LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Real Decreto 844/1989, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el dominio público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio.

Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones

«BOE» núm. 166, de 13 de julio de 1989

Referencia: BOE-A-1989-16573

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: 29 de septiembre de 2001

Se dejan sin efecto todas las disposiciones del Reglamento, en cuanto se refieran a percepciones que hayan pasado a tener la consideración de precios públicos relativos a definiciones y normas de cálculo y de gestión de dichas percepciones, según establece la disposición adicional.b) de la Orden de 10 de octubre de 1994. Ref. BOE-A-1994-22956

La aprobación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, primera norma de rango legal dictada en nuestro país con la pretensión de abarcar los aspectos jurídicos de la totalidad del sector de las telecomunicaciones, supone el establecimiento, con rango legal suficiente, de un marco que precisa de una normativa que regule determinados aspectos, hasta ahora insuficientemente desarrollados en nuestro ordenamiento.

Asimismo del incremento del uso del dominio público radioeléctrico, consecuencia de los avances tecnológicos, se deriva la necesidad de regular la utilización del mismo de forma que se garantice su aprovechamiento racional y económico para la presentación de servicios de valor añadido en régimen de libre concurrencia. El cuadro nacional de atribución de frecuencias se diseña para estos fina como instrumento de planificación del dominio público radioeléctrico, en función de sus posibles usos y disponibilidades, que permita el otorgamiento del mismo (autorización o concesión) en función de su mejor uso previsible y en concordancia con la normativa internacional aplicable.

De lo expuesto se deduce la necesidad de elaborar normas relativas a dichos aspectos, que formen el marco general al que ha de circunscribirse el uso del dominio público radioeléctrico, así como la prestación a través del mismo de servicios de valor añadida en desarrollo de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 1989,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se aprueba el adjunto Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el uso del dominio público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio, con los anexos que lo complementan.

Reglamento de Desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el dominio público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio

TITULO I

Del ámbito de aplicación, Asociaciones de Usuarios y competencias

Art. 1.

Es objeto del presente Reglamento el desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones en las materias relativas al dominio público radioeléctrico y a los servicios de valor añadido, a que se refieren el artículo 23 y la disposición adicional octava de la referida Ley, que usen dicho dominio.

Art. 2.

Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios participarán en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de desarrollo del presente Reglamento que les afecten, de conformidad con lo dispuesto en el mismo y en la legislación específica de consumidores y usuarios.

Asimismo dichas Asociaciones serán oídas con carácter previo a la aprobación de los pliegos de bases de adjudicación de los servicios de valor añadido que utilicen el espectro radioeléctrico.

Art. 3.

Las referencias establecidas en el presente Reglamento a la Administración en general o a la Administración de Telecomunicaciones se entenderán efectuadas respecto del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicaciones, que las ejercerá a través de la Dirección General de Telecomunicaciones, salvo en los casos en que por normas de igual o superior rango se atribuyen a otros órganos específicos de la Administración

TITULO II

Del régimen del dominio público radioeléctrico

CAPITULO I

Del dominio público radioeléctrico y del cuadro nacional de atribuciones de frecuencias

Art. 4.

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 7.º de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), la gestión del dominio público radioeléctrico, su administración y control, corresponde al Estado, que la ejercerá con sujeción a lo establecido en dicha Ley, en los Tratados y Acuerdos Internacionales y en el presente Reglamento, atendiendo a las instrucciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Art. 5.

A los efectos del presente Reglamento se considera dominio público radioeléctrico el espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas.

La utilización de una red de telecomunicaciones de ondas electromagnéticas de frecuencias superiores a 3.000 gigahertzios y propagadas por el espacio sin guía artificial se somete al mismo régimen que la utilización de las ondas radioeléctricas, siéndole de aplicación lo dispuesto en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y en el presente Reglamento.

Art. 6.

A fin de lograr la adecuada utilización coordinada y eficaz del dominio público radioeléctrico el Ministro de Transpones, Turismo y Comunicaciones, a propuesta de la Dirección General de Telecomunicaciones, aprobara el cuadro nacional de atribución de frecuencias radioeléctricas para los diferentes servicios de telecomunicación, definiendo la atribución, adjudicación y asignación de bandas, subandas, canales y circuitos radioeléctricos correspondientes, así como las demás características técnicas que pudieran ser necesarias.

Asimismo, el cuadro nacional de atribución, de acuerdo con las reglamentaciones internacionales sobre atribución y adjudicación de bandas y asignaciones de frecuencia, las disponibilidades nacionales e internacionales del espectro de frecuencias radioeléctricas y la demanda social podrá establecer entre otros:

Reserva de parte del espectro para servicios determinados.

Preferencias por razón del fin social del servicio a prestar.

Delimitación de las panes del espectro dedicadas a uso común.

Delimitación de las partes del espectro destinadas a uso especial o privativo, así como de su adscripción a servicios en que el titular y usuario sean la misma persona física o jurídica, o a servicios con derecho de percepción de tarifa para prestación a una pluralidad de personas físicas o jurídicas.

Carácter compartido de la concesión entre distintos concesionarios o con limitación del número de éstos.

Reserva de parte del espectro para su uso por Agrupaciones de Usuarios o para la prestación de un servicio público a terceros.

Determinación de las partes del espectro de frecuencias radioeléctricas que el Estado se reserva para uso propio o cesión en uso a otras Administraciones.

Los Planes Técnicos Nacionales a que hace referencia el artículo 26, punto 4.º, de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, tendrán la consideración a todos los efectos del cuadro nacional de atribución para los servicios de Radiodifusión y Televisión

Art. 7.

A efectos de poder iniciar el proceso de concesiones sobre un segmento del dominio público radioeléctrico, el cuadro nacional de atribución de frecuencias a que hace referencia el artículo anterior podrá aprobarse por partes para bandas y frecuencias o servicios sobre dicho segmento.

Dicho cuadro deberá fijar las partes del dominio público radioeléctrico en las que se distinga, por su disponibilidad o por no estar afectas a un servicio de telecomunicaciones, la concesión a particulares que se pueda otorgar por un régimen de prioridad en el tiempo de solicitud de la que deba ajustarse a un régimen de publicidad y tramitación en concurrencia.

CAPITULO II

De la protección del dominio público radioeléctrico, servidumbres y limitaciones

Arts. 8 a 16

(Derogados)

CAPITULO III

Del uso del dominio público radioeléctrico

Arts. 17 a 25.

(Derogados)

CAPITULO IV

Del uso del dominio público radioeléctrico mediante satélite de comunicaciones

Arts. 26 y 27.

(Derogados)

CAPITULO V

Del uso del dominio público radioeléctrico en servicios de difusión

Art. 28.

