Legislación consolidada

Instrucción IS/05, de 26 de febrero de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen los valores de exención para nucleidos según se establece en las tablas A y B del anexo I del Real Decreto 1836/1999.

Consejo de Seguridad Nuclear

«BOE» núm. 86, de 10 de abril de 2003

Referencia: BOE-A-2003-7520

Texto consolidado

Última modificación: 04 de diciembre de 2024

Téngase en cuenta que el Real Decreto 1836/1999, ha sido derogado, con efectos de 5 de diciembre de 2024 por la disposición derogatoria única del Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre Ref. BOE-A-2024-25205, por lo que debe entenderse que la presente Instrucción ha sido implicitamente derogada.

El Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (Boletín Oficial del Estado número 313, de 31 de diciembre de 1999) establece en su artículo 35 que, a los efectos del mismo, no tendrán la consideración de instalación radiactiva aquellas en que intervengan sustancias radiactivas cuya actividad o actividad por unidad de masa no exceda de los valores de exención indicados en la Tabla A del Anexo I del mencionado Reglamento.

También se establece que, cuando sea necesario, el Consejo de Seguridad Nuclear asignará valores adecuados para las actividades y actividades por unidad de masa de los nucleidos que no se recojan en la Tabla A.

Los valores de exención que se recogen en la referida Tabla A se corresponden con los indicados en el Anexo I de la Directiva 96/29/EURATOM del Consejo de la Unión Europea por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

Aplicando la misma metodología y considerando los mismos criterios de dosis el National Radiological Protection Board del Reino Unido, en su documento NRPB-R306, ha determinado los valores correspondientes a otros nucleidos. Tras su análisis, dicho documento se ha considerado adecuado como base para la asignación de los valores a aquellos nucleidos no incluidos en la citada Tabla A del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, así como, los contenidos en la Tabla B del mismo que también se completa en esta Instrucción.

En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con la habilitación legal prevista en el artículo 2.º) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, según la redacción otorgada por la Disposición adicional primera de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, previa consulta a los sectores afectados, tras los informes técnicos oportunos, este Consejo de Seguridad Nuclear, en su deliberación del día 26 de febrero de 2003 ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de esta Instrucción es asignar los valores de actividad y de actividad por unidad de masa para los nucleidos de las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Segundo. Asignación de valores.

En las Tablas que se adjuntan se recogen los nucleidos ya considerados en las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, a los que se añaden otros a los que mediante esta Instrucción se les asigna un valor de actividad y de actividad por unidad de masa.

Disposición derogatoria única.

Las Tablas reseñadas en la presente Instrucción sustituyen y dejan sin efecto las Tablas A y B del Anexo I del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Disposición final única.

La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 26 de febrero de 2003.–La Presidenta, María-Teresa Estevan Bolea.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

TABLA A

Elemento/nucleido

Actividad – (Bq)

Actividad por unidad de masa – (kBq/kg)

Hidrógeno:

Compuestos tritiados (inc OBT)

1 10⁹

1 10⁶

Elemental

1 10⁹

1 10⁶

Berilio:

Be-7

1 10⁷

1 10³

Be-10

1 10⁶

1 10⁴

Carbono:

C-11

1 10⁶

1 10¹

C-11 monóxido

1 10⁹

1 10¹

C-11 dióxido

1 10⁹

1 10¹

C-14

1 10⁷

1 10⁴

C-14 monóxido

1 10¹¹

1 10⁸

C-14 dióxido

1 10¹¹

1 10⁷

Nitrógeno:

N-13

1 10⁹

1 10²

Neón:

Ne-19

1 10⁹

1 10²

Oxígeno:

O-15

1 10⁹

1 10²

Fluor:

F-18

1 10⁶

1 10¹

Sodio:

Na-22

1 10⁶

1 10¹

Na-24

1 10⁵

1 10¹

Magnesio:

Mg-28+

1 10⁵

1 10¹

Aluminio:

Al-26

1 10⁵

1 10¹

Silicio:

Si-31

1 10⁶

1 10³

Si-32

1 10⁶

1 10³

Fósforo:

P-32

1 10⁵

1 10³

P-33

1 10⁸

1 10⁵

Azufre:

S-35

1 10⁸

1 10⁵

S-35 (orgánico)

1 10⁸

1 10⁵

S-35 (vapor)

1 10⁹

1 10⁶

Cloro:

Cl-36

1 10⁶

1 10⁴

Cl-38

1 10⁵

1 10¹

Cl-39

1 10⁵

1 10¹

Argón:

Ar-37

1 10⁸

1 10⁶

Ar-39

1 10⁴

1 10⁷

Ar-41

1 10⁹

1 10²

Potasio:

K-40

1 10⁶

1 10²

K-42

1 10⁶

1 10²

K-43

1 10⁶

1 10¹

K-44

1 10⁵

1 10¹

K-45

1 10⁵

1 10

Calcio:

Ca-41

1 10⁷

1 10⁵

Ca-45

1 10⁷

1 10⁴

Ca-47

1 10⁶

1 10¹

Scandio:

Sc-43

1 10⁶

1 10¹

Sc-44

1 10⁵

1 10¹

Sc-44m

1 10⁷

1 10²

Sc-46

1 10⁶

1 10¹

Sc-47

1 10⁶

1 10²

Sc-48

1 10⁵

1 10¹

Sc-49

1 10⁵

1 10³

Titanio:

Ti-44+

1 10⁵

1 10¹

Ti-45

1 10⁶

1 10¹

Vanadio:

V-47

1 10⁵

1 10¹

V-48

1 10⁵

1 10¹

V-49

1 10⁷

1 10⁴

Cromo:

Cr-48

1 10⁶

1 10²

Cr-49

1 10⁶

1 10¹

Cr-51

1 10⁷

1 10³

Manganeso:

Mn-51

1 10⁵

1 10¹

Mn-52

1 10⁵

1 10¹

Mn-52m

1 10⁵

1 10¹

Mn-53

1 10⁹

1 10⁴

Mn-54

1 10⁶

1 10¹

Mn-56

1 10⁵

1 10¹

Hierro:

Fe-52

1 10⁶

1 10¹

Fe-55

1 10⁶

1 10⁴

Fe-59

1 10⁶

1 10¹

Fe-60+

1 10⁵

1 10²

Cobalto:

Co-55

1 10⁶

1 10¹

Co-56

1 10⁵

1 10¹

Co-57

1 10⁶

1 10²

Co-58

1 10⁶

1 10¹

Co-58m

1 10⁷

1 10⁴

Co-60

1 10⁵

1 10¹

Co-60m

1 10⁶

1 10³

Co-61

1 10⁶

1 10²

Co-62m

1 10⁵

1 10¹

Níquel:

Ni-56

1 10⁶

1 10¹

Ni-57

1 10⁶

1 10¹

Ni-59

1 10⁸

1 10⁴

Ni-63

1 10⁸

1 10⁵

Ni-65

1 10⁶

1 10¹

Ni-66

1 10⁷

1 10⁴

Cobre:

Cu-60

1 10⁵

1 10¹

Cu-61

1 10⁶

1 10¹

Cu-64

1 10⁶

1 10²

Cu-67

1 10⁶

1 10²

Zinc:

Zn-62

1 10⁶

1 10²

Zn-63

1 10⁵

1 10¹

Zn-65

1 10⁶

1 10¹

Zn-69

1 10⁶

1 10⁴

Zn-69m

1 10⁶

1 10²

Zn-71m

1 10⁶

1 10¹

Zn-72

1 10⁶

1 10²

Galio:

Ga-65

1 10⁵

1 10¹

Ga-66

1 10⁵

1 10¹

Ga-67

1 10⁶

1 10²

Ga-68

1 10⁵

1 10¹

Ga-70

1 10⁶

1 10³

Ga-72

1 10⁵

1 10¹

Ga-73

1 10⁶

1 10²

Germanio:

Ge-66

1 10⁶

1 10¹

Ge-67

1 10⁵

1 10¹

Ge-68+

1 10⁵

1 10¹

Ge-69

1 10⁶

1 10¹

Ge-71

1 10⁸

1 10⁴

Ge-75

1 10⁶

1 10³

Ge-77

1 10⁵

1 10¹

Ge-78

1 10⁶

1 10²

Arsénico:

As-69

1 10⁵

1 10¹

As-70

1 10⁵

1 10¹

As-71

1 10⁶

1 10¹

As-72

1 10⁵

1 10¹

As-73

1 10⁷

1 10³

As-74

1 10⁶

1 10¹

As-76

1 10⁵

1 10²

As-77

1 10⁶

1 10³

As-78

1 10⁵

1 10¹

Selenio:

Se-70

1 10⁶

1 10¹

Se-73

1 10⁶

1 10¹

Se-73m

1 10⁶

1 10²

Se-75

1 10⁶

1 10²

Se-79

1 10⁷

1 10⁴

Se-81

1 10⁶

1 10³

Se-81m

1 10⁷

1 10³

Se-83

1 10⁵

1 10¹

Bromo:

Br-74

1 10⁵

1 10¹

Br-74m

1 10⁵

1 10¹

Br-75

1 10⁶

1 10¹

Br-76

1 10⁵

1 10¹

Br-77

1 10⁶

1 10²

Br-80

1 10⁵

1 10²

Br-80m

1 10⁷

1 10³

Br-82

1 10⁶

1 10¹

Br-83

1 10⁶

1 10³

Br-84

1 10⁵

1 10¹

Kripton:

Kr-74

1 10⁹

1 10²

Kr-76

1 10⁹

1 10²

Kr-77

1 10⁹

1 10²

Kr-79

1 10⁵

1 10³

Kr-81

1 10⁷

1 10⁴

Kr-81m

1 10¹⁰

1 10³

Kr-83m

1 10¹²

1 10⁵

Kr-85

1 10⁴

1 10⁵

Kr-85m

1 10¹⁰

1 10³

Kr-87

1 10⁹

1 10²

Kr-88

1 10⁹

1 10²

Rubidio:

Rb-79

1 10⁵

1 10¹

Rb-81

1 10⁶

1 10¹

Rb-81m

1 10⁷

1 10³

Rb-82m

1 10⁶

1 10¹

Rb-83+

1 10⁶

1 10²

Rb-84

1 10⁶

1 10¹

Rb-86

1 10⁵

1 10²

Rb-87

1 10⁷

1 10⁴

Rb-88

1 10⁵

1 10¹

Rb-89

1 10⁵

1 10¹

Estroncio:

Sr-80

1 10⁷

1 10³

Sr-81

1 10⁵

1 10¹

Sr-82+

1 10⁵

1 10¹

Sr-83

1 10⁶

1 10¹

Sr-85

1 10⁶

1 10²

Sr-85m

1 10⁷

1 10²

Sr-87m

1 10⁶

1 10²

Sr-89

1 10⁶

1 10³

Sr-90+

1 10⁴

1 10²

Sr-91

1 10⁵

1 10¹

Sr-92

1 10⁶

1 10¹

Itrio:

Y-86

1 10⁵

1 10¹

Y-86m

1 10⁷

1 10²

Y-87+

1 10⁶

1 10¹

Y-88

1 10⁶

1 10¹

Y-90

1 10⁵

1 10³

Y-90m

1 10⁶

1 10¹

Y-91

1 10⁶

1 10³

Y-91m

1 10⁶

1 10²

Y-92

1 10⁵

1 10²

Y-93

1 10⁵

1 10²

Y-94

1 10⁵

1 10¹

Y-95

1 10⁵

1 10¹

Zirconio:

Zr-86

1 10⁷

1 10²

Zr-88

1 10⁶

1 10²

Zr-89

1 10⁶

1 10¹

Zr-93+

1 10⁷

1 10³

Zr-95

1 10⁶

1 10¹

Zr-97+

1 10⁵

1 10¹

Niobio:

Nb-88

1 10⁵

1 10¹

Nb-89 (2.03 horas)

1 10⁵

1 10¹

Nb-89 (1.01 hora)

1 10⁵

1 10¹

Nb-90

1 10⁵

1 10¹

Nb-93m

1 10⁷

1 10⁴

Nb-94

1 10⁶

1 10¹

Nb-95

1 10⁶

1 10¹

Nb-95m

1 10⁷

1 10²

Nb-96

1 10⁵

1 10¹

Nb-97

1 10⁶

1 10¹

Nb-98

1 10⁵

1 10¹

Molibdeno:

Mo-90

1 10⁶

1 10¹

Mo-93

1 10⁸

1 10³

Mo-93m

1 10⁶

1 10¹

Mo-99

1 10⁶

1 10²

Mo-101

1 10⁶

1 10¹

Tecnecio:

Tc-93

1 10⁶

1 10¹

Tc-93m

1 10⁶

1 10¹

Tc-94

1 10⁶

1 10¹

Tc-94m

1 10⁵

1 10¹

Tc-95

1 10⁶

1 10¹

Tc-95m+

1 10⁶

1 10¹

Tc-96

1 10⁶

1 10¹

Tc-96m

1 10⁷

1 10³

Tc-97

1 10⁸

1 10³

Tc-97m

1 10⁷

1 10³

Tc-98

1 10⁶

1 10¹

Tc-99

1 10⁷

1 10⁴

Tc-99m

1 10⁷

1 10²

Tc-101

1 10⁶

1 10²

Tc-104

1 10⁵

1 10¹

Rutenio:

Ru-94

1 10⁶

1 10²

Ru-97

1 10⁷

1 10²

Ru-103

1 10⁶

1 10²

Ru-105

1 10⁶

1 10¹

Ru-106+

1 10⁵

1 10²

Rodio:

Rh-99

1 10⁶

1 10¹

Rh-99m

1 10⁶

1 10¹

Rh-100

1 10⁶

1 10¹

Rh-101

1 10⁷

1 10²

Rh-101m

1 10⁷

1 10²

Rh-102

1 10⁶

1 10¹

Rh-102m

1 10⁶

1 10²

Rh-103m

1 10⁸

1 10⁴

Rh-105

1 10⁷

1 10²

Rh-106m

1 10⁵

1 10¹

Rh-107

1 10⁶

1 10²

Paladio:

Pd-100

1 10⁷

1 10²

Pd-101

1 10⁶

1 10²

Pd-103

1 10⁸

1 10³

Pd-107

1 10⁸

1 10⁵

Pd-109

1 10⁶

1 10³

Plata:

Ag-102

1 10⁵

1 10¹

Ag-103

1 10⁶

1 10¹

Ag-104

1 10⁶

1 10¹

Ag-104m

1 10⁶

1 10¹

Ag-105

1 10⁶

1 10²

Ag-106

1 10⁶

1 10¹

Ag-106m

1 10⁶

1 10¹

Ag-108m+

1 10⁶

1 10¹

Ag-110m

1 10⁶

1 10¹

Ag-111

1 10⁶

1 10³

Ag-112

1 10⁵

1 10¹

Ag-115

1 10⁵

1 10¹

Cadmio:

Cd-104

1 10⁷

1 10²

Cd-107

1 10⁷

1 10³

Cd-109

1 10⁶

1 10⁴

Cd-113

1 10⁶

1 10³

Cd-113m

1 10⁶

1 10³

Cd-115

1 10⁶

1 10²

Cd-115m

1 10⁶

1 10³

Cd-117

1 10⁶

1 10¹

Cd-117m

1 10⁶

1 10¹

Indio:

In-109

1 10⁶

1 10¹

In-110 (4.9 horas)

1 10⁶

1 10¹

In-110 (69.1 minutos)

1 10⁵

1 10¹

In-111

1 10⁶

1 10²

In-112

1 10⁶

1 10²

In-113m

1 10⁶

1 10²

In-114

1 10⁵

1 10³

In-114m

1 10⁶

1 10²

In-115

1 10⁵

1 10³

In-115m

1 10⁶

1 10²

In-116m

1 10⁵

1 10¹

In-117

1 10⁶

1 10¹

In-117m

1 10⁶

1 10²

In-119m

1 10⁵

1 10²

Estaño:

Sn-110

1 10⁷

1 10²

Sn-111

1 10⁶

1 10²

Sn-113

1 10⁷

1 10³

Sn-117m

1 10⁶

1 10²

Sn-119m

1 10⁷

1 10³

Sn-121

1 10⁷

1 10⁵

Sn-121m+

1 10⁷

1 10³

Sn-123

1 10⁶

1 10³

Sn-123m

1 10⁶

1 10²

Sn-125

1 10⁵

1 10²

Sn-126+

1 10⁵

1 10¹

Sn-127

1 10⁶

1 10¹

Sn-128

1 10⁶

1 10¹

Antimonio:

Sb-115

1 10⁶

1 10¹

Sb-116

1 10⁶

1 10¹

Sb-116m

1 10⁵

1 10¹

Sb-117

1 10⁷

1 10²

Sb-118m

1 10⁶

1 10¹

Sb-119

1 10⁷

1 10³

Sb-120 (5.76 días)

1 10⁶

1 10¹

Sb-120 (15.89 minutos)

1 10⁶

1 10²

Sb-122

1 10⁴

1 10²

Sb-124

1 10⁶

1 10¹

Sb-124m

1 10⁶

1 10²

Sb-125

1 10⁶

1 10²

Sb-126

1 10⁵

1 10¹

Sb-126m

1 10⁵

1 10¹

Sb-127

1 10⁶

1 10¹

Sb-128 (9.01 horas)

1 10⁵

1 10¹

Sb-128 (10.4 minutos)

1 10⁵

1 10¹

Sb-129

1 10⁶

1 10¹

Sb-130

1 10⁵

1 10¹

Sb-131

1 10⁶

1 10¹

Telurio:

Te-116

1 10⁷

1 10²

Te-121

1 10⁶

1 10¹

Te-121m

1 10⁶

1 10²

Te-123

1 10⁶

1 10³

Te-123m

1 10⁷

1 10²

Te-125m

1 10⁷

1 10³

Te-127

1 10⁶

1 10³

Te-127m

1 10⁷

1 10³

Te-129

1 10⁶

1 10²

Te-129m

1 10⁶

1 10³

Te-131

1 10⁵

1 10²

Te-131m

1 10⁶

1 10¹

Te-132

1 10⁷

1 10²

Te-133

1 10⁵

1 10¹

Te-133m

1 10⁵

1 10¹

Te-134

1 10⁶

1 10¹

Yodo:

I-120

1 10⁵

1 10¹

I-120m

1 10⁵

1 10¹

I-121

1 10⁶

1 10²

I-123

1 10⁷

1 10²

I-124

1 10⁶

1 10¹

I-125

1 10⁶

1 10³

I-126

1 10⁶

1 10²

I-128

1 10⁵

1 10²

I-129

1 10⁵

1 10²

I-130

1 10⁶

1 10¹

I-131

1 10⁶

1 10²

I-132

1 10⁵

1 10¹

I-132m

1 10⁶

1 10²

I-133

1 10⁶

1 10¹

I-134

1 10⁵

1 10¹

I-135

1 10⁶

1 10¹

Xenon:

Xe-120

1 10⁹

1 10²

Xe-121

1 10⁹

1 10²

Xe-122+

1 10⁹

1 10²

Xe-123

1 10⁹

1 10²

Xe-125

1 10⁹

1 10³

Xe-127

1 10⁵

1 10³

Xe-129m

1 10⁴

1 10³

Xe-131m

1 10⁴

1 10⁴

Xe-133m

1 10⁴

1 10³

Xe-133

1 10⁴

1 10³

Xe-135m

1 10⁹

1 10²

Xe-135

1 10¹⁰

1 10³

Xe-138

1 10⁹

1 10²

Cesio:

Cs-125

1 10⁴

1 10¹

Cs-127

1 10⁵

1 10²

Cs-129

1 10⁵

1 10²

Cs-130

1 10⁶

1 10²

Cs-131

1 10⁶

1 10³

Cs-132

1 10⁵

1 10¹

Cs-134

1 10⁴

1 10¹

Cs-134m

1 10⁵

1 10³

Cs-135

1 10⁷

1 10⁴

Cs-135m

1 10⁶

1 10¹

Cs-136

1 10⁵

1 10¹

Cs-137+

1 10⁴

1 10¹

Cs-138

1 10⁴

1 10¹

Bario:

Ba-126

1 10⁷

1 10²

Ba-128

1 10⁷

1 10²

Ba-131

1 10⁶

1 10²

Ba-131m

1 10⁷

1 10²

Ba-133

1 10⁶

1 10²

Ba-133m

1 10⁶

1 10²

Ba-135m

1 10⁶

1 10²

Ba-137m

1 10⁶

1 10¹

Ba-139

1 10⁵

1 10²

Ba-140+

1 10⁵

1 10¹

Ba-141

1 10⁵

1 10¹

Ba-142

1 10⁶

1 10¹

Lantano:

La-131

1 10⁶

1 10¹

La-132

1 10⁶

1 10¹

La-135

1 10⁷

1 10³

La-137

1 10⁷

1 10³

La-138

1 10⁶

1 10¹

La-140

1 10⁵

1 10¹

La-141

1 10⁵

1 10²

La-142

1 10⁵

1 10¹

La-143

1 10⁵

1 10²

Cerio:

Ce-134

1 10⁷

1 10³

Ce-135

1 10⁶

1 10¹

Ce-137

1 10⁷

1 10³

Ce-137m

1 10⁶

1 10³

Ce-139

1 10⁶

1 10²

Ce-141

1 10⁷

1 10²

Ce-143

1 10⁶

1 10²

Ce-144+

1 10⁵

1 10²

Praseodimio:

Pr-136

1 10⁵

1 10¹

Pr-137

1 10⁶

1 10²

Pr-138m

1 10⁶

1 10¹

Pr-139

1 10⁷

1 10²

Pr-142

1 10⁵

1 10²

Pr-142m

1 10⁹

1 10⁷

Pr-143

1 10⁶

1 10⁴

Pr-144

1 10⁵

1 10²

Pr-145

1 10⁵

1 10³

Pr-147

1 10⁵

1 10¹

Neodimio:

Nd-136

1 10⁶

1 10²

Nd-138

1 10⁷

1 10³

Nd-139

1 10⁶

1 10²

Nd-139m

1 10⁶

1 10¹

Nd-141

1 10⁷

1 10²

Nd-147

1 10⁶

1 10²

Nd-149

1 10⁶

1 10²

Nd-151

1 10⁵

1 10¹

Prometio:

Pm-141

1 10⁵

1 10¹

Pm-143

1 10⁶

1 10²

Pm-144

1 10⁶

1 10¹

Pm-145

1 10⁷

1 10³

Pm-146

1 10⁶

1 10¹

Pm-147

1 10⁷

1 10⁴

Pm-148

1 10⁵

1 10¹

Pm-148m+

1 10⁶

1 10¹

Pm-149

1 10⁶

1 10³

Pm-150

1 10⁵

1 10¹

Pm-151

1 10⁶

1 10²

Samario:

Sm-141

1 10⁵

1 10¹

Sm-141m

1 10⁶

1 10¹

Sm-142

1 10⁷

1 10²

Sm-145

1 10⁷

1 10²

Sm-146

1 10⁵

1 10¹

Sm-147

1 10⁴

1 10¹

Sm-151

1 10⁸

1 10⁴

Sm-153

1 10⁶

1 10²

Sm-155

1 10⁶

1 10²

Sm-156

1 10⁶

1 10²

Europio:

Eu-145

1 10⁶

1 10¹

Eu-146

1 10⁶

1 10¹

Eu-147

1 10⁶

1 10²

Eu-148

1 10⁶

1 10¹

Eu-149

1 10⁷

1 10²

Eu-150 (34.2 años)

1 10⁶

1 10¹

Eu-150 (12.6 horas)

1 10⁶

1 10³

Eu-152

1 10⁶

1 10¹

Eu-152m

1 10⁶

1 10²

Eu-154

1 10⁶

1 10¹

Eu-155

1 10⁷

1 10²

Eu-156

1 10⁶

1 10¹

Eu-157

1 10⁶

1 10²

Eu-158

1 10⁵

1 10¹

Gadolinio:

Gd-145

1 10⁵

1 10¹

Gd-146+

1 10⁶

1 10¹

Gd-147

1 10⁶

1 10¹

Gd-148

1 10⁴

1 10¹

Gd-149

1 10⁶

1 10²

Gd-151

1 10⁷

1 10²

Gd-152

1 10⁴

1 10¹

Gd-153

1 10⁷

1 10²

Gd-159

1 10⁶

1 10³

Terbio:

Tb-147

1 10⁶

1 10¹

Tb-149

1 10⁶

1 10¹

Tb-150

1 10⁶

1 10¹

Tb-151

1 10⁶

1 10¹

Tb-153

1 10⁷

1 10²

Tb-154

1 10⁶

1 10¹

Tb-155

1 10⁷

1 10²

Tb-156

1 10⁶

1 10¹

Tb-156m (24.4 horas)

1 10⁷

1 10³

Tb-156m (5 horas)

1 10⁷

1 10⁴

Tb-157

1 10⁷

1 10⁴

Tb-158

1 10⁶

1 10¹

Tb-160

1 10⁶

1 10¹

Tb-161

1 10⁶

1 10³

Disprosio:

Dy-155

1 10⁶

1 10¹

Dy-157

1 10⁶

1 10²

Dy-159

1 10⁷

1 10³

Dy-165

1 10⁶

1 10³

Dy-166

1 10⁶

1 10³

Holmio:

Ho-155

1 10⁶

1 10²

Ho-157

1 10⁶

1 10²

Ho-159

1 10⁶

1 10²

Ho-161

1 10⁷

1 10²

Ho-162

1 10⁷

1 10²

Ho-162m

1 10⁶

1 10¹

Ho-164

1 10⁶

1 10³

Ho-164m

1 10⁷

1 10³

Ho-166

1 10⁵

1 10³

Ho-166m

1 10⁶

1 10¹

Ho-167

1 10⁶

1 10²

Erbio:

Er-161

1 10⁶

1 10¹

Er-165

1 10⁷

1 10³

Er-169

1 10⁷

1 10⁴

Er-171

1 10⁶

1 10²

Er-172

1 10⁶

1 10²

Tulio:

Tm-162

1 10⁶

1 10¹

Tm-166

1 10⁶

1 10¹

Tm-167

1 10⁶

1 10²

Tm-170

1 10⁶

1 10³

Tm-171

1 10⁸

1 10⁴

Tm-172

1 10⁶

1 10²

Tm-173

1 10⁶

1 10²

Tm-175

1 10⁶

1 10¹

Iterbio:

Yb-162

1 10⁷

1 10²

Yb-166

1 10⁷

1 10²

Yb-167

1 10⁶

1 10²

Yb-169

1 10⁷

1 10²

Yb-175

1 10⁷

1 10³

Yb-177

1 10⁶

1 10²

Yb-178

1 10⁶

1 10³

Lutecio:

Lu-169

1 10⁶

1 10¹

Lu-170

1 10⁶

1 10¹

Lu-171

1 10⁶

1 10¹

Lu-172

1 10⁶

1 10¹

Lu-173

1 10⁷

1 10²

Lu-174

1 10⁷

1 10²

Lu-174m

1 10⁷

1 10²

Lu-176

1 10⁶

1 10²

Lu-176m

1 10⁶

1 10³

Lu-177

1 10⁷

1 10³

Lu-177m

1 10⁶

1 10¹

Lu-178

1 10⁵

1 10²

Lu-178m

1 10⁵

1 10¹

Lu-179

1 10⁶

1 10³

Hafnio:

Hf-170

1 10⁶

1 10²

Hf-172+

1 10⁶

1 10¹

Hf-173

1 10⁶

1 10²

Hf-175

1 10⁶

1 10²

Hf-177m

1 10⁵

1 10¹

Hf-178m

1 10⁶

1 10¹

Hf-179m

1 10⁶

1 10¹

Hf-180m

1 10⁶

1 10¹

Hf-181

1 10⁶

1 10¹

Hf-182

1 10⁶

1 10²

Hf-182m

1 10⁶

1 10¹

Hf-183

1 10⁶

1 10¹

Hf-184

1 10⁶

1 10²

Tantalo:

Ta-172

1 10⁶

1 10¹

Ta-173

1 10⁶

1 10¹

Ta-174

1 10⁶

1 10¹

Ta-175

1 10⁶

1 10¹

Ta-176

1 10⁶

1 10¹

Ta-177

1 10⁷

1 10²

Ta-178

1 10⁶

1 10¹

Ta-179

1 10⁷

1 10³

Ta-180

1 10⁶

1 10¹

Ta-180m

1 10⁷

1 10³

Ta-182

1 10⁴

1 10¹

Ta-182m

1 10⁶

1 10²

Ta-183

1 10⁶

1 10²

Ta-184

1 10⁶

1 10¹

Ta-185

1 10⁵

1 10²

Ta-186

1 10⁵

1 10¹

Tugseno:

W-176

1 10⁶

1 10²

W-177

1 10⁶

1 10¹

W-178+

1 10⁶

1 10¹

W-179

1 10⁷

1 10²

W-181

1 10⁷

1 10³

W-185

1 10⁷

1 10⁴

W-187

1 10⁶

1 10²

W-188+

1 10⁵

1 10²

Renio:

Re-177

1 10⁶

1 10¹

Re-178

1 10⁶

1 10¹

Re-181

1 10⁶

1 10¹

Re-182 (64 horas)

1 10⁶

1 10¹

Re-182 (12.7 horas)

1 10⁶

1 10¹

Re-184

1 10⁶

1 10¹

Re-184m

1 10⁶

1 10²

Re-186

1 10⁶

1 10³

Re-186m

1 10⁷

1 10³

Re-187

1 10⁹

1 10⁶

Re-188

1 10⁵

1 10²

Re-188m

1 10⁷

1 10²

Re-189+

1 10⁶

1 10²

Osmio:

Os-180

1 10⁷

1 10²

Os-181

1 10⁶

1 10¹

Os-182

1 10⁶

1 10²

Os-185

1 10⁶

1 10¹

Os-189m

1 10⁷

1 10⁴

Os-191

1 10⁷

1 10²

Os-191m

1 10⁷

1 10³

Os-193

1 10⁶

1 10²

Os-194+

1 10⁵

1 10²

Iridio:

Ir-182

1 10⁵

1 10¹

Ir-184

1 10⁶

1 10¹

Ir-185

1 10⁶

1 10¹

Ir-186 (15.8 horas)

1 10⁶

1 10¹

Ir-186 (1.75 horas)

1 10⁶

1 10¹

Ir-187

1 10⁶

1 10²

Ir-188

1 10⁶

1 10¹

Ir-189+

1 10⁷

1 10²

Ir-190

1 10⁶

1 10¹

Ir-190m (3.1 horas)

1 10⁶

1 10¹

Ir-190m (1.2 horas)

1 10⁷

1 10⁴

Ir-192

1 10⁴

1 10¹

Ir-192m

1 10⁷

1 10²

Ir-193m

1 10⁷

1 10⁴

Ir-194

1 10⁵

1 10²

Ir-194m

1 10⁶

1 10¹

Ir-195

1 10⁶

1 10²

Ir-195m

1 10⁶

1 10²

Platino:

Pt-186

1 10⁶

1 10¹

Pt-188+

1 10⁶

1 10¹

Pt-189

1 10⁶

1 10²

Pt-191

1 10⁶

1 10²

Pt-193

1 10⁷

1 10⁴

Pt-193m

1 10⁷

1 10³

Pt-195m

1 10⁶

1 10²

Pt-197

1 10⁶

1 10³

Pt-197m

1 10⁶

1 10²

Pt-199

1 10⁶

1 10²

Pt-200

1 10⁶

1 10²

Oro:

Au-193

1 10⁷

1 10²

Au-194

1 10⁶

1 10¹

Au-195

1 10⁷

1 10²

Au-198

1 10⁶

1 10²

Au-198m

1 10⁶

1 10¹

Au-199

1 10⁶

1 10²

Au-200

1 10⁵

1 10²

Au-200m

1 10⁶

1 10¹

Au-201

1 10⁶

1 10²

Mercurio:

Hg-193

1 10⁶

1 10²

Hg-193m

1 10⁶

1 10¹

Hg-194+

1 10⁶

1 10¹

Hg-195

1 10⁶

1 10²

Hg-195m+ (orgánico)

1 10⁶

1 10²

Hg-195m+ (inorgánico)

1 10⁶

1 10²

Hg-197

1 10⁷

1 10²

Hg-197m (orgánico)

1 10⁶

1 10²

Hg-197m (inorgánico)

1 10⁶

1 10²

Hg-199m

1 10⁶

1 10²

Hg-203

1 10⁵

1 10²

Talio:

Tl-194

1 10⁶

1 10¹

Tl-194m

1 10⁶

1 10¹

Tl-195

1 10⁶

1 10¹

Tl-197

1 10⁶

1 10²

Tl-198

1 10⁶

1 10¹

Tl-198m

1 10⁶

1 10¹

Tl-199

1 10⁶

1 10²

Tl-200

1 10⁶

1 10¹

Tl-201

1 10⁶

1 10²

Tl-202

1 10⁶

1 10²

Tl-204

1 10⁴

1 10⁴

Plomo:

Pb-195m

1 10⁶

1 10¹

Pb-198

1 10⁶

1 10²

Pb-199

1 10⁶

1 10¹

Pb-200

1 10⁶

1 10²

Pb-201

1 10⁶

1 10¹

Pb-202

1 10⁶

1 10³

Pb-202m

1 10⁶

1 10¹

Pb-203

1 10⁶

1 10²

Pb-205

1 10⁷

1 10⁴

Pb-209

1 10⁶

1 10⁵

Pb-210+

1 10⁴

1 10¹

Pb-211

1 10⁶

1 10²

Pb-212+

1 10⁵

1 10¹

Pb-214

1 10⁶

1 10²

Bismuto:

Bi-200

1 10⁶

1 10¹

Bi-201

1 10⁶

1 10¹

Bi-202

1 10⁶

1 10¹

Bi-203

1 10⁶

1 10¹

Bi-205

1 10⁶

1 10¹

Bi-206

1 10⁵

1 10¹

Bi-207

1 10⁶

1 10¹

Bi-210

1 10⁶

1 10³

Bi-210m+

1 10⁵

1 10¹

Bi-212+

1 10⁵

1 10¹

Bi-213

1 10⁶

1 10²

Bi-214

1 10⁵

1 10¹

Polonio:

Po-203

1 10⁶

1 10¹

Po-205

1 10⁶

1 10¹

Po-206

1 10⁶

1 10¹

Po-207

1 10⁶

1 10¹

Po-208

1 10⁴

1 10¹

Po-209

1 10⁴

1 10¹

Po-210

1 10⁴

1 10¹

Astato:

At-207

1 10⁶

1 10¹

At-211

1 10⁷

1 10³

Francio:

Fr-222

1 10⁵

1 10³

Fr-223

1 10⁶

1 10²

Radón:

Rn-220+

1 10⁷

1 10⁴

Rn-222+

1 10⁸

1 10¹

Radio:

Ra-223+

1 10⁵

1 10²

Ra-224+

1 10⁵

1 10¹

Ra-225

1 10⁵

1 10²

Ra-226+

1 10⁴

1 10¹

Ra-227

1 10⁶

1 10²

Ra-228+

1 10⁵

1 10¹

Actinio:

Ac-224

1 10⁶

1 10²

Ac-225+

1 10⁴

1 10¹

Ac-226

1 10⁵

1 10²

Ac-227+

1 10³

1 10⁻¹

Ac-228

1 10⁶

1 10¹

Torio:

Th-226+

1 10⁷

1 10³

Th-227

1 10⁴

1 10¹

Th-228+

1 10⁴

1 10⁰

Th-229+

1 10³

1 10⁰

Th-230

1 10⁴

1 10⁰

Th-231

1 10⁷

1 10³

Th-232

1 10⁴

1 10¹

Th-232sec

1 10³

1 10⁰

Th-234+

1 10⁵

1 10³

Protactinio:

Pa-227

1 10⁶

1 10³

Pa-228

1 10⁶

1 10¹

Pa-230

1 10⁶

1 10¹

Pa-231

1 10³

1 10⁰

Pa-232

1 10⁶

1 10¹

Pa-233

1 10⁷

1 10²

Pa-234

1 10⁶

1 10¹

Uranio:

U-230+

1 10⁵

1 10¹

U-231

1 10⁷

1 10²

U-232+

1 10³

1 10⁰

U-233

1 10⁴

1 10¹

U-234

1 10⁴

1 10¹

U-235+

1 10⁴

1 10¹

U-236

1 10⁴

1 10¹

U-237

1 10⁶

1 10²

U-238+

1 10⁴

1 10¹

U-238 sec

1 10³

1 10⁰

U-239

1 10⁶

1 10²

U-240

1 10⁷

1 10³

U-240+

1 10⁶

1 10¹

Neptunio:

Np-232

1 10⁶

1 10¹

Np-233

1 10⁷

1 10²

Np-234

1 10⁶

1 10¹

Np-235

1 10⁷

1 10³

Np-236 (1.15 10⁵ años)

