0,5 g polvo para solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 48 ml.
16,05
0,3
7,2
11,24

662380
GEMCITABINA STADA 200 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 10 ml.
23,49
0,3
10,54
16,45

662381
GEMCITABINA STADA 1000 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
112,44
0,3
50,42
78,71

662419
ROCURONIO KABI 10 mg/ml solucion inyectable , 5 viales x 10 ml.
43,16
0,3
19,36
30,22

662420
ROCURONIO KABI 10 mg/ml solucion inyectable , 10 viales x 5 ml.
43,09
0,3
19,32
30,16

662421
FOSFATO DE FLUDARABIDA HOSPIRA 50 mg polvo para solucion inyectable o para perfusion , 5 viales.
567,28
0,3
349,69
416,62

662430
ROCURONIO KABI 10 mg/ml solucion inyectable , 10 viales x 10 ml.
86,33
0,3
38,71
60,43

662431
ROCURONIO KABI 10 mg/ml solucion inyectable , 5 viales x 5 ml.
21,54
0,3
9,66
15,08

662446
MOMETASONA SERRAGENERIC 1mg/g solucion cutanea , 30 ml.
4,03
0,3
2
3,12

662447
MOMETASONA SERRAGENERIC 1mg/g solucion cutanea , 60 ml.
8,01
0,3
3,59
5,6

662479
GEMCITABINA RATIOPHARM 1000 mg polvo para solucion para perfusion , 1 x 50 ml.
112,44
0,3
50,42
78,71

662480
GEMCITABINA RATIOPHARM 200 mg polvo para solucion para perfusion , 1 x 10 ml.
23,49
0,3
10,54
16,45

662485
OXALIPLATINO HOSPIRA 5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial con 40 ml.
507,84
0,3
309,68
375,01

662529
GRANISETRON TEVA 1 mg/1 ml concentrado para solucion para perfusion , 1 ampolla de 1 ml.
8,52
0,3
3,82
5,96

662530
GRANISETRON TEVA 1 mg/1 ml concentrado para solucion para perfusion , 5 ampollas de 1 ml.
42,65
0,3
19,12
29,85

662531
GRANISETRON TEVA 1 mg/1 ml concentrado para solucion para perfusion , 10 ampollas de 1 ml.
63,97
0,3
28,69
44,79

662532
GRANISETRON TEVA 3 mg/3 ml concentrado para solucion para perfusion , 1 ampolla de 3 ml.
26,34
0,3
11,81
18,44

662533
GRANISETRON TEVA 3 mg/3 ml concentrado para solucion para perfusion , 5 ampollas de 3 ml.
126
0,3
56,5
88,2

662534
GRANISETRON TEVA 3 mg/3 ml concentrado para solucion para perfusion , 10 ampollas de 3 ml.
202,84
0,3
104,39
156,31

662630
ONDANSETRON SANDOZ 2 mg/ml solucion inyectable , 1 ampolla de 4mg/2ml.
7,24
0,3
3,25
5,07

662631
ONDANSETRON SANDOZ 2 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 4mg/2ml.
36,25
0,3
16,25
25,37

662632
ONDANSETRON SANDOZ 2 mg/ml solucion inyectable , 1 ampolla de 8mg/4ml.
11,63
0,3
5,22
8,15

662633
ONDANSETRON SANDOZ 2 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 8mg/4ml.
58,2
0,3
26,1
40,74

662673
ZIDOVUDINA G.E.S. 100 mg capsulas duras , 100 capsulas.
99,88
0,3
44,79
69,92

662674
ZIDOVUDINA G.E.S 250 mg capsulas duras , 40 capsulas.
99,88
0,3
44,79
69,92

662675
ZIDOVUDINA G.E.S. 300 mg capsulas duras , 60 capsulas.
167,53
0,3
80,63
125,87

662686
OXALIPLATINO ACTAVIS 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 mg.
169,94
0,3
82,24
128,38

662687
OXALIPLATINO ACTAVIS 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 100 mg.
293,19
0,3
165,2
219,55

662690
GRANISETRON KABI 1 mg/ml concentrado para solucion inyectable o para perfusion , 5 ampollas de 1 ml.
42,65
0,3
19,12
29,85

662691
GRANISETRON KABI 1 mg/ml concentrado para solucion inyectable o para perfusion , 10 ampollas de 1 ml.
63,97
0,3
28,69
44,79

662693
GRANISETRON KABI 1 mg/ml concentrado para solucion inyectable o para perfusion , 5 ampollas de 3 ml.
131,68
0,3
59,05
92,18

662694
GRANISETRON KABI 1 mg/ml concentrado para solucion inyectable o para perfusion , 10 ampollas de 3 ml.
202,84
0,3
104,39
156,31