1. Corresponde a la Administración del Estado la asignación de frecuencias para servicios de difusión. De conformidad con lo dispuesta en el art. 6.º del presente Reglamento los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión y Televisión, tendrán la consideración de Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para la prestación de dichos servicios.

2. El régimen concesional y la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión se regirá par lo dispuesto en su legislación específica, en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y en sus respectivos Reglamentos Técnicos de Prestación de Servicios.

3. Para los servicios de difusión, no incluidos en el punto anterior del presente artículo, así como para los enlaces móviles y las emisoras o redes especificas de telecomunicación que se regulan en el artículo 25.5 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones será de aplicación en todo lo que no se oponga a sus Reglamentos específicos lo dispuesto en el presente Reglamento.

4. En cualquier caso a los servicios de Telecomunicación a que se refiere el presente artículo, les será de aplicación el presente Reglamento en lo referente al uso del dominio público radioeléctrico. A dichos efectos las asignaciones de frecuencias de los Planes Técnicos Nacionales tendrán la consideración de concesión demanial afecta al correspondiente servicio.

CAPITULO VI

De la afectación del dominio público radioeléctrico para gestión directa por la Administración

Art. 29.

El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones establecerá en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias las bandas, frecuencias o tramos del dominio publico radioeléctrico que el Estado se reserva para su afectación a uso directo por las distintas Administraciones Públicas, en la gestión directa de sus servicios.

Art. 30.

La afectación prevista en el artículo anterior lo será únicamente para la gestión directa de los correspondientes servicios de telecomunicación por las referidas Entidades, en los casos en que la misma sea legalmente procedente.

La utilización de las frecuencias asignadas, con fines distintos de los que motivaron su otorgamiento, o para otros usos de los de la prestación del servicio para eI que se afectó, facultará a la Administración del Estado, a través del procedimiento previsto en este Reglamento, para su anulación.

TITULO III

Del régimen concesional de los servicios de valor añadido a que se refieren el artículo 23 y la disposición adicional octava de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones que utilicen el espectro radioeléctrico

Arts. 31 a 64.

(Derogados)

Disposición adicional primera.

Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, no podrá otorgarse ninguna concesión de valor añadido, de las reguladas en el mismo, sin la previa aprobación del Cuadro Nacional de Atribución para el tramo del dominio público que le sirva de soporte.

Disposición adicional segunda.

1. Las tasas y cánones establecidos en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley y por las disposiciones que, en uso de la autorización prevista en la disposición final de aquélla, se dicten en su desarrollo.

2. A efectos de determinar el número de unidades de reserva radioeléctrica a que hace referencia la disposición adicional novena de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, serán de aplicación el procedimiento y los parámetros técnicos de medida que se establecen en el anexo 1 del presente Reglamento.

3. A efectos de determinar los conceptos «B» y «C» a que se refiere la disposición adicional séptima, apartados 6 y 4, letra d), de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, serán de aplicación los baremos que figuran como anexo II del presente Reglamento.

4. Los Reales Decretos que aprueben las especificaciones técnicas podrán establecer nuevos valores de los parámetros fijados en el citado anexo o modificar los existentes.

Disposición transitoria primera.

1. Las personas físicas o jurídicas que, a la entrada en vigor del presente Reglamento, estuviesen utilizado el dominio público radioeléctrico con fines distintos de la prestación de servicios portadores o finales, al amparo de título habilitante obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 31/1987, de 13 de diciembre, podrán seguir utilizándolo con las siguientes condiciones.

Los títulos habilitarán para el uso del dominio público radioeléctrico en los términos establecidos en el presente Reglamento.

Cuando, en función del título habilitante, del derecho de uso se adquiera para uso común o especial, dicho título se entenderá transformado en la correspondiente autorización administrativa que proceda conforme aI presente Reglamento.

Cuando, en función del título habilitante, se trate de un uso privativo, las personas físicas o jurídicas interesadas deberán presentar, en el plazo de un año, la documentación acreditativa, procediendo la transformación en la correspondiente concesión de servicio público en que el titular y el usuario sean la misma persona física o jurídica.

2. En los casos en que, en función de título habilitante obtenido en los términos del punto anterior, se pretenda la obtención de un uso privativo para la prestación a terceros usuarios, las personas físicas o jurídicas interesadas dispondrán de un plazo de un año para su transformación en la correspondiente concesión de servicio público para prestación a terceros con percepción de tarifas.

3. En ningún caso podrán transformarse los títulos preexistentes en concesiones de servicios públicos sobre aquellos segmentos del espectro radioeléctrico que, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución, se deban otorgar mediante concurso público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, párrafo segundo, del presente Reglamento.

4. El plazo de duración del nuevo título será, en todo caso, el que se derive del título habilitante del que trae origen, sin que pueda exceder del que corresponda por aplicación del presente Reglamento.

Disposición transitoria segunda.

En las concesiones de servicios públicos de valor añadido que utilicen el dominio público radioeléctrico objeto del presente Reglamento, hasta tanto se aprueben los correspondientes Reglamentos técnicos, serán de aplicación los actualmente vigentes en lo que no se opongan a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y el presente Reglamento.

Cuando no existan Reglamentos Técnicos aplicables aprobados, y hasta tanto éstos se aprueben, las concesiones se otorgarán con estricta sujeción al presente Reglamento, al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y aparatos y a los pliegos de bases de adjudicación de los concursos.

Disposición transitoria tercera.

Hasta tanto se establezca el procedimiento a seguir para la autorización por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de las inversiones que se realicen en redes de telecomunicación con carácter definitivo, las inversiones citadas deberán ser autorizadas por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a propuesta de la Dirección General de Telecomunicaciones.

Disposición transitoria cuarta.

Hasta tanto se aprueben los correspondientes Reglamentos Técnicos de Prestación de Servicios de los servicios de difusión distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, les será de plena aplicación lo dispuesto en el presente Reglamento.

No obstante, para el otorgamiento de concesiones de servicios de valor añadido que utilicen como soporte los servicios de radiodifusión y televisión será requisito previo la aprobación del correspondiente Reglamento Técnico.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el artículo 6.º del Real Decreto 3332/1978, de 7 de diciembre, sobre régimen tarifario y concesional de determinados servicios.

Disposición final primera.

Se autoriza al Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones a dictar cuantas normas se consideren necesarias para desarrollo del presente Reglamento.