1 10⁵

1 10²

Np-236 (22.5 horas)

1 10⁷

1 10³

Np-237+

1 10³

1 10⁰

Np-238

1 10⁶

1 10²

Np-239

1 10⁷

1 10²

Np-240

1 10⁶

1 10¹

Plutonio:

Pu-234

1 10⁷

1 10²

Pu-235

1 10⁷

1 10²

Pu-236

1 10⁴

1 10¹

Pu-237

1 10⁷

1 10³

Pu-238

1 10⁴

1 10⁰

Pu-239

1 10⁴

1 10⁰

Pu-240

1 10³

1 10⁰

Pu-241

1 10⁵

1 10²

Pu-242

1 10⁴

1 10⁰

Pu-243

1 10⁷

1 10³

Pu-244

1 10⁴

1 10⁰

Pu-245

1 10⁶

1 10²

Pu-246

1 10⁶

1 10²

Americio:

Am-237

1 10⁶

1 10²

Am-238

1 10⁶

1 10¹

Am-239

1 10⁶

1 10²

Am-240

1 10⁶

1 10¹

Am-241

1 10⁴

1 10⁰

Am-242

1 10⁶

1 10³

Am-242m+

1 10⁴

1 10⁰

Am-243+

1 10³

1 10⁰

Am-244

1 10⁶

1 10¹

Am-244m

1 10⁷

1 10⁴

Am-245

1 10⁶

1 10³

Am-246

1 10⁵

1 10¹

Am-246m

1 10⁶

1 10¹

Curio:

Cm-238

1 10⁷

1 10²

Cm-240

1 10⁵

1 10²

Cm-241

1 10⁶

1 10²

Cm-242

1 10⁵

1 10²

Cm-243

1 10⁴

1 10⁰

Cm-244

1 10⁴

1 10¹

Cm-245

1 10³

1 10⁰

Cm-246

1 10³

1 10⁰

Cm-247

1 10⁴

1 10⁰

Cm-248

1 10³

1 10⁰

Cm-249

1 10⁶

1 10³

Cm-250

1 10³

1 10⁻¹

Bequerelio:

Bk-245

1 10⁶

1 10²

Bk-246

1 10⁶

1 10¹

Bk-247

1 10⁴

1 10⁰

Bk-249

1 10⁶

1 10³

Bk-250

1 10⁶

1 10¹

Californio:

Cf-244

1 10⁷

1 10⁴

Cf-246

1 10⁶

1 10³

Cf-248

1 10⁴

1 10¹

Cf-249

1 10³

1 10⁰

Cf-250

1 10⁴

1 10¹

Cf-251

1 10³

1 10⁰

Cf-252

1 10⁴

1 10¹

Cf-253

1 10⁵

1 10²

Cf-254

1 10³

1 10⁰

Einsteinio:

Es-250

1 10⁶

1 10²

Es-251

1 10⁷

1 10²

Es-253

1 10⁵

1 10²

Es-254

1 10⁴

1 10¹

Es-254m

1 10⁶

1 10²

Fermio:

Fm-252

1 10⁶

1 10³

Fm-253

1 10⁶

1 10²

Fm-254

1 10⁷

1 10⁴

Fm-255

1 10⁶

1 10³

Fm-257

1 10⁵

1 10¹

Mendelevio:

Md-257

1 10⁷

1 10²

Md-258

1 10⁵

1 10²

TABLA B

Lista de radionucleidos en equilibrio secular a los que hace referencia el apartado 2.b) de este anexo

Nucleido padre

Nucleidos hijos

Ac-225+

Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0.978), Tl-209(0.0216), Pb-209 (0.978)

Ac-227+

Fr-223 (0.0138)

Ag-108m+

Ag-108 (0.089)

Am-242m+

Am-242

Am-243+

Np-239

Ba-140+

La-140

Bi-210m +

Tl-206

Bi-212+

Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ce-144+

Pr-144

Cs-137+

Ba-137m

Fe-60+

Co-60m

Gd-146+

Eu-146

Ge-68+

Ga-68

Hf-172+

Lu-172

Hg-194+

Au-194

Hg-195m+

Hg-195 (0.542)

Ir-189+

Os-189m

Mg-28+

Al-28

Np-237+

Pa-233

Os-194+

Ir-194

Pb-210+

Bi-210, Po-210

Pb-212+

Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Pm-148m+

Pm-148 (0.046)

Pt-188+

Ir-188

Ra-223+

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211,Tl-207

Ra-224+

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226+

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228+

Ac-228

Rb-83+

Kr-83m

Rn-220+

Po-216

Rn-222+

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ru-106+

Rh-106

Re-189+

Os-189m (0.241)

Sn-121m+

Sn-121 (0.776)

Sn-126+

Sb-126m

Sr-82+

Rb-82

Sr-90+

Y-90

Tc-95m+

Tc-95 (0.04)

Ti-44+

Sc-44

Th-226+

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228+

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212(0.64)

Th-229+

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0.978), Pb-209 (0.978)

Th-sec

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Th-234+

Pa-234m

U-230+

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232+

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-235+

Th-231

U-238+

Th-234, Pa-234m

U-sec

Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230,Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-240+

Np-240m

W-178+

Ta-178

W-188+

Re-188

Xe-122+

I-122

Y-87+

Sr-87m

Zr-93+

Nb-93m

Zr-97+

Nb-97

Nota:

a) El número en paréntesis es el tanto por uno producido de ese isótopo.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.