662700
DOBUTAMINA MAYNE 12,5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 1ampolla de 20 ml.
6,99
0,3
3,14
4,9

662762
MIBI RADIOPHARMACY LABORATORY 500 microgramos equipo de reactivos para preparacion farmaceutica , 1 x 6 viales de 8 ml.
453,35
0,3
273
336,87

662811
OMEPRAZOL TEVA 40 mg polvo para solucion para perfusion , 5 viales.
29,82
0,3
13,37
20,87

662816
MAGNEGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1 X 5 ml.
17,8
0,3
7,98
12,46

662818
MAGNEGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1 x 10 ml.
35,06
0,3
15,72
24,54

662819
MAGNEGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1 x 15 ml.
47,78
0,3
21,43
33,45

662820
MAGNEGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1 x 20 ml.
58,31
0,3
26,15
40,82

662821
MAGNEGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1 x 30 ml.
87,45
0,3
39,21
61,21

662822
MAGNEGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1 x 100 ml.
183,73
0,3
91,53
142,89

662850
RIBAVIRINA TEVA 200MG 140 CAPSULAS DURAS.
480,16
0,3
291,05
355,64

662851
RIBAVIRINA TEVA 200MG 168 CAPSULAS DURAS.
566,63
0,3
349,25
416,17

662869
MONTELUKAST NEREDAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

662870
MONTELUKAST QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

662871
MONTELUKAST ROENBAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

662872
MONTELUKAST LESVI 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

662873
MONTELUKAST VIRFUTON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

662875
MONTELUKAST ASIBILAN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

662895
GRANISETRON NORMON 1 mg/1 ml solucion inyectable , 5 ampollas.
42,65
0,3
19,12
29,85

662912
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial 40 mg/2 ml.
66,77
0,3
29,94
46,74

662913
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , vial 100 mg/5 ml.
153,63
0,3
71,27
111,26

662914
TROXERUTINA KERN PHARMA 100 mg/ml solucion oral , 200 ml.
5,84
0,3
2,62
4,09

662997
LAMIVUDINA NORMON 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos.
139,97
0,3
62,76
97,97

662998
LAMIVUDINA NORMON 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos.
139,97
0,3
62,76
97,97

663000
PANTOPRAZOL GENFARMA 40 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial de 10 ml.
7,09
0,3
3,18
4,96

663101
VINORELBINA TEVA 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 1 ml.
17,53
0,3
7,86
12,27

663102
VINORELBINA TEVA 10 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml.
80,27
0,3
35,99
56,18

663119
GEMCITABINA LEK 200 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 11 ml.
23,49
0,3
10,54
16,45

663121
GEMCITABINA LEK 1000 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
112,44
0,3
50,42
78,71

663139
GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA CURAGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1vial x 5 ml.
17,8
0,3
7,98
12,46

663140
GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA CURAGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1vial x 10 ml.
35,06
0,3
15,72
24,54

663141
GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA CURAGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1vial x 15 ml.
47,78
0,3
21,43
33,45

663142
GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA CURAGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1vial x 20 ml.
58,31
0,3
26,15
40,82

663143
GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA CURAGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1vial x 30 ml.
87,45
0,3
39,21
61,21

663144
GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA CURAGITA 500 micromol/ml solucion inyectable , 1vial x 100 ml.
183,73
0,3
91,53
142,89

663154
GEMCITABINA SUN 1000 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
112,44
0,3
50,42
78,71

663190
GEMCITABINA SUN 200 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 10 ml.
23,49
0,3
10,54
16,45

663246
CLOPIDOGREL STADA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

663249
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28.
39
0,3
17,49
27,3

663259
CLOPIDOGREL HCS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28.
39
0,3
17,49
27,3

663265
CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28.
39
0,3
17,49
27,3

663283
CLOPIDOGREL LESVI 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

663284
CLOPIDOGREL NEREDAL 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

663285
CLOPIDOGREL VIRFUTON 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

663287
CLOPIDOGREL QUALIGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

663528
STAMICIS 1 mg equipo de reactivos para preparacion radiofarmaceutica , 1 envase de 5 viales de 1 mg.
776,88
0,3
490,76
563,34

663599
FLUDARABINA ACTAVIS 50 mg polvo para solucion inyectable o para perfusion , 1 vial de 50 mg.
110,99
0,3
49,77
77,7

663600
FLUDARABINA ACTAVIS 50 mg polvo para solucion inyectable o para perfusion , 5 viales de 50 mg.
552,99
0,3
340,07
406,62

663601
GRANISETRON ACTAVIS 1 mg/ml concentrado para solucion inyectable o para perfusion , 5 ampollas de 1ml.
42,65
0,3
19,12
29,85