Disposición final segunda.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 7 de julio de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones,

JOSE BARRIONUEVO PEÑA

ANEXO I

Cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica (U.R.R.) Asignadas a los distintos servicios

INDICE

1. SERVICIO FIJO.

1.1 Servicio fijo en frecuencias inferiores a 30 MHz.

1.2. Servicio fijo en frecuencias 30 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.

1.2.1 Servicio fijo punto a punto, con uno o varios vanos.

1.2.2 Servicio fijo punto-multipunto.

1.3 Servicio fijo en frecuencias F ≥ 830 MHz.

1.3.1 Servicio fijo punto a punto, con uno o varios vanos.

1.3.2 Servicio fijo punto-multipunto.

2. SERVICIOS MOVIL TERRESTRE, DE OPERACIONES PORTUARIAS Y DE MOVIMIENTO DE BARCOS.

2.1 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, en frecuencias inferiores a 25 MHz.

2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, en frecuencias 25 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.

2.2.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalización, o micrófono inalámbrico móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.

2.2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos no contemplados en 2.2.1.

2.3 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, en frecuencias F ≥ 830 MHz.

2.3.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalización, o micrófono inalámbrico móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.

2.3.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, no contemplados en 2.3.1.

3. SERVICIO MOVIL MARITIMO.

3.1 Servicio móvil marítimo en frecuencias inferiores a 3 MHz.

3.2 Servicio móvil marítimo en frecuencias 3 MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.

3.3 Servicio móvil marítimo en ondas métricas.

4. SERVICIO MOVIL AERONAUTICO.

4.1 Servicio móvil aeronáutico en frecuencias 3 MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.

4.2. Servicio móvil aeronáutico en ondas métricas.

5. SERVICIO DE RADIODIFUSION.

5.1 Radiodifusión sonora.

5.1.1 Radiodifusión sonora en ondas kilométricas (30 ≤ F ≤ 300 KHz.).

5.1.2 Radiodifusión sonora en ondas hectométricas (300 < F ≤ 3.000 KHZ.)

5.1.3 Radiodifusión sonora en ondas decamétricas (3 < F ≤ 30 MHz.).

5.1.4 Radiodifusión sonora en ondas métricas (30 < F ≤ 300 MHz.).

5.2 Televisión.

5.2.1 Televisión en ondas métricas.

5.2.2 Televisión en ondas decimétricas.

6. SERVICIOS DE RADIONAVEGACION, RADIODETERMINACION Y RADIOLOCALIZACION.

7. SERVICIO DE AFICIONADOS.

8. ESTACIONES ERT-27.

9. SERVICIOS FIJO POR SATÉLITE, DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL Y DE OPERACIONES ESPACIALES.

10. SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE.

11. SERVICIOS Y SISTEMAS NO CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.

12. AUTORIZACIONES TEMPORALES.

Cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica (U.R.R.) Asignadas a los distintos servicios

1. SERVICIO FIJO.

1.1 Servicio fijo en frecuencias inferiores a 30 MHz.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELÉCTRICA (M) PARA SERVICIO FIJO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISIÓN, PARA FRECUENCIAS F < 30 MHZ

Potencia transmisor

P ≤
100 w.

100 w.
< P ≤
1 Kw.

1 Kw.
< P ≤
5 Kw.

5 Kw.
< P ≤
10 Kw.

10 Kw.
< P

M (URR/KHz.)

225

310

1.015

2.120

2.825

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, par la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión,

N (URR) = M (URR/KHz.) . B (KHz.)

1.2 Servicio fijo en frecuencias 30 MHz ≤ F ≤ 470 MHz.

1.2.1 Servicio fijo punto a punto, con uno a varios vanos.

El número (ni) de Unidades de Reserva Radioeléctrica de cada vano y cada frecuencia, resultará de multiplicar el cuadrado de la distancia (d) en kilómetros, entre antenas emisora y receptora por la mitad del ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la antena de la estación emisora sobre el plano horizontal, expresado en radianes, y por la anchura de banda necesaria de la emisión (B) expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

ni (URR.) = d² (Km.)² . α/2 (Radianes). B(KHz.)

El número total (CN) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, de un sistema de servicio fijo punto a punto será el sumatorio de las ni (URR.) de cada vano.

N (URR.) = ∑ ni (URR.)

siendo i el número del vano.

En el caso de que el ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la antena de la estación emisora no esté registrada como parámetro en la concesión, se aplicará el valor del ángulo obtenido del siguiente cuadro, en función de la ganancia de la antena de la estación emisora en dBi. (ganancia respecto a la antena isótropa) y del tramo de frecuencias de emisión.

ANGULO (α) EN RADIANES, DE ABERTURA DEL LOBULO PRINCIPAL DE RADIACION DE LA ANTENA DE LA ESTACION EMISORA, PARA SERVICIO FIJO PUNTO A PUNTO EN FRECUENCIAS 30 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.

Ganancia de antena emisora

Tramo de frecuencias

G ≤ 7 dBi.

7 dBi.
< G ≤
8,5 dBi.

8,5 dBi.
< G ≤
10 dBi.

10 dBi.
< G ≤
11,5 dBi.

11,5 dBi.
< G ≤
15 dBi.

15 dBi.
< G

30 ≤ F ≤ 47 MHz.

6,283

6,283

6,283

6,283

6,283

6,283

68 ≤ F ≤ 200 MHz.

2,967

2,059

1,606

1,187

0,803

0,646

200 < F ≤ 400 MHz.

2,618

1,815

1,414

1,117

0,785

0,628

400 < F ≤ 470 MHz.

2,007

1,396

1,082

0,908

0,733

0,593

1.2.2 Servicio fijo punto-multipunto (telefonía rural, telealarmas, etc.).

UNIDADES DE RESERVA RADIDELECTRICA (M) PARA SERVICIO FIJO PUNTO-MULTIPUNTO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS 30 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.

Potencia de
estación principal

Altura (h) de la
antena emisora

P ≤ 2 w.

2 w. < P ≤
10 w.

10 w. < P ≤
25 w.

25 w. < P ≤
50 w.

50 w. < P

h ≤ 10 m.

25

35

60

95

130

10 m. < h ≤ 20 m.

75

110

200

310

450

20 m. < h ≤ 37,5 m.

200

250

530

800

1.015

37,5 m. < h ≤ 75 m.

530

705

1.385

1.960

2.825

75 m. < h ≤ 150 m.

1.015

1.520

2.640

4.070

5.025

150 m. < h ≤ 300 m.

1.960

2.825

5.280

7.540

10.205

300 m. < h.

4.070

5.540

9.850

14.525

18.145

La estación principal del sistema será en cada caso, la que resulte definitoria de la zona de cobertura autorizada de dicho sistema.

