LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, por el que se especifican técnicamente los colores del Escudo de España.

Presidencia del Gobierno

«BOE» núm. 221, de 15 de septiembre de 1982

Referencia: BOE-A-1982-23298

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: sin modificaciones

La Ley treinta y tres/mil novecientos ochenta y uno, de cinco de octubre, describe el Escudo de España en términos heráldicos, que han de hallar una adecuada expresión gráfica para su utilización por los Organismos públicos y por los ciudadanos.

Hecho público, por Real Decreto dos mil novecientos sesenta y cuatro/mil novecientos ochenta y uno, de dieciocho de diciembre, el modelo oficial del Escudo de España, procede fijar las especificaciones técnicas de los colores del Escudo, de acuerdo con las recomendaciones elaboradas por el Instituto Español de Normalización (IRANOR) y por el Servicio de Normalización Militar.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

Artículo primero.

Los colores del Escudo de España, especificados en el sistema internacional CIELAB, serán los siguientes:

Color

Denominación color

Tono

–

Hº en º

Croma

–

Cº

Claridad

–

L*

Sinople

Verde bandera

165.0

41.0

31.0

Azur

Azul bandera

270.0

35.0

26.0

Oro

Oro bandera

90.0

37.0

70.0

Plata

Plata bandera

255.0

3.0

78.0

Sable

Negro bandera

–

0.0

10.0

Gules

Rojo bandera

35.0

70.0

37.0

Púrpura

Púrpura bandera

0.0

52.0

50.0

Tolerancia: Cinco unidades de CIELAB.

Artículo segundo.

La correspondencia de las especificaciones del sistema internacional CIELAB con el sistema internacional CIE-mil novecientos treinta y uno, se establecerá de la siguiente manera:

ILUMINANTE C

Denominación color

Y

x

y

Verde bandera

6.7

0.223

0.438

Azul bandera

4.7

0.168

0.171

Oro bandera

40.7

0.395

0.403

Plata bandera

53.2

0.303

0.311

Negro bandera

1.1

0.310

0.316

Rojo bandera

9.5

0.614

0.320

Púrpura bandera

18.42

0.426

0.263

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,

MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Para dudas o sugerencias, contacte con nosotros en info@boe.es