663602
GRANISETRON ACTAVIS 1 mg/ml concentrado para solucion inyectable o para perfusion , 5 ampollas de 3 ml.
131,07
0,3
58,77
91,74

663629
OXALIPLATINO ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 mg.
169,94
0,3
82,24
128,38

663669
OXALIPLATINO ACCORD 5 mg/ml polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
293,19
0,3
165,2
219,55

663703
RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV 200MG 42 COMP RE.
157,06
0,3
73,58
114,86

663704
RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV 200MG 168 COMP RE.
485
0,3
294,31
359,03

663742
PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion ,1 vial de 16,7 ml.
283,3
0,3
158,54
212,63

663744
PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
712,95
0,3
447,73
518,59

663745
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MITHRIDATUM 20/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
8,62
0,3
3,86
6,03

663768
PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml concentrado para solucion para perfusion ,1 vial de 5 ml.
124,4
0,3
55,78
87,08

663829
DESMOPRESINA TEVA 0,2 mg comprimidos , 30 comprimidos.
39,85
0,3
17,87
27,9

663839
VARIQUEL 1 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 5 viales + 5 ampollas.
116,99
0,3
52,46
81,89

663841
CLOPIDOGREL BEXALABS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
40,28
0,3
18,06
28,19

663842
LEVOFLOXACINO STADA 5 mg/ml solucion para perfusion frasco , 1 frasco de 100 ml.
36,26
0,3
16,26
25,38

663843
LEVOFLOXACINO STADA 5 mg/ml solucion para perfusion bolsa , 1 bolsa de 100 ml.
36,26
0,3
16,26
25,38

663846
LEVOFLOXACINO NORMON 5 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 1 frasco.
36,26
0,3
16,26
25,38

663847
LEVOFLOXACINO NORMON 5 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 1 bolsa.
36,26
0,3
16,26
25,38

663859
OXALIPLATINO TEVA 5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 40 ml.
507,88
0,3
309,71
375,04

663881
GREPID 75MG 28 COMP RECUB CON PELIC.
40,37
0,3
18,1
28,26

663882
TOPOTECAN ACTAVIS 1 MG POLVO PARA CONC SO.
65,57
0,3
29,4
45,9

663883
TOPOTECAN ACTAVIS 4 MG POLVO PARA CONC SO.
222,46
0,3
117,59
170,04

663912
VALSARTAN ACTAVIS 160 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
23,98
0,3
10,75
16,78

663913
VALSARTAN ACTAVIS 80 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,64
0,3
7,46
11,65

663917
VALSARTAN ACTAVIS 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
6,51
0,3
2,92
4,56

663920
CLOPIDOGREL SANDOZ 75 MG COMPRIMIDOS RECUB.
40,37
0,3
18,1
28,26

663935
ESCITALOPRAM CINFA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 COMPRIMIDOS.
8,37
0,3
3,75
5,85

663938
ESCITALOPRAM CINFA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 COMPRIMIDOS.
16,75
0,3
7,51
11,72

663939
ESCITALOPRAM CINFA 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 COMPRIMIDOS.
25,12
0,3
11,26
17,58

663940
ESCITALOPRAM CINFA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 COMPRIMIDOS.
33,5
0,3
15,02
23,45

663943
ESCITALOPRAM GOIBELA 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
8,37
0,3
3,75
5,85

663944
ESCITALOPRAM GOIBELA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

663945
ESCITALOPRAM GOIBELA 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

663946
ESCITALOPRAM GOIBELA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,5
0,3
15,02
23,45

663974
MONTELUKAST QUALIGEN 4 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

663982
ESCITALOPRAM NORMON 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 COMPRIMIDOS.
16,75
0,3
7,51
11,72

663984
ESCITALOPRAM NORMON 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

663986
MONTELUKAST QUALIGEN 5 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

663987
ESCITALOPRAM NORMON 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,49
0,3
15,02
23,45

663990
MONTELUKAST ROENBAL 5 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

663993
MONTELUKAST ROENBAL 4 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

663995
MONTELUKAST NEREDAL 5 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

663999
MONTELUKAST NEREDAL 4 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

664000
MONTELUKAST VIRFUTON 5 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

664002
MONTELUKAST VIRFUTON 4 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

664004
MONTELUKAST LESVI 4 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

664005
MONTELUKAST LESVI 5 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

664006
MONTELUKAST ASIBILAN 5 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

664007
MONTELUKAST ASIBILAN 4 mg comprimidos masticables , 28 comprimidos.
30,08
0,3
13,49
21,06

664030
LERCANIDIPINO ACTAVIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
11,01
0,3
4,94
7,71

664032
LERCANIDIPINO ACTAVIS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
18,39
0,3
8,25
12,88

664047
PARACETAMOL NORMON 10 mg/ml solucion para perfusion , 12 frascos de 50 ml.
12,74
0,3
5,71
8,91

664048