La altura de la antena emisora se define como la diferencia de alturas entre la antena de la estación principal y la antena de más Baja altura del sistema.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (ni) utilizadas por el sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N (URR.) M (URR./KHz.) . B(KHz.). nf

1.3 Servicio fijo en frecuencias F. ≤ 830 MHz.

1.3.1 Servicio fijo punto a punto, con uno o varios vanos.

El número (ni) de Unidades de Reserva Radioeléctrica de cada vano y cada frecuencia, resultará de multiplicar el cuadrado de la distancia (d) en kilómetros, entre antenas emisora y receptora por la mitad del ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la antena de la estación emisora sobre el plano horizontal, expresado en radianes, y por la anchura de banda necesaria de la emisión (B) expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

ni (URR.) = d2 (Km)² . α/2 (Radianes) . B (KHz.)

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, de un sistema de servicio fijo punto a punto será el sumatorio de las ni (URR.) de cada vano.

N (URR.). = ∑ ni (URR.)

siendo i el número del vano.

En el caso de que el ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la antena de la estación emisora no esté registrado como parámetro en la concesión, se aplicará el valor del angula obtenido del siguiente cuadro, en función de la ganancia de la antena de la estación emisora en dBi. (ganancia respecto a la antena isótropa) y del tramo de frecuencias de emisión.

ANGULO (α) EN RADIANES, DE ABERTURA DEL LOBUL0 PRINCIPAL DE RADIACION DE LA ANTENA DE LA ESTACION EMISORA, PARA SERVICIO FIJO PUNTO A PUNTO EN FRECUENCIAS F ≤ 830 MHz.

Ganancia de antena
emisora

Tramo de
frecuencias

G ≤ 30 dBi.

30 dBi.
< G ≤
33 dBi.

33 dBi.
< G ≤
36 dBi.

36 dBi.
< G ≤
40 dBi.

40 dBi.
< G ≤
45 dBi.

45 dBi.
< G

830 ≤ F ≤ 960 MHz.

0,332

0,116

0,087

0,071

0,058

0,031

1350 ≤ F ≤ 1530 MHz.

0,192

0,102

0,076

0,061

0,048

0,025

1700 ≤ F ≤ 2690 MHz.

0,175

0,093

0,070

0,055

0,042

0,022

3400 ≤ F ≤ 4200 MHz.

0,157

0,087

0,067

0,049

0,036

0,019

4400 ≤ F ≤ 5000 MHz.

0,140

0,083

0,064

0,047

0,033

0,017

5850 ≤ F ≤ 8500 MHz.

0,122

0,077

0,060

0,045

0,032

0,016

10,4 ≤ F ≤ 11,7 MHz.

0,105

0,068

0,054

0,041

0,028

0,015

12,75 ≤ F ≤ 15,35 MHz.

0,087

0,064

0,051

0,039

0,026

0,013

15,35 GHz. < F

0,070

0,061

0,048

0,038

0,025

0,012

1.3.2 Servicio fijo punto-multipunto.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO FIJO PUNTO-MULTIPUNTO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS F ≤ 830 MHz.

Frecuencia de emisión de estación principal

830 MHz.
≤ F ≤
960 MHz.

1350 MHz.
≤ F ≤
1530 MHz.

1700 MHz.
≤ F ≤
2690 MHz.

3600 MHz.
≤ F≤ 4200 MHz.

5900 MHz.
≤ F ≤
8500 MHz.

M (URR/Khz.)

11.305

6.360

5.025

3.845

2.825

Frecuencia de emisión de estación principal

10,4 GHz.
≤ F ≤
11,7 GHz.

12,75 GHz.
≤ F ≤
15,35 GHz.

17,7 GHz.
≤ F ≤
19,7 GHz.

21,2 GHz.
≤ F≤ 23,6 GHz.

23,6 GHz.
< F

M (URR/Khz.)

1.520

905

615

310

200

La estación principal del sistema será, en cada caso, la que resulte definitoria de la zona de cobertura autorizada de dicho sistema.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (nf) utilizadas por el sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de le denominación de la emisión.

N (URR.) = M (URR./KHz.) . B (KHz.) . nf

2. SERVICIOS MOVIL TERRESTRE, DE OPERACIONES PORTUARIAS Y DE MOVIMIENTO DE BARCOS.

Para los sistemas de telemando, telemedida, teleseñalización, micrófonos inalámbricos, teléfonos sin cordón, y otros similares, con potencias que no superen los 10 mw. y que utilicen frecuencias de uso común, la cantidad de dominio público radioeléctrico ocupada es de tal magnitud que no resulta relevante a los efectos que la exacción del canon, por ello, y a estos únicos efectos, se considera que el número de Unidades de Reserva Radioeléctrica asignado a dichos equipos es nulo.

2.1 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos en frecuencias inferiores a 26 MHz.

La cantidad de dominio radioeléctrico reservado (N) será 504.000 Km² del territorio nacional multiplicado por la anchura de banda (B), en Kilohertzios que utilice.

N(URR.) = 504.000 (Km²) . B (KHz.)

En el supuesto de que, por instalaciones especiales, el territorio que cubra no sea el total nacional, la cantidad de dominio radioeléctrico reservado se reduciría en la parte proporcional correspondiente.

2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos en frecuencias 26 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.

2.2.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalización, o micrófono inalámbrico móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, resultará de multiplicar la superficie del círculo (en Km²) que tiene como radio el de servicio autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N (URR.) = 3,14 . d² (Km.)² . B (KHz.)

2.2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos no contemplados en el punto 2.2.1 anterior (fonía, datos, buscapersonas no restringidos a recinto, etc.).

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL TERRESTRE, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS 26 MHz. ≤ F ? 470 MHz.

Potencia de la estación principal

Altura (h)
de la antena emisora

p ≤ 2w.

2 w.
< P ≤
10 w.

10 w.
< P ≤
25 w.

25 w.
< P ≤
50 w.

50 w.
< P

h ≤ 10 m.

25

35

60

95

130

10 m. < h ≤ 25 m.

75

110

200

310

450

20 m. < h ≤ 37,5 m.

200

250

530

800

1.015

37,5 m. < h ≤ 75 m.

530

705

1.385

1.960

2.825

75 m. < h ≤ 150 m.

1.015

1.520

2.640

4.070

5.025

150 m. < h ≤ 300 m.

1.960

2.825

5.280

7.540

10.205

300 m. < h

4.070

5.540

9.850

14.525

16.145

La estación principal del sistema será, en cada caso, la que resulte definitoria de la zona de cobertura autorizada de dicho sistema.

La altura de la antena emisora se define cono la diferencia de alturas entre la antena de la estación principal y la antena de más baja altura del sistema,

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (nf) utilizadas por el sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = M(URR./KHz.) . B(KHz,) nf

Caso de compartición de frecuencias:

El número total de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, y para cada usuario, en caso de compartición de la misma, será el resultado de multiplicar el número total sin compartición por un coeficiente de utilización, obtenido como una fracción cuyo numerador será el número de equipos del usuario que potencialmente pueden generar tráfico, y cuyo denominador es 70.