PARACETAMOL NORMON 10 mg/ml solucion para perfusion , 12 frascos de 100 ml.
25,48
0,3
11,42
17,83

664053
CLOPIDOGREL APHAR 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
40,37
0,3
18,1
28,26

664056
IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml.
154,97
0,3
72,17
112,66

664057
IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 25 ml.
363,42
0,3
212,47
273,92

664068
IRINOTECAN GP-PHARM 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 2 ml.
66,5
0,3
29,82
46,55

664069
IRINOTECAN GP-PHARM 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 5 ml.
153,62
0,3
71,26
111,24

664070
IRINOTECAN KEWL 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 2 ml.
66,5
0,3
29,82
46,55

664071
IRINOTECAN KEWL 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion ,1vial de 5 ml.
153,62
0,3
71,26
111,24

664092
PODERFERRIC 695 mg comprimidos efervescentes , 20 comprimidos.
10,04
0,3
4,5
7,02

664100
VARIQUEL 1 mg polvo y disolvente para solucion inyectable , 1 vial + 1 ampolla.
23,39
0,3
10,49
16,38

664113
TOPOTECAN TEVA 1MG/1ML 1 VIAL 1ML SOPE EFG.
65,57
0,3
29,4
45,9

664114
TOPOTECAN TEVA 4MG/4ML 1 VIAL 4ML SO PE EFG.
222,46
0,3
117,59
170,04

664127
ESCITALOPRAM SANDOZ 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

664129
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,49
0,3
15,02
23,45

664130
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

664133
TRANDOLAPRIL ARROW 0,5 mg capsulas , 28 capsulas.
3,23
0,3
2
3,12

664134
TRANDOLAPRIL ARROW 2 mg capsulas , 28 capsulas.
11,16
0,3
5,01
7,82

664135
TRANDOLAPRIL ARROW 4 mg capsulas , 28 capsulas.
17,86
0,3
8,01
12,5

664138
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA ACTAVIS 80 /12.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,64
0,3
7,46
11,65

664139
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA ACTAVIS 160 /12.5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,02
0,3
11,22
17,52

664140
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA ACTAVIS 160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,54
0,3
11,45
17,87

664142
MOZARIN 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
8,37
0,3
3,75
5,85

664143
MOZARIN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

664145
MOZARIN 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

664146
MOZARIN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,5
0,3
15,02
23,45

664152
GRANISETRON ACTAVIS 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos.
68,67
0,3
30,79
48,07

664194
ESCITALOPRAM DISPAK 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

664195
ESCITALOPRAM DISPAK 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

664196
ESCITALOPRAM DISPAK 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,49
0,3
15,02
23,45

664197
ESCITALOPRAM GENMILO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,49
0,3
15,02
23,45

664198
ESCITALOPRAM GENMILO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

664199
ESCITALOPRAM GENMILO 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

664221
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
13,32
0,3
5,97
9,32

664222
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
25,04
0,3
11,23
17,53

664224
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos.
19,11
0,3
8,57
13,38

664225
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 28 comprimidos.
35,9
0,3
16,1
25,13

664244
ESCITALOPRAM MILO 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

664245
ESCITALOPRAM MILO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

664246
ESCITALOPRAM MILO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,49
0,3
15,02
23,45

664265
CLOPIDOGREL KERN PHARMA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

664283
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

664301
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

664302
ESCITALOPRAM MYLAN 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

664303
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,49
0,3
15,02
23,45

664308
LEVOFLOXACINO SANDOZ 5 mg/mL solucion para perfusion , 1 vial de 100 ml.
36,26
0,3
16,26
25,38

664322
Clopidogrel APOTEX 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28.
39,03
0,3
17,5
27,32

664330
IRINOTECAN TEVA 20 mg/ml concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 25 ml.
386,62
0,3
228,09
290,16

664412
CLOPIDOGREL GEPREM 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39,92
0,3
17,9
27,94

664413
CLOPIDOGREL TECNIGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39,92
0,3
17,9
27,94

664428
ESCIMYLAN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,75
0,3
7,51
11,72

664429
ESCIMYLAN 15 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
25,12
0,3
11,26
17,58

664430
ESCIMYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
33,49
0,3
15,02
23,45

664432
CLOPIDOGREL ARROW 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

664447
PIPERACILINA/TAZOBACTAM AUROBINDO 2 g/0,25 g polvo para solucion inyectable o para perfusion , 1 vial.
8,98
0,3
4,03
6,29

664454
PIPERACILINA/TAZOBACTAM AUROBINDO 4 g/0,5 g polvo para solucion inyectable o para perfusion , 1 vial.
15,89
0,3
7,13
11,13

664457
RIVASTIGMINA GALENICUM 2 mg/ml solucion oral , frasco de 120 ml.
100,92
0,3
45,26
70,65

664459
RIVASTIGMINA GALENICUM HEALTH 2 mg/ml solucion oral , frasco de 120 ml.
100,92
0,3
45,26
70,65

664460
RIVASTIGMINA GALGENICUM 2 mg/ml solucion oral , frasco de 120 ml.
100,92
0,3
45,26
70,65

664461
RIVASTIGMINA ALENICUM 2 mg/ml solucion oral , frasco de 120 ml.
100,92
0,3
45,26
70,65

664462
RIVASTIGMINA GENICUM 2 mg/ml solucion oral , frasco de 120 ml.
100,92
0,3
45,26
70,65

664463
RIVASTIGMINA GALENICUM PHARMA 2 mg/ml solucion oral , frasco de 120 ml.
100,92
0,3
45,26
70,65

664468
TOPOTECAN TEVA 1MG/1ML 5 VIAL 1ML SO PE EFG.
266,14
0,3
146,99
200,62

664469
TOPOTECAN TEVA 4MG/4ML 5 VIAL 4ML SO PE EFG.
921,3
0,3
587,97
669,64

664496
RIVASTIGMINA CINFA 2 mg/ml solucion oral , 120 ML.
100,92
0,3
45,26
70,65

664559
VALSARTAN KERN PHARMA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 14 comprimidos.
6,51
0,3
2,92
4,56

664560
VALSARTAN KERN PHARMA 80 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
16,64
0,3
7,46
11,65

664561
VALSARTAN KERN PHARMA 160 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
23,98
0,3
10,75
16,78

664567
GEMCITABINA ACTAVIS 200 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 10 ml.
23,34
0,3
10,47
16,34

664580
GEMCITABINA ACTAVIS 1000 mg polvo para solucion para perfusion , 1 vial de 50 ml.
112,09
0,3
50,26
78,46

664772
MABOCLOP 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos.
39
0,3
17,49
27,3

666800
CIPROFLOXACINO NORMON 2 mg/ ml solucion para perfusion , 1 frasco de 200 ml.
31,71
0,3
14,22
22,2

666818
CIPROFLOXACINO NORMON 2 mg/ ml solucion para perfusion , 1 frasco de 100 ml.
17,95
0,3
8,05
12,57

674986
CEFTRIAXONA NORMON 2 g I.V., 1 vial.
17,36
0,3
7,78
12,15

675132
CARBAMAZEPINA NORMON 400MG 100 COMPRIM EFG.
11,36
0,3
5,1
7,96

682013
ZIDOVUDINA COMBINO PHARM 100 mg capsulas , 100 capsulas.
107,01
0,3
47,99
74,92

682021
ZIDOVUDINA COMBINO PHARM 250 mg capsulas , 40 capsulas.
107,01
0,3
47,99
74,92

691550
ISOFLURANO INIBSA 100% Liquido para inhalacion del vapor Isoflurano , 1 frasco de 100 ml.
59,29
0,3
26,59
41,51

700088
Furosemida Sala 250 mg / 25 ml Solucion para perfusion IV, 4 viales de 25 ml.
6,82
0,3
3,06
4,78

707653
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 2g/200mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
4,64
0,3
2,08
3,25

714485
FLUCONAZOL COM PHARM 2MG/ML 1 VIAL 50ML IV.
7,48
0,3
3,35
5,23

717504
CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 2G 1 VIAL.
24,54
0,3
11
17,17

718957
KETOCONAZOL PHARMAGENUS 2% 100ML GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

723635
CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 2 g I.V., 1 VIAL + 1 AMPOLLA 10 ML.
10,37
0,3
4,65
7,26

724872
FLUCONAZOL CO.PHARM 2MG/ML 1 VIAL 100ML IV.
14,91
0,3
6,69
10,44

725630
KETOCONAZOL LABIANA 2% 100ML GEL EFG.
4,7
0,3
2,11
3,29

729103
ACICLOVIR NORMON 50 mg/g crema , 15 g.
10,52
0,3
4,72
7,37

730531
CEFUROXIMA COMBINO PHARM 1500 mg; 1 VIALES.
5,76
0,3
2,58
4,03

732685
KETOCONAZOL JUVENTUS 2% 20MG 100ML GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

733568
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO GENERIS 2g/200mg polvo para perfusion, 1 vial de 100 ml.
4,65
0,3
2,09
3,26