Ncompartida (URR.) = Nsin compartir (URR.) . (naq/70)

siendo naq = número de equipos potenciales generadores de tráfico, del usuario.

El número máximo de equipos generadores de tráfico que se planifican en una frecuencia compartida es de 70, para el conjunto de los usuarios.

2.3 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos en frecuencias F ≥ 830 MHz.

2.3.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalizacíón, o micrófono inalámbrico móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, resultará de multiplicar la superficie del cÍrculo (en Km²) que tiene como radio el de servicio autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = 3,14 . d² (Km)² . B(KHz.)

2.3.2. Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos no contemplados en el punto 2.3.1 anterior.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL TERRESTRE, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS F ≥ 830 MHz.

Frecuencia de emisión de estación principal

830 MHz.
≤ F ≤
960 MHz.

1350 MHz.
≤ F ≤
1530 MHz.

1700 MHz.
≤ F ≤
2690 MHz.

3500 MHz.
≤ F ≤ 4200 MHz.

5900 MHz.
≤ F ≤
8500 MHz.

M (URR/Khz.)

11.305

6.360

5.025

3.845

2.825

Frecuencia de emisión de estación principal

10,4 GHz.
≤ F ≤
11,7 GHz.

12,75 GHz.
≤ F ≤
15,35 GHz.

17,7 GHz.
≤ F ≤
19,7 GHz.

21,2 GHz.
≤ F ≤ 23,6 GHz.

23,6 GHz.
< F

M (URR/Khz.)

1.520

905

615

310

200

La estación principal del sistema será, en cada caso, la que resulte definitoria de la zona de cobertura autorizada de dicho sistema.

El número total (N) de unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (nf) utilizadas por el sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = M(URR./KHz.) . B (KHz) . nf

3. SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO.

3.1 Servicio móvil marítimo en frecuencias inferiores a 3 MHz.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica para cada frecuencia resultará de multiplicar la superficie del círculo en Km², que tiene como radio el del servicio autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B) expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

3.2 Servicio móvil marítimo en frecuencias 3 MHz ≤ F ≤ 30 MHz.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL MARITIMO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS 3 MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.

Potencia transmisor

P ≤ 100 w.

100 w. < P ≤
1 Kw.

1 Kw.
< P ≤ 5 Kw.

5 Kw.
< P ≤ 10 Kw.

5 Kw.
< P

M (URR/Khz.)

225

310

1.015

2.120

2.625

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR) = M(URR/KHz.) . B.(KHz.)

3.3 Servicio móvil marítimo en ondas métricas.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL MARITIMO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS DE ONDAS METRICAS

Potencia de la estación costera

Altura (h)
de la antena emisora

P ≤ 2 w.

2 w.
< P ≤
10 w.

10 w.
< P ≤
25 w.

25 w.
< P ≤
50 w.

50 w.
< P

h ≤ 10 m.

200

310

705

1.255

1.669

10 m. < h ≤ 20 m.

450

615

1.385

2.120

3.015

20 m. < h ≤ 37,5 m.

800

1.130

2.640

4.070

5.540

37,5 m. < h ≤ 75 m.

1.520

2.129

5.025

7.235

10.205

75 m. < h ≤ 150 m.

2.920

4.070

9.500

13.270

17.670

150 m. < h ≤ 300 m.

6.360

8.820

17.670

22.695

26.590

300 m. < h ≤ 600 m.

12.465

15.390

24.325

28.950

34.635

600 m. < h

22.165

26.590

38.010

45.235

51.470

La altura de la antena será referida al nivel del mar.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = N(URR./KHz.) . B(KHz.)

4. SERVICIO MOVIL AERONAUTICO.

4.1 Servicio móvil aeronáutico en frecuencias 3 MHz. ≤? F ≤ 30 MHz.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELÉCTRICA (N) PARA SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO, POR KILOHERTZIOS DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISIÓN PARA FRECUENCIAS 3 MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.

Potencia transmisor

P ≤ 100 w.

100 w. < P ≤
1 Kw.

1 Kw. < P ≤
5 Kw

5 Kw. < P ≤
10 Kw

10 Kw. < P

M (URR/Khz.)

225

310

1.015

2.120

2.825

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

M(URR) = M(URR/KMz.) . B(KHZ.)

4.2 Servicio móvil aeronáutico en ondas métrica.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para capa frecuencia resultará de multiplicar la superficie del circulo (en Km²) que tiene como radio el de servicio autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = 3,14 . d² (Km.)² . B (KHz.)

5. SERVICIO DE RADIODIFUSION.

5.1 Radiodifusión sonora.

5.1.1 Radiodifusión sonora en ondas kilométricas (30 ≤ F ≤ 300 KHz.)

Subbanda de utilización 148,5 – 283,5 KHz.

Para tener en cuenta las significativas diferencias en propagación de las distintas frecuencias dentro de la subbanda, se introduce un factor de corrección de frecuencia (Cf) de la subasta.

CF =

1

( 2 –

279 – F

) 2

126

donde F es la frecuencia central de la emisión, expresada en kilohetzios.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS KILOMETRICAS, ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE FRECUENCIA, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION

Potencia radiada

P ≤ 1Kw.

1 Kw. < P ≤
2 Kw.

2 Kw. < P ≤
5 Kw.

5 Kw. < P ≤
10 Kw.

10 Kw. < P ≤
20 Kw.

20 Kw. < P ≤
50 Kw.

M (URR/Khz.)

38.010

57.255

101.785

125.660

180.955

264.205

Potencia radiada

50 Kw. < P ≤
100 Kw..

100 Kw < P ≤
250 Kw.

250 Kw.< P ≤
500 Kw.

500 Kw.< P ≤
1000 Kw.

1000 Kw. < P

M (URR/Khz.)

342.115

453.645

608.210

754.295

950.330

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección correspondiente a la frecuencia central de la emisión (Cf) y por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = M(URR./KHz.) . Cf . B(KHz.)

5.1.2 Radiodifusión sonora en ondas hectométricas (300 < F ≤ 3.000 KHz.)

Subbanda de utilización 526,5 – 1606,5 KHz.

Para tener en cuenta las significativas diferencias en propagación de las distintas frecuencias, dentro de la subbanda, se introduce un factor de corrección de frecuencia (Cf) de la subbanda.

CF =

1

( 2,5 – 1,5

1602 – F

) ²

1071

donde F es la frecuencia central de la emisión, expresada en Kilohertzios.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS HECTOMETRICAS, ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE FRECUENCIA, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION

Potencia radiada

P ≤ 1Kw.