735191
KETOCONAZOL MEDE 2% 100ML GEL EFG.
4,51
0,3
2,02
3,15

737270
CEFUROXIMA REIG JOFRE 1500 mg IV polvo para solucion inyectable , 1 vial.
5,29
0,3
2,37
3,7

740878
MIDAZOLAM IPS 5 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 3 ml.
6,17
0,3
2,77
4,32

744953
Amoxicilina Acido Clavulanico Sala 2g/200mg polvo para perfusion- 1 Vial de 100 ml.
4,65
0,3
2,09
3,26

746487
MIDAZOLAM HOSPIRA 1 mg/ml solucion inyectable , 10 ampollas x 5 ml.
6,78
0,3
3,04
4,75

746586
MIDAZOLAM HOSPIRA 5 mg/ml solucion inyectable , 10 ampollas x 3 ml.
12,99
0,3
5,82
9,09

746628
MIDAZOLAM HOSPIRA 5 mg/ml solucion inyectable , 10 ampollas x 5 ml.
18,12
0,3
8,13
12,69

746966
MIDAZOLAM HOSPIRA 5 mg/ml solucion inyectable , 10 ampollas x 10 ml.
29,02
0,3
13,01
20,31

748285
CEFTRIAXONA FRESENIUS KABI 2 g Polvo para solucion inyectable I.V., 1 vial.
20,4
0,3
9,15
14,28

751289
ACICLOVIR TEDEC 25 mg/ml solucion para perfusion , 5 ampollas.
34,83
0,3
15,62
24,38

751495
ACICLOVIR G.E.S. 250MG POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 5 VIALES.
33,66
0,3
15,09
23,56

753863
FLUCONAZOL GENERIS 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa, 1 vial de 50 ml.
7,48
0,3
3,35
5,23

754812
FLUCONAZOL GENERIS 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa, 1 vial de 100 ml.
14,91
0,3
6,69
10,44

755017
FLUCONAZOL NORMON 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 1 VIAL DE 50 ML.
7,48
0,3
3,35
5,23

755025
FLUCONAZOL NORMON 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 1 VIAL DE 100 ML.
14,91
0,3
6,69
10,44

755363
CEFOTAXIMA REIG JOFRE 2 g IV polvo y disolvente para solucion inyectable , 1 vial + 1 ampolla.
7,74
0,3
3,47
5,42

755702
CEFOTAXIMA NORMON 2 g POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE IV, 1 vial + 1 ampolla.
7,85
0,3
3,52
5,5

756098
ACICLOVIR SALA 250MG 5 VIAL SOL PERFUS.
33,66
0,3
15,09
23,56

759076
KETOCONAZOL UR 2% 100G GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

767467
KETOCONAZOL CINFA 2% 100ML GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

768341
DOBUTAMINA MAYNE 12,5 mg/ml concentrado para solucion para perfusion, 10 ampollas de 20 ml.
51,41
0,3
23,05
35,98

769695
CEFAZOLINA NORMON 2 g I.V. polvo para solucion inyectable, 1 vial.
3,87
0,3
2
3,12

775163
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/ml solucion inyectable , 10 ampollas de 10 ml.
28,6
0,3
12,82
20,01

776815
CEFOTAXIMA SANDOZ 2 g IV polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial + 1 ampolla.
7,74
0,3
3,47
5,42

778803
CIPROFLOXACINO FRESENIUS KABI 2 mg/ml solucion para perfusion i.v., 1 frasco de 100 ml.
12,46
0,3
5,59
8,73

782052
MIDAZOLAM NORMON 50 mg/10 ml Solucion Inyectable, 10 ampollas de 10 ml.
27,71
0,3
12,43
19,4

783357
MIDAZOLAM REIG JOFRE 5 mg/5 ml solucion inyectable , 10 ampollas.
6,59
0,3
2,95
4,61

783803
MIDAZOLAM REIG JOFRE 15 mg/3 ml solucion inyectable , 5 ampollas.
6,15
0,3
2,76
4,31

784439
MIDAZOLAM GENFARMA 5 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE,10 ampollas x 10ml.
28,6
0,3
12,82
20,01

787366
MIDAZOLAM GENFARMA 5mg/5ml Sol. Inyectable 10 amp.
5,85
0,3
2,63
4,11

787440
MIDAZOLAM GENFARMA 15mg/3ml Sol. Inyectable 5 amp.
6,92
0,3
3,1
4,84

790345
FLUMAZENILO COMBINO PHARM 0.1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE; 5 amp x 5 ml.
62,99
0,3
28,25
44,1

790659
FLUMAZENILO COMBINO PHARM 0.1 MG/ML SOLUCION INYECTABLE; 5 amp x 10 ml.
99,66
0,3
44,69
69,76

793984
FENITOINA KERN PHARMA 50 mg/ml Solucion Inyectable 1 Solu.
4,34
0,3
2
3,12

794180
FENITOINA GENERIS 50 mg/ml Solucion Inyectable 1.
4,34
0,3
2
3,12

794941
CARBAMAZEPINA NORMON 200MG 100 COMPRIM EFG.
5,92
0,3
2,65
4,14

795021
CARBAMAZEPINA NORMON 400MG 30 COMPRIM EFG.
3,62
0,3
2
3,12

797183
SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG 1 ENV 10ML SU INH EFG.
3,39
0,3
2
3,12

798165
CEFUROXIMA SALA 1500MG 1VIAL POLVO SOL INY.
5,57
0,3
2,5
3,9

798207
CEFTRIAXONA SALA 2G IV 1 VIAL POLVO SOL IN.
17,22
0,3
7,72
12,05

800029
CEFOTAXIMA SALA 2g Polvo y disolvente sol iny IV 1.
8,4
0,3
3,77
5,89

802645
AMIKACINA NORMON 500MG/100 ML, 1 frasco.
3,9
0,3
2
3,12

806018
FLUCONAZOL GENERIS 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa, 1 vial de 200 ml.
27,27
0,3
12,23
19,09

806091
FLUCONAZOL NORMON 2 mg/ml Solucion para perfusion intravenosa , 1 vial de 200 ml.
27,27
0,3
12,23
19,09

810416
KETOCONAZOL BEXAL 2% 100ML GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

813063
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 40 mg/ 2 ml.
72,56
0,3
32,54
50,8

814947
IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml Concentrado para solucion para perfusion , 1 vial de 100 mg/ 5 ml.
168,06
0,3
80,98
126,42

815639
ACICLOVIR KERN PHARMA 5% 15G CREMA EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

815993
ACICLOVIR PENSA 5% CREMA TUBO 15G EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

816132
MIDAZOLAM SALA 5mg/5ml SOLUCION INYECTABLE 10 AMP.
6,59
0,3
2,95
4,61

816199
MIDAZOLAM SALA 15mg/3ml SOL. INY. 5 AMPOLLAS.
6,92
0,3
3,1
4,84

819516
ZIDOVUDINA COMBINO PHARM 300 mg capsulas , 60 capsulas.
176,09
0,3
86,39
134,86

828285
CEFOTAXIMA TORLAN 2g polvo y disolvente para solucion inyectabale IV, 1vial+1ampolla.
8,66
0,3
3,89
6,07

830299
CEFOTAXIMA GENERIS 2 G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial.
8,06
0,3
3,61
5,64

832766
AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO COMBINO PHARM 1g/200 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
3,2
0,3
2
3,12

832824
AMOXICILINA--ACIDO CLAVULANICO COMBINO PHARM 2g/200 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial.
5,07
0,3
2,28
3,56

833442
MIDAZOLAM SALA 50mg/10ml solucion inyectable, 10 x 10 ml.
29,85
0,3
13,38
20,89

834473
ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g crema, 1 tubo de 15 g.
10,52
0,3
4,72
7,37

838193
MIDAZOLAM NORMON 15 mg/3 ml Solucion Inyectable , 5 ampollas de 3 ml.
6,63
0,3
2,98
4,65

841155
MIDAZOLAM NORMON 5 mg/5 ml solucion inyectable,10 ampollas de 5 ml.
6,34
0,3
2,84
4,43

851196
CEFUROXIMA NORMON 1500 mg inyectable, 1 vial.
5,71
0,3
2,56
4

854273
PROPOFOL MAYNE 10 mg/ml emulsion para inyeccion y perfusion , 5 vial de 20 ml.
21,39
0,3
9,59
14,97

854364
PROPOFOL MAYNE 10 mg/ml emulsion para inyeccion y perfusion , 1 vial de 50 ml.
10,69
0,3
4,8
7,49

854547
PROPOFOL MAYNE 10 mg/ml emulsion para inyeccion y perfusion , 1 vial de 100 ml.
21,39
0,3
9,59
14,97

857029
BESILATO DE ATRACURIO INIBSA 10 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 2,5 ml.
7,59
0,3
3,4
5,31

857235
BESILATO DE ATRACURIO INIBSA 10 mg/ml solucion inyectable , 5 ampollas de 5 ml.
14,61
0,3
6,55
10,23

866202
DOBUTAMINA HOSPIRA, 12,5 mg/ml, 1 vial de 20 ml.
6,99
0,3
3,14
4,9

869925
ACICLOVIR RANBAXY 5% 15G CREMA EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

875468
FUROSEMIDA REIG JOFRE 250 mg/25 ml solucion para perfusion IV , 4 vial.
6,82
0,3
3,06
4,78

875716
ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g crema , 1 tubo de 15 g.
10,52
0,3
4,72
7,37