1 Kw. < P ≤
2 Kw.

2 Kw. < P ≤
5 Kw.

5 Kw. < P ≤
10 Kw.

10 Kw. < P ≤
20 Kw.

20 Kw. < P ≤
50 Kw.

M (URR/Khz.)

3.420

5.025

6.935

10.565

14.100

20.105

Potencia radiada

50 Kw. < P ≤
100 Kw..

100 Kw < P ≤
250 Kw.

250 Kw.< P ≤
500 Kw.

500 Kw.< P ≤
1000 Kw.

1000 Kw. < P

M (URR/Khz.)

28.350

38.010

57.255

75.475

96.210

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (N) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección correspondiente a la frecuencia central de la emisión (CF) y por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = M(URR./KHz.) . CF . B(KHz.)

5.1.3 Radiodifusión sonora en ondas decamétricas (3 MHz.< F ≤ 30 KHz.)

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS DECAMETRICAS, POR KILOHERZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISIÓN

Potencia radiada

P ≤ 10 Kw.

10 Kw. < P ≤
20 Kw.

20 Kw. < P ≤
50 Kw.

50 Kw. < P ≤
100 Kw.

100 Kw. < P ≤
250 Kw.

250 Kw. < P ≤
500 Kw.

M (URR/Khz.)

2.120

2.825

3.845

5.805

7.850

11.305

Potencia radiada

500 Kw. < P ≤
1000 Kw.

1000 Kw. < P

M (URR/Khz.)

14.525

20.105

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = M(URR./KHz.) . B(KHz.)

5.1.4 Radiodifusión sonora en ondas métricas (30< F ≤ 300 MHz.)

Subbanda de utilización (87,5 – 108 MHz.) y modulación en frecuencia.

Para tener en cuenta la posible directividad de los sistemas radiantes de las estaciones emisoras, se introduce en el cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica el factor ∑ α i /360, en el que αi es el ángulo de abertura de cada lóbulo útil de radiación del sistema radiante sobre el plano horizontal, expresado en grados sexagesimales.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION EN ONDAS METRICAS (FM), ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE DIRECTIVIDAD, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION

Potencia radiada
aparente

Altura (h)
de la antena emisora

P ≤ 50 w.

50 w. < P ≤
100 w.

100 w. < P ≤
150 w.

150 w. < P ≤
250 w.

250 w. < P ≤ 500 w.

h ≤ 37,5 m.

50

65

95

110

130

37,5 < h ≤ 75 m.

85

130

190

225

280

75 m. < h ≤ 150 m.

195

225

335

400

490

150 m. < h ≤ 300 m.

380

430

640

750

960

300 m. < h ≤ 600 m.

705

910

1.345

1.590

1.960

600 m. < h ≤ 1200 m.

1.520

1.870

2.755

3.315

4.070

1200 m. < h

2.640

4.175

6.160

7.385

9.160

Potencia aparente
se la señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora

500 w. < P ≤
750 w.

750 w. < P ≤
1 Kw.

1 Kw. < P ≤
2 Kw.

2 Kw. < P ≤
5 Kw.

5 Kw. < P ≤
10 Kw.

h ≤ 37,5 m.

180

225

225

310

530

37,5 < h ≤ 75 m.

380

390

450

615

1.015

75 m. < h ≤ 150 m.

660

745

855

1.130

1.805

150 m. < h ≤ 300 m.

1.255

1.450

1.660

2.205

3.420

300 m. < h ≤ 600 m.

2.640

2.980

3.420

4.415

6.500

600 m. < h ≤ 1200 m.

5.410

6.050

6.935

8.820

12.075

1200 m. < h

12.075

13.065

14.955

18.145

23.785

Potencia aparente
se la señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora

10 Kw. < P ≤ 20 Kw.

20 Kw. < P ≤ 50 Kw.

50 Kw. < P ≤ 100 Kw.

100 Kw. < P ≤
250 Kw.

250 Kw. < P

h ≤ 37,5 m.

660

905

1.450

1.805

2.730

37,5 < h ≤ 75 m.

1.255

1.660

2.550

3.215

4..535

75 m. < h ≤ 150 m.

2.205

3.015

4.300

5.410

7.540

150 m. < h ≤ 300 m.

4.185

5.540

7.695

9.500

12.665

300 m. < h ≤ 600 m.

7.050

9.050

13.270

15.835

20.610

600 m. < h ≤ 1200 m.

14.525

17.670

22.965

26.680

33.325

1200 m. < h

27.755

33.325

40.825

47.525

57.255

Como altura de la antena emisora se tomará la altura efectiva máxima de dicha antena. En el caso de emisoras con sistema radiante directivo, la altura de la antena a tener en cuenta será la altura efectiva máxima que se encuentre entre los acimutes comprendidos dentro de las aberturas de haz de las lóbulos útiles de radiación.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección correspondiente a la directividad (∑ αi /360) y por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.1) = M(URR./KHZ.) . B(KHz.)

∑ αi

360

5.2 Televisión.

5.2.1 Televisión en ondas métricas.

Subbandas de utilización (47 – 68 MHz.; 174 – 223 MHz.)

Para tener en cuenta la posible directividad de los antenas radiantes de las estaciones emisoras, se introduce en el cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica el factor ∑ αi /360, en el que α?i es el ángulo de abertura de cada lóbulo útil de radiación del sistema radiante sobre el plano horizontal, expresado en grados sexagesimales.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA TELEVISION EN ONDAS METRICAS ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE DIRECTIVIDAD, POR KILOHERZIOS DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION

Radiada aparente
de la señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora

P ≤ 1 w.

1 w. < P ≤
10 w.

10 w. < P ≤
50 w.

50 w. < P ≤
100 w.

100 w. < P ≤ 500 w.

h ≤ 37,5 m.

5

10

30

65

95

37,5. < h ≤ 75 m.

15

20

60

130

190

75 m. < h ≤ 150 m.

25

40

105

225

335

150 m. < h ≤ 300 m.

60

75

200

430

640

300 m. < h ≤ 600 m.

75

175

420

910

1.345

600 m. < h ≤ 1200 m.

75

175

865

1.870

2.755

1200 m. < h

75

175

1.520

4.175

6.160

Potencia radiada
aparente
de la señal
de imagen

Altura (h)
de la antena emisora

500 w. < P ≤
1 Kw.

1 Kw. < P ≤?
2 Kw.

2 Kw. < P ≤
5 Kw.

5 Kw. < P ≤
10 Kw.

10 Kw. < P ≤
20 Kw.

h ≤ 37,5 m.

180

225

310

530

660

37,5. < h ≤ 75 m.

380

450

615

1.015

1.255

75 m. < h ≤ 150 m.