893545
CEFTRIAXONA LDP TORLAN 2g IV. 1 vial + 1 ampolla.
21,93
0,3
9,84
15,36

894907
PROPOFOL FRESENIUS 20 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , 5 viales.
38,64
0,3
17,33
27,05

895342
KETOCONAZOL CUVEFARMA 2% 100ML GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

901777
SOMATOSTATINA COMBINO PHARM 0.25 mg , 1 ampolla liofilizado+1 ampolla disolvente.
12,41
0,3
5,57
8,7

901827
SOMATOSTATINA COMBINO PHARM 3 mg , 1 ampolla liofilizado+1 ampolla disolvente.
69,23
0,3
31,05
48,47

902114
DOBUTAMINA INIBSA 250MG 1 AMPOLLA 20ML.
6,99
0,3
3,14
4,9

902650
ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA 15G EFG.
10,51
0,3
4,71
7,35

904219
PENTAMIDINA COMBINO PHARM 300MG POLVO PARA SOLUCION PARA NEBULIZADOR, 1 VIAL + 2 AMPOLLAS.
11,71
0,3
5,25
8,2

913558
CEFOTAXIMA LEVEL 2G 1 INYECTABLE IV.
9,73
0,3
4,36
6,81

914713
PROPOFOL FRESENIUS 20 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , 1 ampolla.
19,87
0,3
8,91
13,91

914721
CEFOTAXIMA IPS 2 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV , 1 vial + 1 ampolla.
10,18
0,3
4,15
6,48

915363
PROPOFOL FRESENIUS 20 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , 1 ampolla.
36,36
0,3
16,3
25,45

916437
PROPOFOL 2% (20 mg/1 ml) Fresenius emulsion para inyeccion o perfusion, 10 vial 50 ml.
159,88
0,3
75,47
117,81

918250
PROPOFOL FRESENIUS 20 mg/ml emulsion para inyeccion o perfusion , 10 viales.
252,92
0,3
138,1
191,37

918748
PENTAMIDINA COMBINO PHARM 300MG, 5 VIALES + 5 AMPOLLAS.
58,57
0,3
26,26
40,99

924670
MIDAZOLAM COMBINO PHARM 5mg/ml solucion inyectable, 5 ampollas con 3 ml.
7,12
0,3
3,19
4,98

926220
MIDAZOLAM COMBINO PHARM 5mg/ml solucion inyectable, 10 ampollas de 10 ml.
28,6
0,3
12,82
20,01

926246
MIDAZOLAM COMBINO PHARM 1mg/ml solucion inyectable, 10 ampollas con 5 ml.
6,78
0,3
3,04
4,75

926394
MIDAZOLAM DIASA 1mg/ml solucion inyectable, 10 ampollas 5ml.
6,32
0,3
2,84
4,43

926436
MIDAZOLAM DIASA 5 mg/ml solucion inyectable, 5 ampollas de 3 ml.
6,6
0,3
2,96
4,62

926709
ANFOTERICINA B COMBINO PHARM 50MG 1VIAL.
3,18
0,3
2
3,12

931865
CEFOTAXIMA DIASA 2 g polvo y disolvente para solucion inyectable IV, 1 vial + 1 ampolla.
8,06
0,3
3,61
5,64

934737
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO IPS 2 g/ 200 mg polvo para solucion inyectable , 1 vial de 100 ml.
4,65
0,3
2,09
3,26

937771
ACICLOVIR CUVE 5% 15G CREMA EFG.
10,54
0,3
4,73
7,38

941146
KETOCONAZOL SANDOZ 2% 100ML GEL EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

958330
CEFOTAXIMA FRESENIUS KABI 2 g polvo y disolvente para solucion inyectable I.V., 1 vial + 1 ampolla.
9,23
0,3
4,14
6,46

959007
CEFOTAXIMA CENTRUM 2G 1 INYECT 10ML IV.
8,7
0,3
3,9
6,09

976415
ZIDOVUDINA COMBINO PHARM 50MG/5ML 200ML SO.
19,98
0,3
8,96
13,99

980920
CEFTRIAXONA REIG JOFRE 2 g IV polvo para solucion inyectable , 1 vial.
20,4
0,3
9,15
14,28

999740
KETOCONAZOL KORHISPANA 2% GEL 100ML EFG.
4,5
0,3
2,02
3,15

999756
ACICLOVIR KORHISPANA 5% 15G CREMA EFG.
10,52
0,3
4,72
7,37

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.