660

855

1.130

1.805

2.205

150 m. < h ≤ 300 m.

1.255

1.660

2.205

3.420

4.185

300 m. < h ≤ 600 m.

2.640

3.420

4.415

6.500

7.850

600 m. < h ≤ 1200 m.

5.410

6.935

8.820

12.075

14.525

1200 m. < h

12.075

14.955

18.145

23.775

27.755

Potencia radiada
aparente
de la señal
de imagen

Altura (h)
de la antena emisora

20 Kw. < P ≤ 50 Kw.

50 Kw. < P ≤ 100 Kw.

100 Kw. < P ≤ 250 Kw.

250 Kw. < P ≤
500 Kw.

500 Kw. < P ≤
750 Kw.

h ≤ 37,5 m.

905

1.450

1.805

2.730

3.525

37,5. < h ≤ 75 m.

1.660

2.550

3.215

4.535

5.805

75 m. < h ≤ 150 m.

3.015

4.300

5.540

7.540

9.500

150 m. < h ≤ 300 m.

5.540

7.695

9.500

12.665

15.835

300 m. < h ≤ 600 m.

9.850

13.270

15.835

20.610

24.880

600 m. < h ≤ 1200 m.

17.670

22.965

26.880

33.325

39.405

1200 m. < h

33.325

40.825

47.525

57.255

66.050

Potencia radiada
aparente
de la señal
de imagen

Altura (h)
de la antena emisora

750 Kw.
< P ≤
1.000 Kw.

1.000 Kw.
< P

h ≤ 37,5 m.

4.185

4.775

37,5 < h ≤ 75 m.

6.935

7.850

75 m. < h ≤ 150 m.

11.305

12.465

150 m. < h ≤ 300 m.

18.145

20.105

300 m. < h ≤ 600 m.

27.170

20.950

600 m. < h ≤ 1200 m.

44.485

46.755

1200 m. < h

72.580

78.425

Como altura de la antena emisora se tomará la altura efectiva máxima de dicha antena. En el caso de emisoras con sistema radiante directivo, la altura de la antena a tener en cuenta será la altura efectiva máxima que se encuentre entre los acimutes comprendidos dentro de las aberturas de haz de los lóbulos útiles de radiación.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección correspondiente a la directividad (∑ αi /360) y por la anchura de banda necesaria de emisión (B) de la señal de imagen mas la de sonido, expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá de la denominación de las emisiones.

N(URR.1) = M(URR./KHZ.) . B(KHz.)

∑ αi

360

5.2.2 Televisión en ondas decimétricas.

Subbanda de utilización (470 – 830 MHz.).

Para tener en cuenta la posible directividad de los sistemas radiantes de las estaciones emisoras, se introduce en el cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica el factor ∑ αi /360, en el que αi es el ángulo de abertura de cada lóbulo útil de radiación del sistema radiante sobre el plano horizontal, expresado en grados sexagesimales.

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA TELEVISION EN ONDAS DECIMETRICAS ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE DIRECTIVIDAD, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION

Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora

P ≤ 1 w.

1 w. < P ≤
10 w.

10 w. < P ≤
50 w.

50 w. < P ≤
100 w.

100 w. < P ≤ 500 w.

h ≤ 37,5 m.

5

10

15

35

55

37,5. < h ≤ 75 m.

10

15

40

85

125

75 m. < h ≤ 150 m.

25

30

80

180

270

150 m. < h ≤ 300 m.

55

60

160

350

515

300 m. < h ≤ 600 m.

65

140

365

790

1.165

600 m. < h ≤ 1200 m.

65

150

760

1.650

2.435

1200 m. < h

65

150

1.385

3.655

5.390

Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora

500 w. < P ≤
1 Kw.

1 Kw. < P ≤
2 Kw.

2 Kw. < P ≤
5 Kw.

5 Kw. < P ≤
10 Kw.

10 Kw. < P ≤
20 Kw.

h ≤ 37,5 m.

110

160

230

335

480

37,5. < h ≤ 75 m.

250

345

450

660

905

75 m. < h ≤ 150 m.

530

705

905

1.385

1.660

150 m. < h ≤ 300 m.

1.015

1.385

1.885

2.550

3.215

300 m. < h ≤ 600 m.

2.290

2.920

3.735

5.025

6.080

600 m. < h ≤ 1200 m.

4.775

6.080

7.540

9.500

11.305

1200 m. < h

10.565

12.865

15.390

19.110

22.165

Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora

20 Kw. < P ≤ 50 Kw.

50 Kw. < P ≤ 100 Kw.

100 Kw. < P ≤ 250 Kw.

250 Kw. < P ≤
500 Kw.

500 Kw. < P ≤
750 Kw.

h ≤ 37,5 m.

645

1.070

1.350

1.960

2.605

37,5. < h ≤ 75 m.

1.190

1.805

2.290

3.215

4.070

75 m. < h ≤ 150 m.

2.205

3.115

3.845

5.280

5.645

150 m. < h ≤ 300 m.

4.070

5.540

6.645

8.820

10.565

300 m. < h ≤ 600 m.

7.540

9.500

11.305

14.525

16.740

600 m. < h ≤ 1200 m.

13.270

17.200

20.105

24.880

28.350

1200 m. < h

26.590

32.045

37.325

44.485

49.875

Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora

750 Kw.
< P ≤
1.000 Kw.

1.000 Kw.
< P

h ≤ 37,5 m.

3.105

3.480

37,5 < h ≤ 75 m.

4.775

5.280

75 m. < h ≤ 150 m.

7.850

8.490

150 m. < h ≤ 300 m.

12.075

13.270

300 m. < h ≤ 600 m.

18.625

20.105

600 m. < h ≤ 1200 m.

31.415

33.975

1200 m. < h

53.910

58.105

Como altura de la antena emisora se tomará la altura efectiva máxima de dicha antena. En el caso de emisoras con sistema radiante directivo, la altura de la antena a tener en cuenta será la altura efectiva máxima que se encuentre entre los acimutes comprendidos dentro de las aberturas de haz de los lóbulos útiles de radiación.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección correspondiente a la directividad (∑ αi /360) y por la anchura de banda necesaria de emisión (B) de la señal de imagen más la de sonido, expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá de la denominación de las emisiones.

N(URR.1) = M(URR./KHZ.) . B(KHz.)

∑ αi

360

6. SERVICIOS DE RADIONAVEGACION, RADIODETERMINACION Y RADIOLOCALIZACION.

El número total (N) de Unidades Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, resultará de multiplicar la superficie del círculo (en Km²) que tiene como radio el de servicio autorizado (d), por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios, y por el factor de corrección de directividad α/360, en el que α es el ángulo (en grados sexagesimales) correspondiente al sector circular, en el plano horizontal, cubierto por el sistema. La anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.1) = 3,14 . d² (Km.)² . B(KHz.)

α

360

7. SERVICIO DE AFICIONADOS.

Se conviene que, a cada una de las licencias de aficionado se le asigne un número fijo de Unidades de Reserva Radioeléctrica.

Licencia clase A: 40.000 U.P.R.

Licencia clase B: 20.000 U.R.R.

Licencia clase C: 10.000 U.R.R.

8. ESTACIONES ERT-27.

Se conviene que, a cada una de las licencias ERT-27 se le asigne un número de Unidades de Reserva Radioeléctrica fijo.

Licencia ERT-27: 10.000 U.R.P.

9. SERVICIOS FIJO POR SATELITE, DE INVESTIGACION ESPACIAL Y DE OPERACIONES ESPACIALES.

Se conviene que la cobertura a tener en cuenta para el cálculo de la cantidad de dominio radioeléctrico reservado sea, para cada frecuencia, el área de la zona de coordinación correspondiente al modo de propagación para el que resulte más extensa dicha zona, de la estación terrena de que se trate, tanto emisora, como receptora que precise reserva radioeléctrica.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, resultará de multiplicar el área de la zona de coordinación correspondiente al modo de propagación para el que resulte más extensa dicha zona (A), en kilómetros cuadrados, correspondiente a la estación terrena considerada, por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = A (Km²) . B(KHz.)

10. SERVICIO MOVIL POR SATELITE.

Se conviene que la cobertura a tener en cuenta para el cálculo de la cantidad de dominio radioeléctrico reservado sea, para cada frecuencia, el área de la zona de coordinación de mayor superficie entre las correspondientes a los diferentes modos de propagación y posiciones dentro de la zona de servicio autorizada, de la estación móvil de que se trate, tanto emisora, como receptora que precise reserva radioeléctrica.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, resultará de multiplicar el área de la zona de coordinación de mayor superficie anteriormente citada (A), en kilómetros cuadrados, correspondiente a la estación terrena considerada, por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

N(URR.) = A (Km²) . B(KHz.)

11. SERVICIOS Y SISTEMAS NO CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.

Para los servicios y sistemas que puedan presentarse, y no queden expresamente contemplados en los apartados precedentes o a los que, razonablemente, no se les puedan aplicar les reglas anteriores se establecerá un número de Unidades de Reserva Radioeléctrica, en cada caso, en función de los criterios siguientes:

a) Similitud con alguno de los servicios citados anteriormente.

b) Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria.

c) Cantidad de dominio radioeléctrico en la que, técnicamente es conveniente ejercer una labor de policía por parte de la Administración.

d) Anchura de banda utilizada.

12. AUTORIZACIONES TEMPORALES.

En el caso de que se concedan autorizaciones o concesiones de carácter temporal, bien por fines experimentales u otros motivos, el numero de Unidades de Reserva Radioeléctrica podrá ser reducido proporcionalmente de acuerdo con el tiempo de vigencia de la autorización o concesión.

ANEXO II

A) Determinación de parámetros por cada prueba de Laboratorio.

1. Antenas colectivas.

A) Dispositivos activos:

N.º horas = 3.

Coste de la inversión (PL) = 15,625 . 10⁶.

B) Dispositivos pasivos:

N.º horas = 1.

Coste de la inversión (PL) = 3,750 . 10⁶.

C) Ensayos de interferencias electromagnéticas:

N.º horas = 2.

Coste de la inversión (PL) = 6,875 . 10–6.

D) Ensayos climáticos:

N.º horas = 2.

Coste de la inversión (PL) = 2,5 . 10⁶.

E) Antenas (f <1 GHz).

N.º horas = 3.

Coste de la inversión (PL) = 35 . 10⁶.

F) Cables:

N.º horas = 3.

Coste de la inversión (PL) = 10 . 10⁶.

2. Terminales servicios télex:

N.º horas = 50.

Coste de la inversión (PL) = 62,5 . 10⁶.

3. Terminales del servicio móvil terrestre:

A) Ensayos Climáticos:

N.º horas = 15.

Coste de la inversión (PL) = 5 . 10⁶.

B) Ensayos de interferencias electromagnéticas:

N.º horas = 4.

Coste de la inversión (PL) = 13,75 . 10⁶.

C) Ensayos resto especificaciones:

N.º horas = 20.

Coste de la inversión (PL) = 22,5 . 10⁶.

4. Antenas parabólicas:

A) Dispositivos activos (f > 1 GHz):

N.º horas = 5.

Coste de la inversión (PL) = 50 . 10⁶.

B) Dispositivos activos (f < 1 GHz):

N.º horas = 5.

Coste de la inversión (PL) = 30 . 10⁶.

C) Ensayos de interferencias electromagnéticas:

N.º horas = 4.

Coste de la inversión (PL) = 13,75 . 10⁶.

D) Ensayos climáticos:

N.º horas = 10.

Coste de la inversión (PL) = 2,5 . 10⁶.

E) Dispositivos pasivos:

N.º horas = 2.

Coste de la inversión (PL) = 7,5 . 10⁶.

F) Antenas:

N.º horas = 5.

Coste de la inversión (PL) = 60 . 10⁶.

B) Con carácter transitorio, para las pruebas de laboratorio, no especificados en el epígrafe anterior del presente Anexo, hasta tanto se determine en la forma prevista en el art. 53 del presente Reglamento, el valor de los parámetros B y C de la Disposición Adicional Séptima, párrafo 4.º de la LOT se establecerá en la siguiente forma:

a) El parámetro B se calculará teniendo en cuenta el siguiente baremo:

– Tiempo empleado en el estudio de la documentación aportada con el equipo a ensayar.

– Tiempo de preparación del protocolo de medidas.

– Tiempo de realización de los ensayos.

– y tiempo de elaboración del informe resultante de las pruebas.

Para cada uno de dichos tiempos se fijará el n.º de hora en función del tiempo real empleado, desglosándose cada concepto.

b) El parámetro C (coste de inversión del material empleado en cada tipo de ensayo) se fijará en la siguiente forma:

– Valor de compra actualizado del equipamiento empleado en los ensayos.

– 3% por coste de mantenimiento y reparación.

– 2% por coste de calibración anual.

– 3% por coste de material no inventariable y de material fungible.

– 2,5% por coste de infraestructura.

Sobre la suma de dichos valores fijados en la forma descrita se aplicará la fórmula de la Disposición Adicional.

En cualquier casa el valor de C no podrá superar el 2% del valor de compra actualizado del equipamiento utilizado en la realización del ensayo.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Para dudas o sugerencias, contacte con nosotros en info@boe.es